LVIII82_1

Die Organiſation

der

Leuerlöſch- und Rettungs-Anſtalten

Mit beſonderer Berückſichtigung der poſitiven Vorſchriſten des
Württ. PolizeiNechts.

Anhang.

1. Entwurf zu einem Loral-Statut für die Organiſation
der Leuerwehr.
II. Eintheilung und Statuten der Löſch⸗ und NRettungs⸗
Anſtalt zu Heilbronn am Neckar.

Heilbronn,
Verlag von Johann Ulrich Landherr.

1849.

geiſtt
bendei
ſchen
Verb
fließe
dern
daß
Bran
entwe
laßt
gen
dieſel
veder
dern
und
ten ww

Vorwort.

Nicht der Drang nach polizeilicher Syſtematiſirung und
geiſttödtender Zergliederung einer Einrichtung, welche ihre le⸗
bendigen Wurzeln in dem Mitgefühle für ſeinen Nebenmen⸗
ſchen und in der Ordnung des bürgerlichen Geſellſchafts⸗
Verbandes hat, und deren Quellen und Kräfte in über⸗
fließender Fülle vorhanden ſind, nicht dieſer Drang — ſon⸗
dern die aus eigener Anſchauung gewonnene Ueberzeugung,
daß dieſer Maſſe von Kräften, welche bei der Gefahr eines
Brandes aufgeboten werden, die zweckdienliche Verwendung
entweder unvollſtändig oder gar nicht gegeben iſt, veran⸗
laßt den Verfaſſer, die Mängel der bisherigen Einrichtun⸗
gen zu Bekämpfung des Feuers ſo darzulegen, wie er
dieſelben kennen zu lernen vielfache Gelegenheit hatte.
Die damit in Vorſchlag gebrachte Reorganiſation macht
weder Anſpruch auf Neuheit, noch auf Vollſtändigkeit, ſon⸗
dern bezweckt nur die Verbreitung anerkannt guter Löſch⸗
und Rettungs⸗Anſtalten durch das ganze Land, in Städ⸗
ten wie in Dörfern.

4

4) Mrteri
1) zu
1
F
9 P
Auſchaf
) Löſchne
Ver
Dr⸗
Au⸗
Aufſich
Ausfüh⸗

Inhalt.

Einleitung.

Erſter Abſchnitt.

Leuerlöſch- und Rettungsmittel

A) Materielle Mittel.
1) zum Löſchen.
Waſſer.
Feuerlöſch⸗Geräthſchaften
2) Zur Rettung.
Anſchaffung der materiellen Löſch⸗ und Rettungs⸗Mittel.
B) Löſchmannſchaft.
Verpflichtung zum Feuerwehrdienſt.
Organiſation der Feuerwehrmannſchaft, Sappeur- Pompier
Ausrüſtung und Einübung der Mannſchaft.
Aufficht über die Feuerlöſch⸗ und Rettungs⸗Anſtalten.

Ausführung. Verbindung der Feuerwehr⸗Organiſation mit an⸗
deren Inſtituten.

*

Zweiter Abſchnitt.

Anſtalten bei ansgebrochenem Brand.
A) Vorbereitende Anſtalten.
Anzeige.
Parathalten und Abgang der Hülfe.
B) Anſtalten auf dem Brandplatz.
Erholung.
C) Anſtalten nach gelöſchtem Brand.
Räumung und Beaufſichtigung des Brandplatzes.

Aufbewahrung und Viſitation der Feuerlöſch⸗Geräthſchaften.
Belohnung der Mannſchaft.

Anhang.

IJ. Entwurf zu einem Local⸗Statut für die Organiſation der
Feuerwehr.

II. Eintheilung und Statuten der Löſch⸗ und Rettungsanſtalt zu
Heilbronn am Neckar. Gegründet im Mai 1847.

Gefal
die
längf
hürfte
ſpiel
Jahr
Anſet
Unten
ungeh
Bauc
Städt
eines
greife
Unier
Huͤlfe
imme
G
gering
größer
ſtehem
Rienſt
den
ſtung
eunf
ter
6
euer⸗
Wlatt
Ganze

Einleitung.

Menſchenleben, Gebäude und Mobiliar waren von jeher der
Gefahr des Feuers ausgeſetzt; es ließe ſich daher erwarten, daß
die Vorkehrungen, mit welchen man dieſer Gefahr entgegentritt,
längſt ſo vervollſtändigt wären, daß ſie keiner Reorganiſation be⸗
dürften. Und wirklich bieten uns auch größere Städte das Bei⸗
ſpiel trefflicher Löſch⸗ und Rettungs⸗Anſtalten, die dort ſchon viele
Jahrzehnte hindurch beſtehen. Auf das Land erſtreckten ſich ſolche
Anſtalten nicht. Dieß hat auch ſeinen natürlichen Grund in dem
Unterſchied zwiſchen der großen Stadt und dem Lande; dort ein
ungeheurer Capital⸗Werth in Gebäuden und Mobilien, gedrängte
Bauart, enges Zuſammenwohnen und veränderte Lebensweiſe der
Städter, hinreichende Menſchen⸗ und Geldkräfte zur Organiſation
eines beſonderen Pompier⸗Corps, das in dem unmittelbaren Ein⸗
greifen der oberſten Verwaltungs⸗Behörden ſeine nachdrückliche
Unterſtützung erhält, während die freiwillige oder gezwungene
Hülfe der Bewohner, die ſich in größeren Städten fremd bleiben,
immerhin ſehr zweifelhaft wäre.
Ganz anders auf dem Lande — je kleiner die Gemeinde, deſto
geringer die natürliche Gefahr, unbedeutender der Schaden und
größer die freiwillige Hülfe der in freundnachbarlichen Verhältniſſen
ſtehenden Land⸗Bewohner; kein ausſchließlich für den Feuerwehr⸗
dienſt beſtimmtes, eingeübtes Corps iſt über das Land verbreitet;
die rein menſchliche und bürgerliche Verpflichtung zur Hülfe⸗Lei⸗
ſtung und nebenbei die beſondere Tüchtigkeit, welche Jedem ſein
Beruf gibt, weiſen ihm ſeinen Platz an; zu Einführung verbeſſer⸗
ter Apparate fehlt das öffentliche Intereſſe und oft auch das Geld.
Dieß iſt der Standpunkt, auf welchem auch die Württembergiſche
Feuer⸗Löſch⸗Ordnung vom 20. Mai 1808 Staats⸗ und Regierungs⸗
Blatt von 1808 S. 297 und f. ſteht; ſie faßt in einer für das
ganze Land als Geſez geltenden Verordnung zuſammen, was in

— 4 —

Wirklichkeit ſchon beſtand und gibt dem Ganzen eine den Bedürf⸗
niſſen ihrer Zeit entſprechende Organiſation. Doch zwiſchen da⸗
mals und jetzt liegen über 30 Friedensjahre und wenn auch das
Intereſſe des Einzelnen für ſein Leben und Eigenthum immer
das gleiche bleibt, ſo haben doch die ungeheuere Vermehrung des
einer Feuers⸗Gefahr ausgeſetzten Werths, die geſteigerte Wechſel⸗
Wirkung einer verdoppelten Bevölkerung, vervollkommnetere Ein⸗
richtungen und ein friſcher Geiſt des öffentlichen Lebens den alten
Standpunkt verrückt.
Zwar iſt den Gemeinden die Aufſtellung von Local⸗Feuer⸗Löſch⸗
Ordnungen, die mit den Bedürfniſſen der Zeit Hand in Hand
gehen könnten, ſchon in der Landes⸗Ordnung Tit. 88 §. 3 anem⸗
pfohlen, ſie ſind jedoch meiſt nur in Städten eingeführt und gehen
nicht über das Maas der allgemeinen Feuer⸗Löſch⸗Ordnung hinaus.
Zudem beſteht ihr Werh nur darin, daß ſich der Magiſtrat die
Genugthuung gegeben hat, auf dem Papier jeden Bürger auf
ſeinen Poſten zu ſtellen; der Einzelne behält ſich dann die Aus⸗
führung vor; eine Einübung der Mannſchaft auf ihren Dienſt,
eine Verbeſſerung der Geräthſchaften, eine lebendige Organiſation
der ganzen Anſtalt iſt bis jetzt nur in wenigen größeren Gemein⸗
den durchgeführt.
Nachſtehende Zeilen ſollen die Grundzüge einer ſolchen leben⸗
digen Reorganiſation des Feuerwehr⸗Juſtituts geben, machen aber
keinen Anſpruch auf Vollſtändigkeit, ſondern begnügen ſich damit,
das Intereſſe Anderer dahin zu leiten, wo ſie Beſſeres leiſten und
vielleicht auch in der Wirklichkeit ausführen können.

etfte
heint
ſchli
ſam
ein
herbe
Stel
ten,
und
ilerſt
verſo
und
gel a
ur
Umnm
dem
hilt
ten.
ichtun
weck⸗

en da⸗
ih das
immer
ig des
echſel⸗
Ein⸗
alten

Hand
anemn⸗
gehen
inaus,
at die
er auf
Aus⸗
Dienſt,
ſſation
enein⸗

leben⸗
l ober
dammit,
en und

Erſter Abſchnitt.
Feuerlöſch⸗ und Rettungs⸗Mittel.

A) Materielle Mittel.
1) zum Löſchen.
Waſſer.

Nach Waſſer, dieſem natürlichen Feinde des Feuers, geht der
erſte und letzte Ruf auf dem Brandplatz. Wer kennt nicht den
peinlichen Eindruck, den es macht, wenn die Flamme hoch empor⸗
ſchlägt uud die Löſch⸗Anſtalten daneben aus Mangel an Waſſer feiern
müſſen? Dort fließt zwar ein Fluß oder ein Bach vorüber, oder
ſammelt ein See eine größere Waſſenmaſſe, in der Entfernung ſteht
ein Brunnen; aber es ſind noch Wenige da, welche das Waſſer
herbeiſchaffen, es kann nur in kleineren Quantitäten an Ort und
Stelle gebracht werden, das Einſchöpfen geht mühſam von Stat⸗
ten, die Entfernung ſteht der ſchnellen Herbeiſchaffung im Wege
und gelangt das Waſſer endlich auf den Brandplatz, ſo greift jeder
zuerſt nach demſelben; ſtatt daß der bedrohteſte Platz mit Waſſer
verſorgt würde, nimmt die erſte beſte Spritze dasſelbe in Beſchlag
und ſtatt daß wenige Spritzen arbeiten, ſtehen oft alle aus Man⸗
gel an der erforderlichen Waſſermaſſe ſtill. Wie hier einerſeits
nur eine ſtrenge Organiſation der Löſchmannſchaften helfen kann,
ſo iſt andererſeits darauf Bedacht zu nehmen, daß das Waſſer
immer auf möglichſt ſchnelle Art und in möglichſt großer Maſſe
dem Brandplatz nahe gebracht werden könne. Die örtlichen Ver⸗
hältniſſe beſtimmen die Einrichtungen, welche zu dieſem Ziele füh⸗
ren. An Flüſfen, Bächen und Seen können Canäle, Schwell⸗Vor⸗
richtungen, und Pumpwerke angebracht werden; die Brunnen ſind
zweckmäßig zu vertheilen und mit Trögen zu verſehen, in den

— 6 —
Brunnenſtuben iſt die Vorrichtung zu treffen, daß ein Spritzen⸗
Schlauch in die Röhrenleitung eingeſchraubt werden kann, durch
welchen bei einigem Druck des Waſſers oder mittelſt eines Saug⸗
Apparats die Spritze aus der nächſten Brunnenſtube geſpeist wird;
es iſt auch zweckmäßig, dieſe ſelbſt mit Stein⸗Gemäuer oder einer
Lehmwand waſſerdicht herzuſtellen, damit ſie, wenn man das Waſ⸗
ſer unmittelbar in ſie ausſtrömen läßt, zugleich als Waſſerbehälter
benützt werden kann, der ſich immer wieder von ſelbſt anfüllt.
Wenn ein Brunnen vermittelſt eines Druckwerks aus einem grö⸗
ßeren Waſſer⸗Vorrath, z. B. aus einem Fluß, Bach oder See ge⸗
ſpeist und wenn mittelſt derſelben mechaniſchen Vorrichtung das
Waſſer in die Höhe getrieben werden kann, ſo leiſtet eine ſolche
nicht verſiegende Quelle im Falle der Noth die beſten Dienſte.
Das Koſtſpielige der Einrichtung und Unterhaltung läßt jedoch
dieſes Werk nur in größeren Gemeinden empfehlen. — Es unter⸗
liegt keinem Zweifel, daß bei allgemeiner Gefahr auch das im
Privat⸗Eigenthum ſich beſindliche Waſſer ebenſo zur Verfügung
ſteht, wie die öffentlichen Waſſer; es kann ſich daher Niemand
der Benützung ſeines Brunnens, ſeines Teiches und ſeiner ſonſtigen
Waſſer⸗Vorräthe, ſeyen ſie zu gewerblichen Zwecken oder für die
Haushaltung beſtimmt, entſchlagen. —
Es fehlt nicht an Verſuchen, die Wirkungen des Waſſers durch
verſchiedene chemiſche Zuſätze zu verſtärken; aber wenn ſich ſolche
Mittel auch als wirkſam erprobt haben, ſo ſtehen ihrer Anwen⸗
dung in ausgedehnterem Maaſe doch immer ſo bedeutende Hinder⸗
niſſe im Weg, daß ſie unpraktiſch und daher im Fall der Noth
unausführbar werden. Die Zuſätze müſſen gekauft werden, ihre
Zubereitung erfordert beſondere Kenntniſſe, beſondere Vorrichtungen
und Zeit; während die Löſch⸗Mittel einfach, ſchnell anwendbar
und am wenigſten koſtſpielig ſeyn ſollen. Zudem möchte in den
meiſten Fällen die anhaltend ſtarke Hitze des Feuers auch dieſe
künſtlichen Mittel unwirkſam machen. Man kann ſich daher ein⸗
fach mit dem Waſſer begnuͤgen und wenn etwa der Brand von
Spirituoſen die luftdichte Abſchließung ihres Aufbewahrungs⸗
Ortes erfordert, zu dem nächſten Haufen Dünger die Zuflucht
nehmen und damit Boden, Thüren, Fenſter, Keller, Oeffnungen
und ſonſtige Luftlöcher bedecken und eng verſchließen.

—

Körh
dene
ſole
jede
Gein
Schie
leit
wenn
berfe
ihn
gköße
anget
gehen
den,
beſet
den
nen;
nen
den,
Mim
auf
nen;
dem
I
ich hi
unmit
ſellun
len in
den
J

keit
Nuhe
kamen

D

prigen⸗
durch
Saug⸗
wird;
teiner
Voſ⸗
ehälter
mfüͤllt.
n gro⸗
e ge⸗
ng das
ſlche
Dienſte.
ſedoch
unter⸗
das im
fügung
jeinand
nſtigen
für die

durch
ſolche
lnwen⸗
hinder⸗
1 Noth
, ihre
Bungen
vendbar
in den
i dieſe
er ein⸗
nd von
tungs⸗
uſucht

tungen

— 7 —

Feuerlöſch⸗Geräthſchaften.

Zu denſelben gehören:

Feuerſpritzen mit den erforderlichen Schläuchen und Seih⸗
Körben. Jede Spritze muß mit Schläuchen verſehen ſein, von
denen jedes Stück dem andern angeſchraubt werden kann, d. h. ſie
ſollen mit gleichem Gewind geſchnitten ſein; hiedurch erhält man
jede beliebige Länge des Schlauches und vermeidet das zeitraubende
Gewirr, das mit dem Ausſuchen, Ordnen und Probiren feſter
Schlauch⸗Theile auf dem Brandplatz entſteht. Dieſe Gleichförmig⸗
keit der Schrauben⸗Gewinde würde am beſten dadurch bezweckt,
wenn der Mechaniker, welcher die Spritzen für ſeine Umgegend
verfertigt oder herrichtet, die Gleichheit der Gewinde an allen von
ihm gelieferten Spritzen ſich zum Grundſatz machen würde. In
größeren Gemeinden ſollte dieſe Verbeſſerung an allen Spritzen
angebracht werden; diejenigen Spritzen, welche nicht auf das Land
gehen, ſollten zum Führen durch die Mannſchaft eingerichtet wer⸗
den, da dieſe bälder auf dem Platz iſt, und ihre Spritze überall
beſſer aufſtellen kann, als dieß mit Pferden der Fall iſt. Von
den Schläuchen verdienen die hänfenen den Vorzug vor den leder⸗
nen; erſtere ſind weicher, laſſen ſich eng zufammenrollen und kön⸗
nen daher in größerer Menge auf der Spritze mitgenommen wer⸗
den, als die ſteifen ledernen Schläuche; obgleich ſie in den erſten
Minuten das Waſſer durchrinnen laſſen, ſo hört dieß doch bald
auf und alsdann ſind ſie elaſtiſcher und handbarer als die leder⸗
nen; erſtere ſind auch beſſer zu reinigen, als die letzteren und zu⸗
dem iſt ihre Anſchaffung wohlfeiler.
Ueber die Nützlichkeit und Nothwendigkeit der Schläuche brauche
ich hier wohl nichts mehr zu erwähnen; ſie bringen das Waſſer
unmittelbar an den Heerd des Feuers, wenn die Bauart die Auf⸗
ſtellung der Spritzen neben dem Feuer unmöglich macht; ſie wir⸗
ken im Innern der Gebäude, wo kein Rohr hinreicht und kämpfen
dem verheerenden Elemente Schritt um Schritt ab.
Jede Spritze iſt mit einigen Reſerve⸗Stücken verſehen.

Handfeuer⸗Spritzen ſind wegen ihrer leichten Tragbar⸗
keit und weil ſie überall aufgeſtellt werden können, von größtem
Nutzen; ſie ſind die erſte, nächſte und beſte Hülfe und ſollten daher
namentlich in Städten in zureichender Zahl angeſchafft werden.

Waſſer⸗Zubring⸗Maſchinen ſind zwar nicht auf jedem

— 8 —

„

Brandplatz nothwendig, wohl aber da, wo das Waſſer aus größe⸗
rer Entfernung herbeigeſchafft werden muß. Ein Saug⸗Apparat
füllt die Schläuche mit Waſſer aus einem größeren Vorrath und
das Druckwerk ſendet daſſelbe wieder durch Schläuche dem Brand⸗
platz zu. Die Maſchine kann auch ſelbſt als Spritze gebraucht
werden, wenn das eingenommene Waſſer nicht weiter gegeben,
ſondern von der Maſchine aus durch Röhren oder Schläuche aus⸗
geſpritzt wird. Solche Maſchinen ſind in Städten nothwendig;
die Schläuche müſſen ſo lange ſeyn, daß ſie von dem Waſſervor⸗
rath aus bis an die äußerſten Gebäude des Orts auf dem ge⸗
wöhnlichen Wege reichen; die Schläuche werden, jedes Stück auf⸗
gerollt, auf einem eigenen Schlauchkarren aufbewahrt und an Ort
und Stelle geführt. Sobald dieſe Maſchine in Thätigkeit geſetzt
wird, leitet ſie ununterbrochen in 0,345 breiten oder 0,22“ im
Durchmeſſer haltenden Schläuchen eine beträchtliche Waſſermaſſe
auf den Platz und übertrifft in ihrem geregelten ſtillen Gange die
Leiſtungen all der Waſſerträger, die hin und wieder einen Eimer,
eine Gölte oder einen Butten voll Waſſer in den Zuber werfen.
Feuer⸗Eimer ſind theils aus Leder, theils aus Flechtarbeit
und verpicht, ſowie von Weißblech und mit Oelfarbe angeſtrichen;
ſie faſſen wenig Waſſer, von welchem noch ein Theil unterwegs
verloren geht; ſie ſind nur von Nutzen, wenn ſie in geregelten
Reihen ſchnell auf⸗ und abgehen und Leute beſchäftigen, welche an
an den übrigen Löſch⸗Anſtalten nicht Theil nehmen.
Trag⸗Butten ſind von weit größerem Nutzen, denn ſie
liefern das Waſſer in größeren Quantitäten auf den Platz und
ſchon wenige Butten leiſten erſprießliche Dienſte, während ein
Feuer⸗Eimer in der Hand eines ſtämmigen Landmanns eine wahre
Jronie auf die Löſch⸗Anſtalten iſt.
Fäſſer, in welchen das Waſſer auf den Brandplatz geführt
wird, ſollten in keiner Gemeinde fehlen; nur muß wegen der Zug⸗
thiere auf dem Platz Raum und Ordnung vorhanden ſeyn; auch
können Waſſerfäſſer in etwas kleineren Dimenſionen auf zweiräde⸗
rigen Karren durch 4 Mann bequem und ſchnell fortgeſchafft wer⸗
den, welche denen mit Zugvieh unmittelbar auf dem Brandplatz
noch vorzuziehen und bei den Pariſer Pompiers allgemein ein⸗
geführt ſind.
Züber werden zu Anſammlung von Waſſervorräthen an paſ⸗
ſenden Orten aufgeſtellt; in Wein⸗Gegenden können zu dieſem
Zweck einige Moſtkufen parat gehalten werden; wenn auch die

große⸗
pparat
ih und
Band⸗
braucht
egeben,
e qus⸗
endig;
ſervor⸗
enn ge⸗
k auf⸗
an Ort
geſett
22) im
ermaſſe
nge die
Einet,
etfen.
farbeit
richen;
lerwegs
regelten
lche an

enn ſie
und
end ein
wahre

fiht
et Zug⸗
3 auch
beiräde⸗
ft wer⸗
andplaß
ein ein⸗

n paſ⸗
Hieſem

— 9 —

Spritzen angefüllt ſind, ſo dürfen doch die Kufen auf dem Brand⸗
platz nicht leer ſtehen. Man gebraucht auch öfters kleinere Züber
zum Waſſerherbeiſchaffen; ſie werden an einer Stange von zwei
Männern getragen; die Bewegungen eines ſolchen Zugs ſind
langſam und paſſen durchaus auf keinen Brandplatz; die Einfüh⸗
rung ſolcher kleiner Züber iſt daher nicht zu empfehlen.
Segel⸗Tüchex können mit dem erſprießlichſten Nutzen an⸗
gewendet werden; man behängt damit die Wände und Dächer der
bedrohten Nachbar⸗Gebäude, benetzt ſie und ſchützt hiedurch die zu⸗
nächſt entzündlichen Theile vor dem Uebergreifen der Flammen.
Wenn dieſe Tücher bis jetzt weniger angewendet worden ſind, ſo
iſt hieran wohl der Mangel an Uebung in Handhabung der Löſch⸗
Geräthſchaften Schuld, denn nicht immer iſt ihre Anwendung leicht
und gefahrlos. Die Bauart gibt den Maasſtab, nach welchem
ſolche Tücher angefertigt werden müſſen; ihre Handhabung iſt den
Zimmerleuten und Maurern zu überlaſſen.
Feuer⸗Haken und
Feuer⸗Leitern können häufiger angewendet werden, wenn
man gelernt hat, das Feuer in ſeinen Verſtecken anzugreifen, ſtatt es
aus der Ferne mit einem zerſtäubenden Waſſerſtrahl zu bekämpfen⸗
Seile und
Ketten werden zum Niederreißen von Gebäuden gebraucht;
erſtere dürfen auf keinem Feuerwagen fehlen.
Aexte und Handbeile ſind die unentbehrlichſten Werkzeuge
der bei Brandfällen ſchätzenswertheſten Hülfe, nemlich der der Bau⸗
handwerksleute, welche jedoch vor unnützem Niederreißen zu war⸗
nen und gut zu inſtruiren ſind, wie ſie arbeiten ſollen.
Schapfen müſſen zum Einfaſſen des Waſſers vorräthig ge⸗
halten werden.
Feuerwagen ſollten, wo es in der Gemeinde nicht an
Pferden fehlt, angeſchafft werden, da auf ihnen die Löſchmannſchaft
aufs ſchnellſte auf auswärtige Brandplätze gebracht wird, während
die zu Fuß einherziehende Mannſchaft ſich nicht ſonderlich beeilt,
verzettelt und müde auf dem Platz ankommt und weder Kraft noch
Sinn für die Arbeit mehr beſitzt.

— 10 —

2) Zur Rettung.

Sowohl zur Rettung von Menſchen als von Effekten werden
verwendet:
Der Rettungsſchlauch; derſelbe iſt von ſtarkem Zwilch,
100 bis 150 Fuß lang und 5 —6 Fuß breit, ſo daß ſich bequem 2.
Menſchen in umarmender Stellung in demſelben herablaſſen kön⸗
nen; an ſeinem oberen Ende iſt er offen und mit einer Quer⸗
Stange verſehen, welche an Fenſteröffnungen und ſonſt geeigneten
Stellen eingeſchoben wird; am unteren Ende hat der Schlauch
mehrere Einſchnitte, durch welche die Entleerung je nach der Länge,
welche die Lokalität ſeiner Ausbreitung geſtattet, geſchieht; von
dem erſten Einſchnitt an bis an das Ende iſt der Schlauch zu bei⸗
den Seiten mit feſteingenähten eiſernen Ringen verſehen, an wel⸗
chen er ſchraff angezogen wird; an ſeinem obern Ende ſind Stricke
befeſtigt, an welchen er in die Höhe gezogen wird.
Iſt der Hebepunkt, an welchem die Stange eingelaſſen wird,
ſicher, ſo paſſiren Menſchen dieſen Schlauch von den oberſten
Stockwerken aus ohne alle Gefahr und ſteigen unten aus demſel⸗
ben ohne nur geſehen zu haben, welch' ſchwindelnde Höhe ſie zu⸗
rücklegten. Zu Vermeidung von Verletzungen durch Aufreiben in
dem Schlauch iſt es zweckmäßig, das Geſicht mit den Ellenbogen,
die Arme einwärts gekehrt, zu bedecken. Die Nützlichkeit eines
ſolchen Schlauches leuchtet von ſelbſt ein und iſt nicht zu ſchätzen,
wenn den Bewohnern im Innern der Gebäude der Ausgang vom
Feuer ſchon verſperrt iſt, und ſie ihre einzige Flucht nur noch durch
das Fenſter haben; daher verdient die Anſchaffung dieſes Schlau⸗
ches in Städten alle Berückſichtigung.
Das Falltuch iſt ſtark aus doppelt zuſammengeſetztem Tril⸗
lich und am Rand mit Leder eingefaßt gearbeitet, rund und im
Durchmeſſer 8 — 10 Schuh breit, der Rand iſt ringsum mit ei⸗
ſernen, oder noch beſſer mit ſtarken ledernen Ringen beſetzt, an
welchen dasſelbe ſchraff angezogen wird; ſeine Beſtimmung iſt die
gleiche, wie die des Rettungsſchlauches, geht aber in ſofern wei⸗
ter, als es noch angewendet wird, wenn der letztere nicht mehr
angebracht werden kann und der gewagte Sprung aus dem Fen⸗
ſter das letzte Rettungsmittel iſt. Zu Handhabung dieſes Tuches
ſind ſtarke Leute auszuerſehen, welche dem von der Höhe herab⸗
ſtürzenden Gewicht Stand halten können.
Körbe aus Flechtwerk können auch gebraucht werden, wenn
die Stange, an welcher ſie auf⸗ und niedergelaſſen werden, feſt

Der
den
hier

gegen
gemei
in al
hald
tichti
man
hift
mein
niß
daher
Mettu

verden

drſcch,
uen 2
en kön⸗
Quer⸗
gneten
hlauch
Lünge,
Non
in bei⸗
n wel⸗
Stiicke

m wird,
herſten
hemſel⸗
ſie zu⸗
ben in
wogen,
eines
häten,
vom
durch
Schlau⸗

Tril
nd im
nit ei⸗
1, N
iſ die
n wei⸗
neht
Fen⸗
Tuches
hennb⸗

penn

1, feſt

— 11 —

angebracht werden kann, weshalb ſie ſchon mit Hacken oder Nä⸗
geln zu verſehen iſt. Die Körbe haben zur Vermeidung des Auf⸗
ſitzens an vorſpringenden Gebäudetheilen ſtatt des flachen kantigen
Bodens einen ovalen, bauchigen Boden.
Leitern ſind zur Rettung ebenfalls nöthig; in Städten ver⸗
dienen Strickleitern alle Beachtung, da ſie von beliebiger Länge
gefertigt und leicht gehandhabt werden können; ſie ſchmiegen ſich
an die Häuſer an und winden ſich um jedes Hinderniß herum,
welches die Anwendung der kleinen ſtockhohen hölzernen Leiter⸗
chen oft unmöglich oder gefährlich macht.
Säcke werden zu Flüchtung von Effekten in öffentlichen Ge⸗
bäuden parat gehalten.
Wir begnügen uns mit Anführung dieſer Rettungs⸗Anſtalten;
ſie ſind einfach und erprobt. Es gibt nach weitere Rettungs⸗Ap⸗
parate, die nicht gerade nothwendig, aber ſehr theuer ſind. Laſſen
wir dieſe ſo lange bei Seite, als nicht in einzelnen Städten ſte⸗
hende Pompier⸗Corps aufgeſtellt ſind, welche ausſchließlich zum
Feuerwehrdienſt gebraucht werden und daher neben ihrer perſön⸗
lichen Tüchtigkeit auf alle Hülfsmittel der Kunſt und Erfindung
angewieſen ſind.

Anſchaffung der materiellen Löſch⸗ und
Rettungs⸗Mittel.

Die Wirkſamkeit der Feuer⸗Löſch⸗Anſtalten iſt örtlicher Natur.
Der Nutzen daher auf eine gewiſſe Räumlichkeit beſchränkt, wer
den Nutzen hat, ſoll aber auch die Koſten tragen. Man könnte
hier auf den Gedanken kommen, daß der Bezirk, innerhalb deſſen
gegenſeitige Hülfe geleiſtet wird auch die Koſten dieſer Anſtalten
gemeinfchaftlich tragen müſſe; verfolgen wir aber dieſen Gedanken
in allen ſeinen Confequenzen, ſo wird die Unausführbarkeit als⸗
bald in die Augen fallen. Der Gedanke ſcheint aber guch nur
richtig zu ſeyn, iſt es jedoch in der Wirklichkeit nicht, denn Nie⸗
mand ſchafft ſein Hausgeräthe für Andere an, ſondern für ſich,
hilft aber in Nothfällen freundnachbarlich aus, — ſo auch die Ge⸗
meinden; jede organiſirt ihre Löſch⸗Anſtalten nach ihrem Bedürf⸗
niß und ſchickt von dem, was ſie beſitzt, zur Hülfe ab. Es iſt
daher erſter Grundſatz, daß jede Gemeinde die Feuerlöſch⸗ und
Rettungs⸗Anſtalten ſelbſt anzuſchaffen habe. Geſchieht dieß über⸗
all ſo vollſtändig, als es das Bedürfniß erfordert, ſo führt die

— 12 —
natürliche Gruppirung von größeren und kleinern Gemeinden die
Löſch⸗Anſtalten des Umkreiſes von ſel bſt in dem vollſtändigen
Maaße auf dem Brandplatz zuſammen, als es die örtlichen Ver⸗
hältniſſe erfordern. .
Auch die Württ. Feuer⸗Löſch⸗Ordnung v. 10. Mai 1808
geht durchweg von dem Grundſatz aus, daß die Anſchaffung der
Feuer⸗Löſch⸗Mittel Obliegenheit der einzelnen Gemeinden ſey und
enthält üder die einzelnen Mittel folgende Beſtimmungen:
Waſſer.
§. 16. An denjenigen Orten, wo Waſſer durchfließt, und daſſelbe
nicht tief iſt, ſind zuſammengerichtete Balken und Bretter in
Bereitſchaft zu halten, um ſolche zum Vorſchlagen gebrauchen,
und dadurch das Waſſer ſchwellen zu können.
§. 17. Da die Seile und Ketten an den Zugbronnen ſehr leicht
brechen, und dieſe Bronnen überhanpt in kurzer Zeit nicht
viel Waſſer gewähren: ſo ſind dieſelbe, ſoviel als möglich,
in Rohr⸗ und Gumpbrunnen zu verwandeln.
§. 18. An Orten, wo es an Bronnen fehlt, ſind nach Verhältniß
der Größe derſelben auf verſchiedenen Punkten Ciſternen an⸗
zulegen.

Bei Viſitation der örtlichen Feuerlöſch⸗Anſtalten ſollten auch
die zweckmäßigen Waſſer⸗Anlagen und die Vollſtändigkeit ihrer
Apparate ins Bereich gezogen werden.

Feuerſpritzen.
§K. 1. In jeder Stadt und in jedem Marktflecken und größeren
Dorfe ſollen, wenn es daran noch fehlt, wo nicht zwei, doch
wenigſtens eine große auf Wagen und Rädern ſtehende gute
Feuerſpritze mit den dazu gehörigen Schläuchen und Seih⸗
körben angeſchafft werden.
§. 2. Geringe und unvermögliche Dörfer ſollen ſich in Gemein⸗
ſchaft mit andern nahe liegenden Ortſchaften gleicher Art we⸗
nigſtens eine große Feuerſpritze anſchaffen.
Die Beſtimmung der Anzahl von Spritzen möchte ſich ſeit
1808 bedeutend verändert haben, wenn man namentlich in Städten
die vielen neuen Bauten und Stadttheile berückſichtigt. Ueber die
zweckmäßige Anfertigung der Schläuche enthalten
der Miniſterial⸗Erlaß vom 5. October 1847
Pk. 2. Statt der bisher üblichen Lederſchläuche können auch hänfene
Schläuche für beiderlei Arten von Spritzen gebraucht werden.

und

Vorſ
ihre

2

hen die
ndigen
1 Ver⸗

1808
ng der
ey Und

deſſelbe
ettet in
uchen,

r luicht
it nicht
nöglich,

rhältniß
len an⸗

n auch
t ihrer

gtöͤßeten
dei, doch
ſide gute
REi⸗

Gemein⸗
Att we⸗

ch ſeit
Sihten
eber die

hinfene
verden⸗

— 18 —

Bei den Schläuchen iſt darauf zu ſehen, daß nicht nur der
beſtehenden Vorſchrift gemäß die Schlauchſchrauben einerlei
Caliber, ſondern die Schläuche auch einerlei Weite haben.
und der Miniſterial⸗Erlaß vom 22. Merz 1827.
Da es in feuerpolizeilicher Hinſicht von unverkennbarem
Nutzen iſt, wenn die Schläuche verſchiedener, bei einem Brande
zuſammentreffender Feuerſpritzen durch Schrauben von gleichem
innerem Durchmeſſer ſich mit einander verbinden laſſen, um
aus deſto größerer Ferne das Waſſer den Spritzen zuzubrin⸗
gen, oder daſſelbe aus dem Spritzenkaſten durch Häuſer und
auf Dächer treiben zu können, ſo iſt allen Gemeinderäthen,
welche in den Fall kommen, neue Feuerſpritzen anzuſchaffen,
zu empfehlen, daß ſie dieſelben vorzugsweiſe bei den gleichen
tüchtigen Meiſtern, von welchen die beſſern Epritzen eben deſ⸗
ſelben Orts oder benachbarter Gemeinden herrühren, beſtellen
und dieſen einbedingen ſollen, die Schlauchſchrauben nicht nur
unter ſich, ſondern auch mit den an den übrigen Ortſchaften,
ſowie an den Spritzen der benachbarten Gemeinden, beſonders
der Oberamtsſtadt, zuſammenpaſſend machen, damit die ver⸗
ſchiedenen Schläuche im Falle des Bedürfniſſes wo möglich
mit einander verbunden werden können. .
Vorſchrifen, welche auch auf die vorhandenen Spritzen⸗Schläuche
ihre Anwendung finden.

Hand⸗ oder Trag⸗Feuer⸗Spritzen.

§. 3. Da man bisweilen mit den großen Spritzen dem Feuer
nicht beikommen, oder nicht ſo zweckmäßig damit operiren
kann, als mit Handſpritzen, ſo ſoll ſich jeder Ort nach ſeinen
Kräften auch mit einer oder mehreren Handſpritzen verſehen.
§. 4. Ebenſo ſollen noch insbeſondere für bedeutende öffentliche
herrſchaftliche und Communal⸗Gebäude ſolche Spritzen ange⸗
ſchafft werden, und iſt zu erwarten, daß vermögliche Privat⸗
Perſonen, welche koſtbare Wohnungen beſitzen, ſich gſeichfalls
damit verſehen.
Miniſt.⸗Erl. v. 5. Oktbr. 1847.
Pkt. 1. In kleineren Orten, wo es an Mitteln zu Anſchaffung von
Fahrfeuerſpritzen fehlt, genügt es an ſg. Tragfpritzen.
Wo nach §. 2 der Feuerlöſch⸗Ordnung mehrere Orte eine
gemeinſchaftliche Fahrfeuerſpritze beſitzen, erſcheint es als zweck⸗
mäßig, daß mit oder ohne Auflöſung dieſer Gemeinſchaft in

— 14 —

denjenigen dieſer Orte, wo die gemeinſchaftliche Feuerſpritze den
nicht ſteht, wenigſtens Tragſpritzen angeſchafft werden. 1
Waſſer⸗Zubring⸗Maſchinen kennt die württembergiſche
Feuerlöſch⸗Ordnung nicht; dieß ſoll aber nicht abhalten, dieſelbe
anzuſchaffen, wo es nöthig iſt.
Feuer⸗Eimer:
§. 7. Jeder neu aufgenommene Bürger und jeder Bürgersſohn,
ſobald er ſich heirathet, hat ſich einen guten, wohl verpichten NS

Feuer⸗Eimer anzuſchaffen und denſelben auf das Rathhaus
zu liefern. Die Ortsvorgeſetzte ſollen jedoch keinen annehmen,
von welchem vorauszuſetzen iſt, daß er bald unbrauchbar werde,
und das Waſſer nicht halte, auch jeden auf eine erkenntliche
Weiſe mit dem Stadt⸗ oder Dorfzeichen verſehen laſſen.
§. 8. Es darf auch von dem neuen Bürger nicht das Geld ſtatt
des Feuer⸗Eimers eingezogen werden, indem nach der Erfah⸗ or
rung daſſelbe doch nicht ſeinem Zweck gemäs verwendet wird.
§. 8 Für ledige Bürger, Geſellen, Knechte und von fremden Or⸗ dei
ten herbeieilende Leute, welche mit keinem Feuer⸗Eimer ver⸗

ſehen ſind, hat jede Commun noch insbeſondere auf öffentliche ſc⸗
Koſten eine verhältnißmäßige Zahl von Feuer⸗Eimern machen varkn
zu laſſen und ſtets bereit zu halten. weſe
§. 10. Jeder abgängige Feuer⸗Eimer muß, damit ſtets die volle
Anzahl vorhanden iſt, auf Koſten der Kommun ſogleich wie⸗ ad
der durch einen neuen erſetzt werden. D
M. E. Pkt. 3. Bei Anſchaffung neuer Feuer⸗Eimer iſt darauf Bedacht un
zu nehmen, daß dieſelben einen Gehalt zur Faſſung von 5 — 6
Maas Waſſer erhalten, und an der Mündung enger als am
Boden conſtruirt werden.

Die Feuer⸗Eimer können von Leder oder von engem feſtem
Strohgeflecht und müſſen in dieſem Falle inwendig wohl ver⸗
picht ſeyn. Nicht minder ſind aber auch Feuer⸗Eimer von
hänfenem Gewebe zuläſſig, bei welchen übrigens die Oeffnung
durch einen kleinen angenähten Reif auseinandergehalten wer⸗
den muß.

Die Vorſchrift §. 8., daß jeder neu eintretende Bürger einen
Feuereimer aufs Rathhaus anzuſchaffen habe, iſt durch den Art. 62
des rev. Bürgerrechts⸗Geſetzes aufgehoben worden, indem dieſer
beſtimmt, daß die etwaige Feſtſetzung eines (Geld⸗) Beitrags zu

kſprite

tgiſche
eſelbe

esſohn,
hichten
thhaus
teßnnen,
werde,
miliche
id ſtt
Erfah⸗
t wird.
en Or⸗
er per⸗
entliche
nnchen

je volle
h wie⸗

Bedacht
5-—

als am

feſten
ohl ver⸗
ner von
effnung
n wer⸗

e einen
et. 62
dieſet
195 iu

— 156 —

den örtlichen Feuerlöſch⸗Geräthſchaften dem geſetzmäßigen Beſchluſſe
des Gemeinderaths (Verw.⸗Edikts §§. 53 und 65) vorbehalten
bleibe.
Butten:

§. 11. In jedem Orte ſollen ferner, je nach ſeiner Größe, mehr
oder weniger Waſſerbutten angeſchafft werden, um mittelſt die⸗
ſem größern Geſchirre dem Mangel an Waſſer in den Spritzen
um ſo ſicherer zu ſteuern.
M. E. Pkt. 4. Von der in §. 11. der Feuerlöſch⸗Ordnung enthaltenen
Verpflichtung zum Vorräthighalten von Waſſerbutten kann die
Kreisregierung da, wo Weinbau getrieben wird, oder die
Einwohner ſonſt mit Butten verſehen ſind, Diſpenſation ein⸗
treten zu laſſen. Anſtatt der Butten genügt es übrigens auch
an größeren Kübeln, welche an Stangen tragbar ſind.
Die Kübel ſind nicht zu empfehlen, wie ſchon oben bemerkt
worden iſt.
Die Butten werden in einer abſtechenden Farbe mit dem Orts⸗
Zeichen bemalt oder auch gebrannt, ſo daß ſie auf dem Brandplatze
leicht kenntlich ſind.
Damit dieſe Butten aber durch das Austrocknen bei ſeltener
vorkommenden Brandfällen ſich nicht als unbrauchbar und nicht
waſſerhaltend ergeben, ſollten dieſelben unter Aufſicht eines zuver⸗
läſſigen Obmannes der damit betrauten Mannſchaft zur Aufbe⸗
wahrung in ihren Wohnungen und zur zeitweiſen Benützung zum
Waſſertragen übergeben und von der Gemeindekaſſe unterhalten
werden.

Fäſſer und Waſſerſchapfen:
§. 15. Damit es bei ausbrechendem Feuer nie an Waſſer fehle:
ſo ſind in denjenigen Städten und Dörfern, durch welche
oder in deren Nähe kein Waſſer fließt, oder wo es an großen
Brunnen, oder auch an reichhaltigen Schwemmen (Wetten)
fehlt, etliche mit eiſernen Reifen verſehene große Fäſſer oder
Bütten mit Waſſer neben den nöthigen Waſſerſchapfen zu hal⸗
ten. Die Fäſſer find in der Mitte mit einem weiten Loch
und Deckel darauf und an einem der Böden zum ſchnellen
Ablauf mit einem oder zwei großen Zapfen zu verſehen, und
auf Kärren oder Schlitten in den Keltern, Rathhäuſern oder
ſonſt an Orten, wo es nicht an Raum fehlt, und wo leicht
beizukommen iſt, aufzubewahren. Des Sommers ſind ſie alle

— 16 —
vier Wochen aufzufüllen, und des Winters, ſo wie die Brun⸗
nen, Schwemmen und andere Waſſerbehälter fleißig aufzueiſen.
Wo die Gemeinde nicht eigene Fäſſer beſitzt, kann ſie eine be⸗
ſtimmte Belohnung für diejenigen Privaten ausſetzen, welche bei
einem Brand ſolche Fuhren leiſten.
Zuber. In jeder Gemeinde müſſen einige große Züber ange⸗
ſchafft werden, in welchen das Waſſer auf dem Brandplatz ange⸗
ſammelt wird; in Weinorten läßt ſich leicht für die Parathaltung
ſolcher Kufen Vorſorge treffen.
Segel⸗Tücher.
§. 14. In jeder Commun ſollen ferner eine Quantität Segel⸗
tücher und Säcke angeſchafft und ſtets bereit gehalten werden,
um dieſelben wohl benetzt an den nächſten Häuſern, wo der
Brand ausgebrochen iſt, zu Abwendung der Ausbreitung des
Feuers benützen zu können.

Feuer⸗Haken, Leitern, Seile, Ketten, Wagen:
§. 12. In jeder Stadt und in jedem Marktflecken iſt ein Feuer⸗
Wagen mit dem dazu gehörigen Laternen, Haken, Pikeln und
Aexten, Pechpfannen und Pechkränzen anzuſchaffen, ſtets in
gutem Stand zu erhalten, und in einem ſolchen Lokal auf⸗
zubewahren, wo leicht beizukommen iſt.
§. 13. Ferner ſind in jedem Ort nicht nur von der Commun ei⸗
nige große Feuerhaken und Feuerleitern zu halten, ſondern
es wird auch hiemit jedem Hausbeſitzer in Dörfern zur Pflicht
gemacht, ſich eine Leiter anzuſchaffen und ſtets zu Hauſe auf⸗
zubewahren, auf welcher man bei entſtehendem Brandunglück
ſogleich das Dach ſeines Hauſes erſteigen, und die ſo höchſt⸗
nothwendigen Rettungsanſtalten auf den Dächern und an den
Giebeln ausführen kann.
M. E. Pkt. 5. Die Anſchaffung von Feuerwagen hat ſich hauptſächlich nach
den örtlichen Bedürfniſſen, namentlich nach dem Umfange eines
Orts ꝛc. zu richten. Wo ſie nicht eingeführt ſind, und deren
Anſchaffung je nach den zutreffenden Verhältniſſen erlaſſen
werden kann, iſt nicht darauf zu dringen.
Daſſelbe gilt auch von den zur Abwendung des Feuers
von Nachbargebäuden dienenden Säcken und Segeltüchern,
deren Anwendbarkeit nicht überall gleich möglich iſt.

Zu beſſern Löſchanſtalten gehören aber noihwendig Feuerwagen
und Segeltücher.

E
nue l
mögl
des
oben
württe
der o
Vorſa
in den
der Fe
ſchefe
als N
den k

Di
Nichſt

Brun⸗
neiſen.
ne be⸗
che bei

ange⸗
ange⸗
altung

Eegel⸗
werden,
vo der
ng des

1!
Feuer⸗
eln und
ſets in
al auf⸗

mun ei⸗
ſondern
r icht
ſe nuf⸗
dunglüͤck
ſ hühf⸗
)an den

glichnuch
ge eines
1d deren
erlaſen

8 Felets
eſtüchern,

brwagen

— 17 —

Die Ausrüſtung der Feuer⸗Wag en mit dieſen Inſtrumenten
muß immer auf eine unmangelhafte Weiſe geſchehen, damit im Falle
der Noth keine Zeit damit verloren geht.

Rettungs⸗Inſtrumente:

M. E. Pkt. 6. Größeren Städten iſt für den Zweck der Flüchtung von
Habſeligkeiten die Bereithaltung von Säcken, Stricken und La⸗
ternen und die Aufbewahrung dieſer Geräthſchaften an be⸗
ſtimmten Orten, ſowie die Anſchaffung und Unterhaltung leicht
ſchließbarer Deckelwagen zu empfehlen.
In Orten, wo Häuſer von 3 und mehr Stockwerken häufig
ſind, iſt die Anſchaffung leinener Schläuche, welche mittelſt
daran befeſtigter Haken an die Fenſter gehängt werden, zu
Rettung von Menſchen aus höheren Stockwerken in Erwäaͤg⸗
ung zu nehmen.
Es iſt einleuchtend, daß das Feuerwehr⸗Inſtitut ſeinen Zweck
nur halb erfüllt, wenn es nicht neben Dämpfung des Feuers auf
möglichſt vollſtändige Rettung vor der Gefahr und der Zerſtörung
des Feuers Bedacht nimmt; daher ſollten in keiner Stadt die
oben erwähnten Rettungs⸗Apparate fehlen und wenn auch die
württembergiſche Feuerlöſch⸗Ordnung hierüber ſowie über manche
der oben erwähnten Verbeſſerungen in den Löſch⸗Anſtalten keine
Vorſchriften enthält, ſo liegt doch die Pflicht der Gemeinden hiezu
in dem allgemeinen Intereſſe der Einwohner und in der Aufgabe
der Feuer⸗Polizei, welche ſich nicht blos an die gedachten Vor⸗
ſchriften, ſondern auch an das, was ſich in der Zeit und Oertlich⸗

als zweckmäßig erprobt hat und zur Einführung empfohlen wer⸗
den kann, halten muß.

B) Löſch⸗Mannſchaft.
Verpflichtung zum Feuerwehr⸗Dienſt.

Die natürliche und bürgerliche Pflicht in Fällen der Noth dem
Nächſten zu Hülfe zu eilen, ſpricht die F⸗L⸗O. aus in
§. 56. Die Bürger und übrigen Einwohner, beſonders auch die
erwachſenen ledige Leute, Geſellen und Knechte des Orts, wo
der Brand ausbricht, haben ſich ſogleich auf den Sturmſchlag
mit Feuereimern zu verſehen, dieſelben am nächſten Waſſerbe⸗
hälter zu füllen, damit auf den Brandplatz zu eilen, und ſich
nach Anordnung der Ortsvorgeſetzten jeder ihnen auferlegten
2

— 18 —
Arbeit zu Abwendung einer weiteren Ausbreitung des Feuers
willig zu unterziehen.
Ein Brandplatz gibt das Bild von dem Getriebe, in welchem
die ganze Einwohnerſchaft ſich durcheinander bewegt. Obgleich der
Eifer lobenswerth iſt, mit dem jedes Alter, jedes Geſchlecht und
jeder Stand im Anfang ſeine Hülfe leiſtet, und hierdurch ſchon
manchen Brand im Erſtehen erſtickt hat, ſo iſt doch dieſe Hülfe
beim Umſichgreifen des Feuers nicht mehr genügend. Es fehlt
ihr an Ordnung und Uebung; jeder handelt nach ſeinem eigenen
Kopf und hindert den andern in ſeinen Bewegungen, wer nicht
verpflichtet iſt, läuft weg, wenn er nicht mehr arbeiten mag und
wer arbeiten ſoll, hat keine Leitung und keine Aufſicht; diejenigen
aber, die nichts thun, wiſſen am meiſten zu ſchreien. Soll mit
ſicherem Erfolg auf dem Brandplatz gearbeitet werden, ſo muß die
Löſchmannſchaft auf ihren Dienſt eingeübt ſeyn und dieß kann
man nicht von der Menge, ſondern nur von Einzelnen erwarten.
Die wuͤrt. Feuer⸗Löſch⸗Ordnung hebt daher auch die Bürger her⸗
vor als diejenigen, welche zum ordentlichen Feuerwehrdienſt ver⸗
pflichtet ſind, und zu dieſem Zweck in Rotten eingetheilt werden.
Leider klebt dieſer Verpflichtung der widerliche Charakter eines
Frohn dienſtes an und die bisherige Ausbildung des Feuerwehr⸗
Inſtituts war nicht geeiguet, ihm eine höhere Anſchauung, einen
freieren Geiſt und eine in dem Bürgerthum wurzelnde lebendige
Kraft zu geben; in dem Mangel einer ſolchen freieren Auffaſſung
liegt das Unvollſtändige unſerer bisherigen Einrichtungen; das
revid. Bürgerrechts⸗Geſetz vom 4. Dezbr. 1833 ſezt auch die Nor⸗
men der Frohn⸗Leiſtung feſt in
Art. 56.
Gleichheit der Frohn⸗ und Abgaben⸗Pflicht.
Zu den Gemeinde⸗Abgaben ſowohl als zu perſönlichen
Dienſten für die Gemeinde (Frohnen) ſind alle ſelbſtſtändi⸗
gen, in der Gemeinde wohnenden Bürger und Beiſitzer auf
gleiche Weiſe verpflichtet, ſo ferne nicht für Einzelne nach
dem Art. 58 eine Ausnahme begründet iſt.
Art. 58.
Normen für die Frohn«Leiſtung.
Unter Feſthaltung dieſer Grundſätze (Art. 55 — 57) bleibt
es den geſetzmäßigen Beſchlüßen der Gemeinde⸗Räthe überlaſ⸗
ſen, ob und gegen welche Vergütung ſie gewiſſe Natural⸗
Dienſte von den Gemeinde⸗Gliedern fordern, oder ob ſie ſtatt

Fuers

velchem
eich der
chi und
dh ſchon
ſe Huͤlfe
Es fehlt
eigenen
wer nicht
mag und
jentgen
oll mit
muß die
ſeß kann
erwwarten.
tger her⸗
enſt ver⸗
werden.
et eines
erwehr⸗
gyeinen
lebendige
ufaſtung
en; das
die Nor⸗

trſitlichen
lbſftindi⸗
iſter auf
plne nach

50) blit
ſe iletlſſ
ntutal⸗
ſe ſnt

— 19 —

dieſer Natural Dienſte eine Geld⸗Auflage feſtſetzen wollen (Verw.
Edikt §K§. 53 u. 65).
Da, wo die Frohnen in Natur gefordert werden, ſteht e
jedem Pflichtigen frei, dieſelben ſelbſt oder durch einen tüch⸗
tigen Stellvertreter zu leiſten.
Ein Frohnpflichtiger, der durch Krankheit oder durch ein
anderes vorübergehendes Hinderniß abgehalten iſt ‚ſeinen
Dienſt zu leiſten, kann nicht wider ſeinen Willen zu Stellung
eines Erſatzmannes angehalten werden; er iſt jedoch verbun⸗
den, ſeinen Dienſt in der Folge nachzuholen, wenn der Ge⸗
meinderath ihm denſelben nicht nachläßt.
Art. 59.
Befreiung von der Frohn⸗Pflicht.
Von der Frohn⸗Pflicht, nicht aber von der Entrichtung
derjenigen Geld⸗Abgaben, welche etwa ſtatt der Natural⸗Dienſte
auf die Gemeinde⸗Glieder umgelegt werden (Art. 58), ſind
befreit:
1) wegen phyſiſcher Hinderniſſe:
a) die Frauens⸗Perſonen;
b) Diejenigen, welche vermöge bleibender Gebrechen unfähig
(nicht bloß vorübergehend gehindert) ſind, den von ihnen
geforderten Dienſt zu leiſten, ſo wie Diejenigen, welche das
ſechszigſte Lebens⸗Jahr zurückgelegt haben;
2) wegen amtlicher Verhältniſſe:
a) alle in dem §. 5 des Geſetzes über die Verhältniſſe der Ci⸗
vil⸗Staats⸗Diener genannten Diener, mit Einſchluß der
ſtandesherrlichen und Patrimonial⸗Juſtiz⸗, Polizei⸗ und
Forſt⸗Beamten, der Gerichts⸗Notare, der Oberamts⸗Aerzte
und der Poſt⸗Bedienten;
b) von den entlaßbaren Dienern:
die Amts⸗Notare, die Ober⸗Einbringer und Controleure der
indireeten Steuern, die Hüttenſchreiber, die bei den Kanzleien
und Aemtern angeſtellten Aktuare, Buchhalter und Aſſiſten⸗
ten, die Wegmeiſter, die Offizianten der Straf⸗Anſtalten, der
Waiſenhäuſer, der Taubſtummen⸗Anſtalt und des Irrenhau⸗
ſes, die Unter⸗Aufſeher bei den übrigen Staats⸗ Anſtalten
und bei den im Betrieb des Staats ſtehenden Hütten⸗ und
Salz⸗Werken und dergleichen; die Forſtwarte und Wald⸗
ſchützen, die Zoller, die Acciſer und die Diener bei den Kanz⸗
leien und Aemtern;

2 *

— 20 —
ec) alle zum Hofſtaate des Königes, der Königin und der übri⸗ gen Vürt
gen Mitglieder des Königlichen Hauſes gehörigen Diener, ſo Venf
wie die bei der K. Hof⸗Domänen⸗Kammer angeſtellten Be⸗ und Bi⸗
amten und Diener, welche den unter lit. a und b genannten ten fidde
Dienern nach ihren Rang⸗ und Dienſt⸗Verhältniſſen gleich koramt
ſtehen; die niedere Hof⸗Dienerſchaft, ſo weit ſolche mit ſtän⸗ ſeine de
digen Gehalten bleibend angeſtellt iſt; s alis
d) alle Offiziere, die Diener des Kriegs⸗Departements, welche Bltten o
den im §. 3 des Geſetzes über die Verhältniſſe der Civil⸗ genthli⸗
Staats⸗Diener genannten im Range gleich ſtehen, alle dienſt⸗ loben ſe
thuenden Militär⸗Perſonen, und diejenigen, welche einen In⸗ oder ande
validen⸗Gehalt beziehen; thun wün
e) die Kirchen⸗Diener, mit Einſchluß der Meßner (Küſter), die die Obne
Lehrer an öffentlichen höheren und niederen Lehr⸗Anſtalten, ſchaft kein
uund die bei den letztern angeſtellten Diener; Beainten
†f) von den Gemeinde⸗ und Körperſchafts⸗Beamten: die Orts⸗ will. D.
Vorſteher, die Mitglieder der Stadt⸗ und Gemeinde⸗Räthe, bei ſeine
die Amts⸗Pfleger, die ſtädtiſchen Stiftungs⸗Pfleger, die ge⸗ möglich
wählten Beiſitzer der Oberamts⸗Gerichte; die Offizianten der ſeinen Di
Kranken⸗ und Armen⸗Häuſer; die Thorwarte, die Thorſchrei⸗ t. Doe
ber, die Wald⸗ und Feld⸗Schützen, die Hochwächter, die Po⸗ Monnſch
lizei⸗Diener, die Diener bei Gemeinde⸗Aemtern; Liebe ſih
g) diejenigen Aerzte und Wundärzte, welche Beſoldung oder Beiußfe
Wart⸗Geld aus einer öffentlichen Kaſſe genießen, und die ſolcher G⸗
Apotheker; endlich leſtet beſ.
h) die ſtandes⸗ und gutsherrlichen Rentbeamten; Nentic in
3) wegen beſonderer Verdienſte: auf dieg
a) die Inhaber der Orden des Königlichen Hauſes; heſtreßt i
b) die Beſitzer von Militär⸗ und Civil⸗Verdienſt⸗Medaillen; in biinge
c) Diejenigen, welchen dieſe Befreiung zur Belohnung für ihre ſlſchaft
der Gemeinde geleiſteten oder noch zu leiſtenden Dienſte durch der Giſle
geſetzmäßige Beſchlüſſe der Gemeinde⸗Räthe (Verw. Edikt §§. 53 Befteinm
und 65) verwilligt wird. .” Itffhit d
Alle in den obigen Beſtimmungen nicht begriffenen Perſonen, nſriif⸗
welche nach den bisher beſtandenen Verordnungen Perſonal⸗ ii llos
Freiheit anzuſprechen hatten, bleiben für ihre Perſon noch ſo ni
lange im Genuß derſelben, als ihnen ſolcher nach jenen Ver⸗ Anfen
ordnungen zugeſtanden wäre. liſen
Mit der Befreiung gewiſſer Stände und Claſſen von allgemei⸗ ll⸗ 4

nen hürgerlichen Verpflichtungen ſinken dieſe in der Meinung der übri⸗ lit nitr

der übri⸗
iener, ſo
lten Be⸗
enannten
ſen geich

, welche
er Civil⸗
lle dienſt⸗
inen In⸗

ſer), die
Wüſtalten,

die Olts⸗
de⸗RNithe,
n die ge⸗
anten der
Hhorſchrei⸗
h die Po⸗

ng oder
und die

gilen;
hfir ihtt
nſte. durch
dikt 53

Perſonen,
orſanal⸗
on noc ſr
jener Ver⸗

gder uͤhri⸗

— 21 —

gen Bürger zu gemeinen Laſten herab und ein Fröhner hat weder das
Bewußtſein noch das Intereſſe an der Sache, welches der Menſch
und Bürger in Erfüllung ſeiner ſittlichen und bürgerlichen Pflich⸗
ten findet. Es zeigt dieß ein Blick auf den Brandplatz — dort
kommt allmählig eine Rotte nach und nach an, hält gedankenlos
ſeine Feuereimer und beſieht ſich zuerſt den Brandplatz, dann geht
es ans Arbeiten, der eine trägt Waſſer, der andere keines, legt
Butten oder Eimer bei Seite und unterhält ſich mit Andern in
gemüthlichen Gruppen: will man dieſe zur Arbeit auffordern, ſo
haben ſie alle ſchon über Kräfte gethan und hat zufällig der eine
oder andere ſchon etwas geleiſtet, ſo iſt er ſo brutal, daß es Noth
thun würde, ihn um Verzeihung zu bitten; wozu ſind denn aber
die Obmänner auf dem Platze? ja — vor diefen hat die Mann⸗
ſchaft keinen Reſpekt, das wiſſen ſie und laufen daher auch dem
Beamten aus dem. Geſichte, wenn er ihnen einen Befehl ertheilen
will. Woher dieſe Läſſigkeit? — weil ein Fröhner kein Intereſſe
bei ſeiner Arbeit hat und das was er thun ſoll, mit ſo wenig wie
möglich Anſtrengung und recht ſchlecht thut, weil er gewöhnt iſt,
ſeinen Dienſt als gemeine Handarbeit anzuſehen, die keiuen Werth
hat. Doch gibt es auch rühmliche Ausnahmen, in denen die
Mannſchaft ihren Zweck erkannt hat, mit Eifer, Ordnung und
Liebe ſich allen Anſtrengungen deſſelben unterzieht und mit dem
Bewußtſeyn vom Platze geht, ihre Pflicht erfüllt zu haben. Ein
ſolcher Geiſt mit einer zweckmäßigen Organiſation und Uebung
leiſtet beſſere Dienſte, als ein ganzer Haufen Fröhner. Der Au⸗
genblick, in welchem das öffentliche Intereſſe erwacht iſt, hat auch
auf die Feuerwehr ſeinen belebenden Einfluß geübt und allerwärts
beſtrebt man fich, in die alten Einrichtungen einen neuen Geiſt
zu bringen. Dieſes, das Intereſſe der ganzen bürgerlichen Ge⸗
ſellſchaft umfaſſende Inſtitut muß auch aus allen Beſtandtheilen
der Geſellſchaft genommen werden; die ganze Geſellſchaft, ohne
Befreiung einzelner Theile muß ſeine Mitglieder ſtellen, und dem
Inſtitut das Leben geben, welches den Anforderungen der Zeit
entſpricht. Es iſt daher zu erwarten. daß bei einer Organiſation
nicht blos die geſetzlich Verpflichteten, ſondern auch die Befreiten
und die in der Gemeinde, in welcher ſie wohnen, geſetzlich nicht
Berufenen (Wohnſteuerpflichtigen und Nichtactiv⸗Genoſſen) in die
Reihen der Feuerwehr eintreten werden; die Turner werden ihre
Hülfe gerne geben und jugendliche Kraft, Uebung und Beweglich⸗
keit mitbringen, die freiwillig Theilnehmenden aber das Gehäſ⸗

— 22 —

ſige der Befreiung, der Bevorzuguug und des Vortheils auf Ko⸗
ſten Anderer aufheben, und dem Inſtitut einen gemeinſamen Geiſt
geben.
Die wenigen Beiſpiele ſolcher beſtehenden Corps zeigt, daß
ſie ſich die allgemeine Achtung und Theilnahme erwerben, welche
ſich oft nicht unzweckmäßig in materieller Unterſtützung des Inſti⸗
tuts ausſpricht.
Die folgende Organiſation ſetzt daher nicht blos die Theilnah⸗
me der Verpflichteten, ſondern auch die von Freiwilligen beim Feu⸗
erwehrdienſt voraus.

Organiſation der Feuerwehr⸗Mannſchaft.

Sappeur-Pompier.

Ich glaube hier den unbeſtrittenen Satz vorausſchicken zu dür⸗
fen, daß wer den Zweck will, die Mittel auch wollen muß: die
Feuerwehr iſt eine Aufgabe der bürgerlichen Gemeinde, der Ein⸗
wohner ſowohl, wie der Behörden, und deßhalb müſſen ſich die
Bürger der Organiſation unterwerfen, welche zum Zwecke führt.

Die Behörden ſollen derſelben aber nicht nur nicht entgegentreten,

ſondern dieſelbe einleiten und befördern.
Der Eintritt in die Feuerwehr geſchieht durch Aufnahme
von Seiten des Verwaltungsraths; die Verpflichteten werden zu
dem Ende durch den Rathſchreiber alljährlich dem Verwaltungs⸗
Rath mitgetheilt, die Freiwilligen melden ſich bei letzterem unmit⸗
telbar an. Gegen einen die Aufnahme verweigernden oder ge⸗
ſtattenden Beſcheid ſteht dem Betheiligten oder den Corps⸗Mit⸗
gliedern Berufung an das ganze Corps zu. Ueber den Perſonen⸗
ſtand wird von Zeit zu Zeit entweder öffentlich oder blos un⸗
ter dem Corps Mittheilung gemacht. In volkreichen Städten iſt
es weder nothwendig, noch ausführbar, die ganze Bürger⸗
ſchaſt im Feuerwehrdienſt zu üben; wenn nicht die Garniſon ſol⸗
cher Skädte den Dienſt übernimmt, oder eine hinlänglich große
Anzahl Mannſchaft durch freiwilligen Beitritt zuſammengebracht
wird, ſo genügt es hier, nur gewiſſe, namentlich die jüngeren Claſ⸗
ſen der Verpflichteten ſür den Dienſt zu organiſiren und einzu⸗

üben Kmit der Ausdehnung auf die für die Stadt nothwendige

Anzahl der Mannſchaft.

Der!
ligen dun
gen Beru
ihren u
vom Con
Feuerwel
Die
Vert
Danten, d
annſchag
dem Ortsr
mengeſetzt
allen Rich
führt die
ſchaſts⸗Ve⸗
beiter bei
theilt Be
dutch den
tuncrath⸗
Vertvaltun
Der 6
wahltz ir
baumeiſter
mandant
Naths, tr
und führt
die Ol
renden Ma
der unter
denſelben ,
biele, als
ſach dem
Rettung
auf daſelbe
Wchen w
den Bat
Uittlle
Mobel
hueing
ſh nict

auf go⸗
en Geiſt

gt, daß
, welche

Cheilnah⸗
eiin Fen⸗

t u dür⸗
muß: die
der Ein⸗
i ſich die
ce fihet.
gentreten,

Nufnahtne
verden zu.
baltungs⸗
n untmit⸗
oder ge⸗
Utpe⸗Mit⸗
Verſonen⸗
blos un⸗
täten iſt
Buüͤrger⸗
jſon ſol⸗
ſe
engetracht
eten Caf⸗
und einzu⸗
Nlhrendige

— 23 —

Der Austritt geſchieht bei den Verpflichteten und Freiwil⸗
ligen durch Ausſchluß von Seiten des Verwaltungsraths, woge⸗
gen Berufung an das Corps zuläßig iſt. Die Freiwilligen können
ihren Austritt zu jeder Zeit anmelden. Wenn ein Verrpflichteter
vom Corps ausgeſchloſſen wird, ſo hat er zu den Zwecken der
Feuerwehr einen jährlichen Geldbeitrag zu leiſten.
Die geſammte Feuerwehr⸗Mannſchaft ſteht unter einem
Verwaltungs⸗Rath, welcher aus dem Corps⸗Comman⸗
danten, den Obmännern und je zwei Abgeordneten aus jeder Ob⸗
mannſchaft, d. h. aus den einem Obmann untergeordneten Rotten,
dem Ortsvorſteher und einem Mitgliede des Gemeinde⸗Raths zuſam⸗
mengeſetzt iſt. Der Verwaltungs⸗Rath leitet das ganze Inſtitut in
allen Richtungen, er ſetzt alſo namentlich den Uebungsplan feſt,
führt die Aufſicht über die Geräthſchaften, verwaltet das Geſell⸗
ſchaſts⸗Vermögen, ernennt die Chargen, d. h. die techniſchen Ar⸗
beiter bei jeder Rotte, wie Spritzenmeiſter, Schlauchmeiſter u. ſ. f.
theilt Belohnungen und Strafen aus, denen ſich jedes Mitglied
durch den Eintritt freiwillig unterwirft. Den Vorſitz im Verwal⸗
tungsrath führt der Orts⸗Vorſteher. Alljährlich veröffentlicht der
Verwaltungsrath ſeinen Rechenſchafts⸗Bericht.
Der Corps⸗Comandant wird durch das ganze Corps ge⸗
wählt; zweckmäßig iſt es, dabei auf Sachverſtändige, Stadt⸗
baumeiſter, Werkmeiſter, ꝛc. ꝛc. Rückſicht zu nehmen; der Com⸗
mandant uͤberwacht den Vollzug der Beſchlüſſe des Verwaltungs⸗
Raths, trifft die deshalb nöthigen Anordnungen, leitet den Dienſt
und führt den Befehl über die Mannſchaft. Unter ihm ſtehen:
die Ob männ er, welche von den zu einer Obmannſchaft gehö⸗
renden Männern gewählt werden; ſie überwachen zunächſt den Dienſt
der unter ihnen ſtehenden Rotten und führen die Aufſicht über die
denſelben anvertrauten Geräthſchaften; der Obmänner ſind es ſo
viele, als es Haupt⸗Eintheilungen der Mannſchaft gibt, u. zwar
nach dem Haupt⸗Angriff, der Spritzen⸗Bedienung und
Rettung; unter erſterem wird der Angriff des Feuers, ein Sturm
auf daſſelbe verſtanden; man beſchränkt ſich nicht auf die Verthei⸗
digung mit der Spritze, ſondern dringt dem Feuer entgegen mit
dem Beil oder der Axt in der Hand, entzieht ihm ſeine Nahrung
mittelſt Beſeitigung brennbarer Stoffe als: Holz, Stroh, Betten,
Möbel ꝛc. wodurch aber die Eingänge als Treppen, Oehrn und
Hauseingang nicht verſperrt, und die untenſtehende Spritzenmann⸗
ſchaft nicht gefährdet werden darf; man durchbricht Wände und

— 2²24 —

ſchneidet die gefahrdrohenden Balken ab; es iſt deshalb zweckmäßig,
zum Angriff ſo viel wie möglich Bauhandwerks⸗Leute zu verwenden;
zur Spritzen⸗Bedienung gehört die Mannſchaft der Pumper, Waſ⸗
ſerträger und Waſſerſchöpfer, ſowie der Schlauchbedienenden; zur
Rettung aber die bei den verſchiedenen Rettungs⸗Apparaten auf⸗
geſtellte Mannſchaft. Jede Obmannſchaft zerfällt in
Rotten, die je nach dem Dienſt abgetheilt werden.
Die bisherige Rotten⸗ Eintheilung:
§. 19. Die Bürgerſchaft jeden Orts iſt in mehrere Rotten ein⸗
zutheilen, für jede ein oder mehrere Rottmeiſter zu ernennen
und für jeden eine Fahne anznſchaffen, woran die Rotte ih⸗
ren Führer erkennen kann
hat ſich als ſchwerfällig und unpraktiſch erwieſen; ein Rottenmei⸗
ſter ſoll die Aufſicht über die ganze Mannſchaft fuͤhren, die ſich
als Waſſerträger, Spritzenleute oder Handwerker auf dem Platze
verlieren, von denen er in größeren Gemeiuden die Mehrzahl nicht
kennt und durch welche er alle Vierteljahr einmal einige Butten
Waſſer hinausſpritzen läßt; oft iſt es auch mit dem Dienſt
nicht Ernſt, denn die Obmänner kleinerer Orte ſtehen mit ihrer
Mannſchaft auf vertrauterem Fuße und wollen dieſe nicht arbei⸗
ten, ſo achten ſie entweder nicht auf die laue Mahnung des Ob⸗
manns, oder ſtimmt dieſer mit ihr ganz überein; in beiden Fällen
thut aber die Mannſchaft, was ſie will und wie ſie es füͤr gut
findet.
Das iſt denn nun kein erfreulicher Anblick und trägt auch ſeine
böſen Früchte. Die Löſch⸗Anſtalten erlahmen und Ordnungswid⸗
rigkeiten aller Art entſtehen, die ſich jeder ſelbſt aus malen mag,
welcher ſchon auf größeren Brandplätzen geweſen iſt.
Daher die Eintheilung nach dem Dienſt; jeder Thätigkeit iſt
eine beſondere Rotte gewidmet, die ihren Dienſt lernt und kennt,
Liebe zu demſelben hat, und unter ſich zuſammenhält; die Rotten
werden kleiner und beweglicher; jeder Mann kann ſich ſeine Rotte
ſelbſt wählen; die Nichtwählenden werden eingetheilt, wobei die
Rückſicht auf beſondere Tauglichkeit des Einzelnen für beſtimmte
Verrichtungen zu berückſichtigen iſt.
Die würt. F. L. O. enthält hieruͤber:
§. 20. Zu jeder Spritze ſind gleichfalls eine hinlängliche Anzahl
Leute zu beſtellen, welche dieſelbe zu bedienen haben, nebſt ei⸗
nem Spritzenmeiſter, welcher dieſelbe zweckmäßig zu leiten weiß.
§. 21. Eben ſo ſind gewiſſe Perſonen zu beſtimmen, welche für

— 256 —

kmißig, die Abgabe der Feuereimer, für die Beſorgung des Feuerwa⸗
venden; gens, für die Schwellung des Waſſers, wo dieſes geſchehen
Vafſ⸗ kann, für die Anſteckung der Pechpfannen, die Leitung der
en; zur Feuer⸗Hacken und Fouerleitern, zu ſorgen haben.
en auf⸗ §. 22. Nicht weniger ſind in jedem Ort einige der rechtſchaffenſten

Bürger zu wählen, welche bei einem ausbrechenden Brand ſich
.). der Flüchtung der Mobilien in den der Gefahr am meiſten
ausgeſetzten Häuſern zu unterziehen, und auf einen ſichern

en ein⸗ vom Ortsvorſteher zu beſtimmenden Platz zu bringen, und
rnennen beſondere Leute, welche dieſen Platz zu bewachen haben.
otte ih⸗ Andere vom Eigenthümer hiezu nicht etwa beſtimmte Per⸗
ſonen ſollen ſich damit nicht beſchäftigen, und beſonders alle
ttenmei⸗ Fremden und unbekannte Leute, welche ſich mit Mobilien auf
die ſich der Straße antreffen laſſen, arretirt, und wenn die Gefahr
Alate vorbei iſt, in Unterſuchung gezogen werden.
Dhl wct §. 25. Die Bauhandwerksleute, vorzüglich die Zimmerleute ſollen
Butten gleichfalls unverzüglich mit ihrem Geſchirr auf dem Brand⸗
Dienſ platz erſcheinen.

ißer §. 26. Eben ſo haben die Küfer und Kübler die Obliegenheit, ihre
f arbei⸗ Waſſerbutten, die Bäcker ihre Gölten ſogleich zu füllen, und
es Ob⸗ ſich damit auf den Brandplatz, die Roth⸗ und Weißgerber
und Fiſcher aber mit ihren Waſſerſtiefeln und Schapfen an

die nach der Lokalität geeigneten Plätze wo man ſich ihrer
bedienen kann, zu begeben.
M.⸗E. Pkt. 8. Die Eintheilung der Bürger und Beiſitzer in Rot⸗
idr ten zum Behufe der Hülfeleiſtung in auswärtigen Orten, iſt
mngswid⸗ überall beizubehalten. Neben denſelben können jedoch noch
n nag, beſondere Perſonen um Belohnung zur Unterſtüzung ein für
kir i allemal aufgeſtellt werden.
fofiti Bei Bilduug der Rotten iſt darauf Rückſicht zu nehmen,
,d kunt, daß die erſte derſelben aus den jüngſten und die letzte aus
. Nottn den älteſten Gemeinde⸗Angehörigen zuſammengeſetzt wird, und
ne Jutt jeder derſelben womöglich eine Anzahl von Bauhandwerks⸗
volei de leuten insbeſondere Zimmerleuten auch Kaminfeger und Feuer⸗
ſfinnte arbeiter zugetheilt werden.
Dieſe Beſtimmuungen ſind aber ungenügend.
Die Eintheilung muß ſich auf alle Geräthſchaften und über
4 nnttl die ganze Mannſchaft erſtrecken, ſo daß ein in allen ſeinen Be⸗
nelſt ei⸗ wegungen geordnetes Ganzes entſteht. Der Rottmeiſter führt
ten weiß. die Aufſicht über die Rotte und iſt für gute Aufbewahrung der

velhe fir Geräthſchaften verantwortlich, er übt ſeine Mannſchaft ein, nach⸗

— 76 —

—

dem er ſich ſelbſt vorher im Dienſt gehörig inſtruirt hat; daß er
ſelbſt mitarbeite, iſt nur bei außerordentlichen Fällen und beim
Einüben nothwendig.
Mit den Hauptverrichtungen bei jeder Rotte ſind Chargen
verbunden, z. B. der Spritzenmeiſter, Rohrmeiſter, Schlauchmei⸗
ſter, Brunnenmeiſter ꝛc.; die Brunnenmeiſterſtelle ſollte ſowohl in
Städten als Dörfern das ganze Jahr hindurch einem beſonders
hiezu angeſtellten ſachverſtändigen Manne übertragen und dieſer für
die Erhaltung der Brunnen verantwortlich gemacht ſein. Dieſer
Brunnenmeiſter ſteht ebenfalls unter dem Commando der Feuer⸗
wehr, ſoweit ſein Dienſt mit den Zwecken dieſes Corps
zuſammenfällt.
Jeder Rottmeiſter führt ein Verzeichniß über ſeine Mannſchaft;
er wird von dieſer gewählt, die Chargen aber werden vom Ver⸗
waltungs⸗Rath ernannt, denn hier muß die Befähigung des Ein⸗
zelnen, dem ein koſtſpieliger Apparat anvertraut werden ſoll, maaß⸗
gebend ſeyn und der Verwaltungsrath, welcher füͤr das ganze In⸗
ſtitut und alſo auch für die Geräthſchaften der Bürgerfchaft und
dem Gemeinde⸗Rath verantwortlich iſt, muß freie Hand haben.

Ausrüſtung und Einübung der Mannſchaft.

Die Ausrüſtung ſoll ſo einfach und zweckmäßig, wie mög⸗
lich, und da ſie auf Koſten der Einzelnen oder auf die der Geſell⸗
ſchaftskaſſe geht, auch wohlfeil ſein. Die Kleidung iſt beliebig,
und ſoll namentlich auf dem Land keine Unkoſten verurſachen;
als Kopfbedeckung kann ein Turnhut gewählt werden, an welchem
ſich die Mannſchaft erkennt. Größere ſtädtiſche Corps tragen
gleiche Montur aus Zwilch und haben einen Helm zur Kopfbe⸗
deckung, ſie bilden für die ländlichen Löſchmannſchaften und auf
größeren Brandplätzen einen kennbaren Mittelpunkt, ſie ſind auch
mehr Gefahren ausgeſetzt und tragen daher zweckmäßig eine ſtärkere
Kopfbedeckung, ohne dieſe jedoch den Gemeinden, welche ſie gerne
anſchaffen, abſprechen zu wollen.
Die Mannſchaft des Angriffs muß mit Aexten, Beilen und
Seilen verſehen ſeyn, die ſie um den Leib trägt. Eine Binde
um den Leib gibt dem Körper eine gute Haltung, und hält die
Kleidung ſo geſchloſſen, daß dieſe die Bewegungen des Köxpers nicht
hindert.

Jede
etkennt.
Wo
eigene 5
Kaſſe d
Gegenſt
überlaſe
Zeit hi
Dieſe gu

Die
Gite un
Ausrüſtu
dern die
habung d
Mnwend
Beiannt
nen;
verhen,
Comman
gen könn
den, unt
u entwe,
jeden Le
alsdann
ſonſt nnc
ſen, da;
gen; es
Luſt und
Iweck den
ſclift ein
Eine glte
Mannſche
Geit, an
Grfabr he
gabe ſpor
Die Yrbei
dem
verch
hutſeh

daß er
td bein

argen
uchmei⸗
wohl in
eſonders
eſerfür
Dieſet
t Feuer⸗
Corys

nſchaft
n Ver⸗
es Ein⸗
l mach⸗
anze In⸗
haft und
haben.

t.

bſe mög⸗
Geſel⸗
beliebig,
urſachen;
delchen
6 tragen
Kopfſbe⸗
und auf
ſid auch
e ſrkere
ſe gerne

n w
ne Binde
hil die
hers nicht

— 27 —

Jede Rotte erhält ihre beſondere Auszeichnung, woran ſie ſich
erkennt.
Wo die Ausrüſtung, mit Ausnahme der Kleidung, nicht auf
eigene Koſten durchzuführen iſt, da hat entweder die Geſellſchafts⸗
Kaſſe oder die Gemeinde ins Mittel zu treten, um die fehlenden
Gegenſtände anzuſchaffen; ſie werden der Mannſchaft zum Gebrauch
überlaſſen unter der Bedingung, ſie in brauchbarem Zuſtand ſeiner
Zeit wieder zurückzugeben; die Verwaltung führt ein Inventar über
dieſe Ausruͤſtungsſtücke.

Die Einübung des Corps iſt ſeine Hauptſtärke; nicht die
Güte und Vollſtändigkeit der Geräthſchaften und die glanzvolle
Ausrüſtung der Mannſchaft erfüllt den Zweck der Feuerwehr, ſon⸗
dern die Einübung: die Kenntniß von dem Bau und der Hand⸗
habung der verſchiedenen Geräthſchaften, von ihrer zweckmäßigen
Anwendung, die Gewöhnung an Ordnung und Ausdauer, die
Bekanntmachung mit der Gefahr und den Mitteln, ihr zu begeg⸗
nen; hierüber muß die Mannfchaft inſtruirt und eingeübt
werden; es iſt daher vor Allem nöthig, daß die Rottmeiſter und
Commandanten den Dienſt ſelbſt lernen, ehe ſie ihn Andern zei⸗
gen können; ſie haben ſich deshalb an Sachverſtändige zu wen⸗
den, unter ſich aber und nach dem Muſter anderer Corps den Plan
zu entwerfen, nach welchem ihr Corps eingeübt werden ſoll; die
jedem Lehrer zufallende Aufgabe wird er ſich zuerſt aneignen und
alsdann mit Uebung ſeiner Mannſchaft beginnen. Wie könnten
ſonſt auch die Vorgeſetzten befehlen, wenn ihre Untergebenen wiſ⸗
ſen, daß ſie nichts verſtehen und ihre Rolle nur zur Schau tra⸗
gen; es iſt dieß von keinem guten Einfluß auf die Mannſchaft,
Luſt und Liebe zum Inſtitut ſchwinden, Läßigkeit tritt ein, der
Zweck der Anſtalt ſtellt ſich in Hintergrund und eine Einrichtung
ſchläft ein, welche doch immer wachſam und lebendig ſeyn ſollte.
Eine gute Einübung hält das Intereſſe immer wach, führt die
Mannſchaft einander näher und bezweckt einen kameradſchaftlichen
Geiſt, aus dem gegenſeitige Achtung, Muth und Zuverſicht in der
Gefahr hervorgehen; dieſer Geiſt und das Bewußtſeyn ihrer Auf⸗
gabe ſpornt die Männer zur Thätigkeit an und erleichtert ihnen
die Arbeit; Ordnung und Ineinandergreifen der Anſtalten herrſcht
auf dem Branpplatz und all' die eingeſchlichenen Mißbräuche wer⸗
den verſchwinden. Gerade weil die Einübung der Mannſchaft die
Hauptſache iſt, ſollte ſie auch in keiner Gemeinde unterlaſſen wer⸗

— 28 —
den; weun auch kleinere Gemeinden keine großen Anſtalten ma⸗
chen können, ſo üben ſich eben die Mannſchaften mit wenigeren
Apparaten, eine Spritze, Leitern, Segeltücher, Hacken, Butten und
Feuereimer ſind in jeder Gem einde, an dieſe ſchließen ſich die
Rotten an, üben ſich im Löſchen und Retten und in der Bedien⸗
nung der Geräthſchaften, und bilden ſo auf dem Brandplatz eben
ſo gut ein nuͤtzliches Glied im Ganzen, als die großen Corps.
Jede Rotte ſollte wöchentlich einmal eine Uebung haben, etwa
am Sonntag Morgen; ſämmtliche Rotten zuſammen ſtellen nach
4 — 6 Wochen größere Uebungen auf einem fingirten Brandplatz
an; mit einer Muſterung der Mannſchaft und Geräthſchaften durch
den Commandanten endigt das Manöver.
Es iſt zweckmäßig, wenn jedes Corpsmitglied in Handhabung
aller Geräthſchaften eingeübt wird, ohne daß hierdurch ihre ſtän⸗
dige Eintheilung in eine beſtimmte Rotte geändert würde; denn eines⸗
theils findet nicht Jeder auf dem Brandplatz ſogleich ſeine Rotte
und arbeitet dann bei der nächſten, anderntheils iſt es ſeine Auf⸗
gabe da ſogleich mitzuwirken, wo die Gefahr am größten iſt. —
Welche Beſtimmungen enthält nun die F. L. O. über den wichtigſten
Theil der Feuer⸗Löſch⸗Ordnung? den
§. 6. Die Spritzen müſſen alle Vierteljahr probirt, die ledernen
Schläuche derſelben müſſen öfters eingeſchmiert, und vor Rat⸗
ten und Mäuſen wohl verwahrt, insbeſonbere aber muß des
Winters das Einfrieren der Durchgänge, (Ventil) auf jede
thunliche Weiſe verhindert werden.
und dieſer §. wird dann auch pünktlich befolgt: man zieht die
Spritze aus dem Schopfen, trägt einige Butten voll Waſſer
herbei und pumpt es ein paarmal über das Rathhausdach aus;
dann geht es wieder nach Haus; vielleicht geſchieht in manchen
Gemeinden nicht einmal ſo viel!

Auf ſicht über die Feuer⸗Löſch⸗ und Rettungs⸗
Anſtalten.

Da die wurtt. F. L. O. beſondere Corps für den Feuerwehrdienſt
nicht kennt, ſo ſtehen nach ihr die bisherigen Einrichtungen unter
der Aufſicht des Stadt⸗ oder Gemeinderaths, welcher zu beſonderen
Funktionen in Beaufſichtigung und Aufbewahrung der Geräth⸗
ſchaften bezahlte Männer aufſtellt. Dem Gemeinderath ſoll ſein
Recht nicht entzogen werden, aber die unmittelbare Verwaltung

und Be
ein ge,
die Ver
das Re
lohnun
nen, 0
ehl ſe
die Ol⸗
und han
einde⸗
bindende
Geräthſ
Das
Unterſtu
ganiſati
und Vor
Hauptuü
durch ſe
ſpornt,
des Cor
Mitteltel
Behoͤrden
Das
ſich um
thigen A⸗
enpfehlen
tichtunge
Aufmnunt
zweckmaß

en na⸗
nigeten
ten und
ſch die
Vedien⸗
tz eben
ps.
n, eiwwa
en nach
andplat
n durch

habung
ſte ſtän⸗
n eines⸗
ie Rotte
ine Auf⸗
iſ. —

Gtigſen

lcdernen
vor Rat⸗
muß des
auf iede

zeht die
Vaſeer
ach aus;
manchen

ngs⸗

Gcerſe
en unter
eſonderen
Gnnith⸗
ſol ſenn
ewaltung

— 29 —

und Beaufſichtigung des Inſtituts geht an dieſes über, ſobald ſich

ein geſchloſſenes Corps gebildet hat; wenn der Gemeinderath für
die Verrichtungen der Brunnenmeiſter, Magazins⸗Verwalter, für
das Reinigen der Geräthſchaften und dergl. mehr, beſondere Be⸗
lohnungen ausſetzt, ſo wird dieß das Corps mit Dank anerken⸗
nen, aber alle Verrichtungen der Feuerwehr müſſen unter dem Be⸗
fehl ſeines Commandanten ſtehen. Der Gemeinde⸗Rath führt nur
die Oberaufſicht, tritt mit dem Verwaltungs⸗Rath in Correſpondenz
und handelt in Uebereinſtimmung mit dieſem. Ueber das Ge⸗
meinde⸗Eigenthum faßt der Gemeinde⸗Rath nach dem Geſetz ver⸗
bindende Beſchlüſſe, denen ſich auch die in Benüzung der örtlichen
Geräthſchaften befindlichen Corps unterwerfen müſſen.
Das Bezirks⸗Amt wird dem Inſtitut ſeine Anerkennung und
Unterſtützung dadurch beweiſen, daß der Beamte ſich mit der Or⸗
ganiſation bekannt macht und ihre Einführung mit ſeinem Rath
und Vorwort bei den bürgerlichen Collegien unterſtützt, daß er den
Hauptübungen des Corps in der Oberamtsſtadt anwohnt, und
durch ſeine Anweſenheit die Mannſchaft in ihren Leiſtnngen an⸗
ſpornt, daß er endlich hiernach ſeine Befehle und die Behandlung
des Corps auf dem Brandplatz einrichte und keine gleichgültige
Mittelſtelle bleibt in Fällen, wo des Corps Intereſſen vor höheren
Behörden vertreten werden ſollen.
Das Miniſterium aber und die Regierungen werden, wenn es
ſich um Durchführung allgemeiner Einrichtungen handelt, die nö⸗
thigen Anordnungen erlaſſen, beſſere Anſtalten zur Nachahmung
empfehlen und ſich alljährlich über den Stand der Feuerwehr⸗Ein⸗
richtungen Bericht erſtatten laſſen, welcher Stoff zu Belobung und
Aufmunterung, zur allgemeinen Bekanntmachung und Empſehlung
zweckmäßiger örtlicher Einrichtungen geben wird. Der in
§. 91. Dieſe Verordnung ſoll in dem ganzen Umfang des Königs⸗
reichs allgemeine Geſetzeskraft haben, und damit ſich Nie⸗
mand mit der Unwiſſenheit entſchuldigen könne, bei allen Vogt⸗
Ruggerichten verleſen werden. Daneben aber ſoll in jedem
Ort von dem Oberamt und Magiſtrat noch eine beſondere
Local⸗Feuer⸗Ordunng entworfen werden, worin dieſe allge⸗
meine Verordnung den Local⸗Umſtänden näher angepaſſet,
und das, was hier nur im Allgemeinen befohlen iſt, im De⸗
tail auf den Ort angewendet, und wenigſtens das Perſonale
zu Beſpannung und Bedienung der Feuerſpritzen und Feuer⸗
wagen, die Rottenmeiſter und die Eintheilungen der übrigen

— (80 —

—

Bürgerſchaft in Rotten, auch die Zahl der zum Feuerreiten
verpflichteten Mezger und andere Perſonen aufgenommen werden.
Doch verſteht es ſich von ſelbſt, daß die Local⸗Feuerlöſch⸗
Ordnungen keine Abweichungen von dieſem allgemeinen Geſeze
enthalten dürfen.
Hingegen ſollen die Local⸗Feuer⸗Ordnungen in Hinſicht auf
die Rotten⸗Eintheilung und die zu gewiſſen Dienſten verpflich⸗
teten Perſonen resp. alle Jahr und alle Quartal revidirt
werden. Auch ſoll alle Jahr auf Georgii von jedem Ober⸗
und Souverainetäts⸗Amt ein Bericht über die Feuerlöſch⸗In⸗
ſtrumente jedes Orts an das Kreisamt, und von dieſem in
tabellariſcher Form an die Königl. Ober⸗Regierung Ober⸗
Pol. ⸗Depart. erſtattet werden.
angeordnete Bericht über den Stand der Feuer⸗Löſch⸗Inſtrumente,
welcher übrigens nicht mehr von allen Aemtern erſtattet wird,
follte mit Ausdehnung auf die Einrichtungen des ganzen Inſtituts
in der Art wieder eingeführt werden, daß der Verwaltungsrath all⸗
jährlich ſeinen Rechenſchaftsbericht erſtattet, dem Bezirksamt mit⸗
theilt, welches ihn der höheren Behörde vorlegt.

Ausführung; Verbindung der Feuerwehr⸗Organi⸗
ſation mit anderen Inſtituten.

Die beabſichtigte Organifation wird nirgends auf Schwierigkeiten
ſtoßen, da keine neuen Verpflichtungen und große Koſten auferlegt
werden, ſie vielmehr auf dem, was Geſetz und Herkommen bisher ſchon
eingeführt hatten, beruht und nur die Ausbildung und Einübung
der Mannſchaft in ihrem Dienſt bezweckt. Die Grundſätze, welche
das Fundament jeder Organiſation bilden, Ordnung und Uebung,
und der Geiſt, welcher jedes geſchloſſene Corps beſeelt, führen die
Feuerwehr von ſelbſt in eine Paralelle mit andern Corps⸗Ein⸗
richtungen, von denen zwei, welche ebenſo allgemeine Bürger⸗
Pflichten erfüllen und das öffentliche Leben durchdringen, ganz ge⸗
eignet ſind, ſich mit einem Inſtitut zu verbinden, welches auf den
gleichen Grundſätzen und Einrichtungen beruht, nur einen anderen
Zweck verfolgt: die Feuerwehr findet ihre natürlichen Bundesge⸗
noſſen in dem Militär und der Bürgerwehr. Das Militär hat —
wir gedenken der langen Friedensjahre — Zeit und Gelegenheit im
reichſten Maaße gehabt und wird ſie auch wieder bekommen, um

de Giß
hung i
cher den
otganiſe
Denſt,
umn ihn
örtlichen
füllt ate
Pfice
ſ öl.
d
d
9
ſi

.

— —.

Ilferlogt
Garmiſon
allein ode
Caſerne
parat; ſt
verden i
bruchs wr
iſt ſchnel,
ten, daß
chen; die
ſich von
ſeht aben
Hülfe gen
ſhaftche
thätigen
Unſation
ſteleſen
RB
ſeheiden
ſinft a
ſe hat

euerteiten
n werden.
euerlöſch⸗
en Geſeze

inſicht auf
verpflich⸗
noidirt
den Oler⸗
erloſch⸗In⸗
dieſenn in
ig Oer⸗

ſtrumente,
gttet wird,
Inſtituts
Prath l⸗
Sammt mit⸗

Organi⸗

ierigkeiten
auferlegt
hsherſchon
Einübung
he, weſch
45 Uebung,
fihren die
rps⸗Ein⸗
Burtger⸗
ganz ge⸗
8 N
en anderen
Bundesge⸗
ſtäͤr it —
mwen, um

die Söhne des Landes, denen die Militärzeit eine Zeit der Ue⸗
bung ihrer Kraft ſein ſoll, auch in einem Dienſt zu üben, wel⸗
cher den gleichen Geiſt, die gleiche Ordnung, ein Exercitium, und
organiſcher Einrichtungen bedarf, wie das Militär, in einem
Dienſt, den der Soldat mit in das bürgerliche Leben hinüber nimmt,
um ihn als Kern über das ganze Land zu verbreiten und den
örtlichen Corps immer neues Leben zu bringen. Das Militär er⸗
füllt aber mit Uebung der Mannſchaft im Feuerwehrdienſt nur eine
Pflicht, welche ihm ſchon
§. 51. Iſt die Garniſon au dem Ort, wo es brennt, oder wird
ein Commando, um welches der Kreishauptmann den comman⸗
direnden Offizier in der Gegend zu requiriren befugt, und
dieſer der Requiſition zu entſprechen verpflichtet iſt, dahin ab⸗
geſchickt: ſo hat der commandirende Offizier wegen zweckmä⸗
ßiger Anwendung des Militärs mit dem Kreishauptmanu, oder
wenn dieſer nicht anweſend iſt, mit dem dirigirenden Ober⸗
beamten in Communication zu treten und gemeinſchaftlich das
Beſte anzuordnen.
auferlegt hat. Auf dieſe Art bildet aber das Militär in größeren
Garniſonsſtädten auch eine beſondere Feuerwehr, welche entweder
allein oder mit der Bürgerſchaft den Dienſt verſehen kann; jeder
Caſerne iſt ihr Diſtrikt zugewieſen, das Feuerpiket ſteht immer
parat; ſoweit das Regiment nicht eigene Geräthſchaften beſitzt,
werden ihm die ſtädtiſchen überlaſſen; im Falle eines Feuer⸗Aus⸗
bruchs wird die Anzeige nur auf der Wache gemacht; die Hülfe
iſt ſchnell auf dem Platz und die Arbeit geht ſo ruhig von Stat⸗
ten, daß andere Stadttheile gar nicht allarmirt zu werden brau⸗
chen; die Aufſtellung ſolcher Pikets in der Reſidenz empfiehlt
ſich von ſelbſt, alle Verhältniſſe ſprechen dort dafür; daneben be⸗
ſteht aber immer noch ein bürgerliches Feuerwehr⸗Corps, welches
in Verhindernng des Militärs, oder bei größeren Brandfällen zu
Hülfe gezogen wird. Ob die Stadtkaſſe durch Anſchaffung gemein⸗
ſchaftlicher Geräthſchaften, oder durch Belohnung der jedesmal
thätigen Sappeur -Pompier aus dem Militär einer ſolchen Or⸗
ganiſation ihre Unterſtützung zukommen laſſen will, bleibt ihr
überlaſſen.
Die Bürgerwehr muß ſich die militäriſchen Einrichtungen des
ſtehenden Heeres zum Vorbild nehmen, daneben aber die Eigen⸗
ſchaft als Bürger des Staats und der Gemeinde berückſichtigen,
ſie hat einen bürgerlichen, nicht militäriſchen Zweck; gerade des⸗

— 32 —

halb ſchließt ſich aber auch unſere Feuerwehr⸗Organiſation derſel⸗
ben enger an, denn ſie bringt ihr auſſer den mililäriſchen Ein⸗
richtungen auch das unmittelbare Intereſſe der Bürger an dem
Inſtitute mit. Die Verſchmelzung der oben ausgeführten Orga⸗
niſation mit der unſerer Bürgerwehr nach dem Geſetze vom 1.
April 4848 wird deshalb keinen beſonderen Schwierigkeiten unter⸗
liegen, vielmehr beiden Inſtituten mehr Leben und Intereſſe geben.
Die Eintheilung der Mannſchaft nach Rotten für den Feuerwehr⸗
dienſt iſt dann auch für die militäriſchen Uebungen maßgebend. —
Die Lieutenants ſind Rottmeiſter, die Hauptleute Obmänner, die
Chargen verſehen die techniſchen Verrichtungen bei jeder Rotte, vor⸗
ausgeſetzt, daß die Ober⸗ und Unteroffiziere für den Dienſt in der
Feuerwehr ebenſo gut auf ihrer Stelle ſind, als in der Bürger⸗
wehr. Hierauf kann bei der Wahl der Offiziere und Ernennung
der Unterofſiziere Rückſicht genommen werden.

Zweiter Abſchnitt.
Anſtalten bei ausgebrochenem Brand.
A) Vorbereitende Anſtalten

Anzeige.

Die Anordnungen der Würt. F. L. O. ſind hierüber ſehr voll⸗
ſtändig und beſtehen in
§. 24. Die Metzger und Fuhrleute jeden Orts haben die Verbind⸗
lichkeit, ſich bei einew ausbrechenden Brand mit ihren Pfer⸗
den theils auf dem Brandplatz ſelbſt, theils vor dem Rath⸗
haus, theils an denjenigen Orten, wo einzelne im Allgemeinen
ſchon auf dieſen Fall zu Abholung von Sprizen, dem Feuer⸗
wagen und dergleichen beſtellt ſind, einzufinden.
§. 31. Es kann der Einſicht des Einzelnen, er ſei wer er wolle
nicht überlaſſen werden, die größere oder geringere Gefahr ei⸗
nes in ſeiner Wohnuunug entſtandenen Brandes zu beurtheilen.
Daher hat jeder Hausbeſitzer (auch Miethmann) und in ſei⸗
ner Abweſenheit ſeine Ehefrau, erwachſene Kinder, oder ſeine

erke
von
Gefe
1. 35. 9
hoft
lich
ten,
weit
ſ. 36. 9
oder
nit
allein
File,
eines
Sturm
1. R. De
Meßne
ſehl h
nie ſch
riits
Ahen

n deſel⸗
hen Ein⸗
an dem
en Orga⸗
e don 1.
en unter⸗
ſſe geben.
euerweht⸗
ebend. —
nner, die
dotte,vor⸗
nſt in der
z Büͤrger⸗
tmennung

nd.

ſht hol⸗

e Verbind⸗
gtan Per⸗
don Nath⸗
eneinen
en Neuer⸗

er er wole
Gefilt e⸗
heuntßelen.
nd n ſer
or ſein

Bediente, Knechte und Mägde, bei einer Strafe von 15 fl.
ſobald eine Feuersgefahr im Haus bemerkt wird, dem Orts⸗
vorgeſetzten unverweilt eine Anzeige zu machen.

§. 32. Dieſe Anzeige iſt ſogleich zu machen, wenn auch blos ein
ungewöhnlicher Rauch an einem ungewöhnlichen Orte des Hau⸗
ſes bemerkt wird, welcher ſeinen Grund nur in einem verbor⸗
genen Feuer haben kann, oder wenn man auch ſonſt blos
Spuren von Entzündung im Hauſe findet ‚„wenn auch gleich
noch keine große Gefahr zu befürchten iſt.
§ 33. Es iſt auch nicht genug, wenn, was übrigens daneben ſehr
zu empfehlen iſt, blos Handwerksleute und Kaminfeger herbei⸗
gerufen werden, ſondern es iſt (bei der angedrohten Strafe)
unerläßliche Pflicht, dem Ortsvorſteher wenigſtens zu gleicher
Zeit eine Anzeige zu machen, damit dieſer gleich im Anfang
die ihm zukommenden Verfügungen eintreten laſſen kann.

§. 34. Der Ortsvorſteher und in deſſen Abweſenheit ſein Amts⸗

verweſer hat ſich auf die erhaltene Anzeige unverzüglich auf
den Platz zu begeben, und ſich, indem er zugleich Bauhand⸗
werksleute unverweilt herbeirufen läßt, an Ort und Stelle
von der Lage der Sache und der größeren und geringeren
Gefahr des Brands zu überzeugen.
§. 35. Findet er die Gefahr nicht bedeutend, und ſo, daß man
Hofnung hat, ihr mit den anweſenden Perſonen und vorzüg⸗
lich mit den herbeigerufenen Handwerksleuten ſteuren zu kön⸗
nen, ſo hat er mit Umgehung alles weiteren hiezu unver⸗
weilt die Einleitung zu treffen.
§K. 36. Wenn aber die Gefahr nicht unbedeutend zu ſeyn ſcheint,
oder auch gleich auf die erſte erhaltene Anzeige, wenn dieſe
mit ſolchen Umſtänden begleitet iſt, daß er ſchon aus dieſer
allein eine bedeutende Gefahr abnehmen kann, ſo wie auf alle
Fälle, wenn ihm von einem benachbarten Orte die Anzeige
eines ausgebrochenen Brandes zukommt, hat der Ortsvorſteher
Sturm ſchlagen zu laſſen.
§. 37. Der Thurmwächter, oder in Orten, wo keiner iſt, der
Meßner darf nur alsdann, ohne vom Ortsvorſteher den Be⸗
fehl hiezu erhalten zu haben, Sturm ſchlagen, wenn die Flam⸗
me ſchon zum Hauſe herausſchlägt, und die Gefahr alſo be⸗
reits ſo groß iſt, daß dieß auf alle Fälle geſchehen müßte.
Eben ſo darf der Thurmwächter, wenn er in einem nahen
3

— 84 —

benachbarten Orte Feuer bemerkt, ohne Anfrage Sturm trin
ſchlagen. Dol
Iſt aber der Brand in einer größeren Entfernung, ſo das“— der
er den Ort, wo es brennt, nicht zu beſtimmen im Stande iſt, der
ſo hat er vorerſt dem Ortsvorſteher eine Anzeige zu machen, de
und den Befehl zu erwarten, ob er bereits Sturm ſchlagen— gl
ſoll, ober nicht. ſ⸗
§. 38. Wie die Sturmzeichen zu geben ſeyen, hängt zwar von— des
den localen Hülfsmitteln ab, welche vorhanden ſind. Auf alle— Ler
Fälle muß aber ein Unterſchied unter denſelben ſtatt haben, 1(4.
ſo daß man mit Zuverſicht daraus beurtheilen kann, ob es gen
in dem Orte ſelbſt, wo das Sturmzeichen gegeben wird, oder— Ne
in der Nachbarſchaft brennt. den
§. 39. Iſt es bis zum Sturmſchlagen gekommen, ſo hat der en
Ortsvorgeſetzte, wenn das Feuer nicht in einem Oberamtsſit de
ausbricht, dem Kreis⸗ und Oberamt, und wenn der Brand ſi
im Oberamtsſitz ſtatt hat, der Oberbeamte dem Kreisamt au⸗ 1
genblicklich durch Feuerreiter von dem ausgebrochenen Brande i

eine kurze ſchriftliche Anzeige zu machen. ů
§. 40. Eben ſo iſt, ſo oft in einem Ort des Königreichs Feuer

ausgeht, welcher von derjenigen Königl. Reſidenzſtadt, wo Se. 4 6
Königl. Majeſtät zur Zeit des Brandes Ihren gewöhnlichen lft
Aufenthalt haben, nicht weiter als 10 Stunden entfernt iſt, 35
Allerhöchſtdenſelben unter Vermeidung einer nachdrücklichen 4 4
Strafe von dem Ausbruch des Feuers aufs ſchleunigſte durch
einen Reitenden die Anzeige zu machen, und der deshalb zu hut
erſtattende Bericht auf nachſtehende Weiſe abzufaſſen; 4 B
Euer Königlichen Majeſtät
berichte ich, daß ſo eben (Zeit und Stunde) zu N. ein Brand r
entſtanden iſt, welcher ſehr gefährlich (gefährlich, minderge⸗ tun
fährlich) zu ſeyn ſcheint. N. zu N. i
Ueberſchrift. An den König. Feuerbericht.
§. 41. Iſt der Brand in dem Wohnort des Ober⸗ oder Patri⸗ ſde
monialbeamten entſtanden: ſo hat dieſer, oder wenn derſelbe lge
ſich zufälliger Weiſe nicht im Orte befände, oder durch ein uf
höchſt dringendes Hinderniß abgehalten würde, der Oberamts⸗
Actuar, oder jeder andere die Stelle des Beamten vertretende e
Ortsvorſteher den Feuerbericht unfehlbar zu erſtatten und ab⸗
zuſenden. ſ
In Amtsorten, wo weder ein Oberamtmann noch ein Pa⸗ gt

wonn

— 85 —

ge Eturn trimonial⸗Beamter ſich aufhält, iſt dieſe Berichterſtattung eine
Obliegenheit des Amtmanns, Schultheißen oder desjenigen,
ing, ſo daß der die Stelle des erſten Vorſtehers vertritt. Sobald aber
Sinnde iſ, der Ober⸗ oder Patrimonial⸗Beamte an dem Ort des entſtan⸗
zu machen,

denen Feuers eingetroffen iſt: ſo hat derſelbe ſich nicht nur
gleichbald zu erkundigen, ob der Feuerbericht abgegangen ſeie,
ſondern auch einen weitern Feuerbericht über die Beſchaffenheit

unn ſchlagen

Gt zuar von des Brands, und die inzwiſchen eingetretene Vermehrung oder
d. Auf ale Verminderung der Feuersgefahr nachzuſenden.
ſatt haben, §. 42. Iſt der Ort des Brandes mehr als 10 Stunden von dem
konn, ob es

gewöhnlichen Sommer⸗ oder Winter⸗Aufenthalt Se. Königl.
Maj. entfernt: ſo kann die Erſtattung des Berichts bis auf
den nächſten Poſttag nach gelöſchtem Brand ausgeſetzt wer⸗

en Wid, oder

ſo hat der den. Sollte jedoch an einem über 10 Stunden entfernten Ort
Oerantsſit das Feuer ſo ſehr um ſich greifen, oder der Brand gleich bei
n der Brand ſeiner Entſtehung ſo gefährlich erſcheinen, daß ein großer
Kreigant ar⸗ Theil einer Gemeinde davon bedroht würde: ſo iſt hievon Se.
fenen Brande Königl. Majeſtät ohne Rückſicht auf die Entfernung die ſchleu⸗
nigſte Anzeige zu machen.
greichs Feuer §. 43. Nicht weniger ſind ſogleich in die benachbarten Orte und
adt, wo Ee. beſonders in die benachbarten Städte, wo immer mehrere und
gewohnlichen beſſere Feuerlöſch⸗Inſtrumente angetroffen werden, Feuer⸗Reiter
1 entfent iſ, abzuſchiken.
vocſdrücklichen §. 44. Jeder Feuerreiter hat ſo ſchnell zu reiten, daß er in einer
eunigſte durch halben Stunde eine Stunde zurücklegt. Daher iſt die Zeit
er deshalb zu ſeines Abgangs an jedem Ort genau zu bemerken.
nſen; §. 45. Jeder Feuerreiter, welcher an das Königl. Hoflager, oder
an das Kreisamt und Oberamt abgeſchickt wird, muß, wenn
N ein Brand der Ort ſeiner Beſtimmung nur fünf bis ſechs Stunden
6h, minderge⸗ von dem Ort, wo er ausgeſchickt wird, entfernt iſt, fünf
E N. bis ſechs Stunden, wenn der Ort aber, wo der Bericht ab⸗
Zuutlait gegeben werden ſoll, mehr als ſechs Stunden von dem Ort
Zuti⸗ ſeines Abgangs entfernt iſt, wenigſtens vier Stunden zurück⸗
lur det legen, ehe er ablöst. Dieſe Ablöſung geht ohne Rückſicht,
venn * auf welches Ober⸗ oder Patrimonialamt ſie fällt, vor ſich.
der Nrch is⸗ Zur Legitimation des Feuerreiters muß aufſen auf dem Be⸗
der dlen richt das Wort Feuerbericht ſtehen.
ten e⸗ ii⸗ Jeder Beamte iſt bei zwanzig Reichsthaler Strafe ſchuldig,
ttte und ſogleich einen andern Reitenden fortzuſchicken, und die Zeit,
ug ein gr⸗ wann es geſchehen, im Laufzettel zu bemerken.

3 *

— 856 —

—

§. 46. Fußgehende Boten dürfen an denjenigen Orten, wo keine d
Pferde zu haben ſind, nur bis an den nächſten Ort, wo es
Pferde gibt, oder auch an denjenigen Orten geſchickt werden, Nt
wo mittelſt Benutzung von engen Nebenwegen, welche zum Fi
Reiten, beſonders bei Nacht, nicht benutzt werden können, ein i
guter Fußgänger früher als ein Reitender an den Ort ſeiner nni
Beſtimmung kommen kann.
§. 47. Jeder Feuerreiter und Bote hat ſich ſelbſt an den Ort, wo⸗ N 2
hin er abgeſchickt iſt, zu begeben, und bei einer Strafe von nüt
zwei kleinen Freveln den ihm anvertrauten Bericht keiner an⸗ dener
dern Perſon, welche etwa zufällig denſelben Weg macht, oder hülf
einem ihm entgegenkommenden Boten, welcher ausgeſchickt wäre, ron
um ſich nach dem in der Nachbarſchaft ſchon bemerkten Feuer in d
zu erkundigen, anzuvertrauen. in
§. 60. Und da es häufig geſchieht, daß man, ehe ein Feuerreiter Rüf
ankommt, in der Ferne einen Brand bemerkt, oder durch Al⸗ let
larmſchüſſe auf die Exiſtenz eines Brands aufmerkſam gemacht de
wird; ſo hat jeder Ortsvorſteher in einem ſolchen Fall ſogleich inſi
Feuerreiter und Boten abzuſchicken, um ſich in der kürzeſten ſcrin
Zeitfriſt gewiſſe Nachricht zu verſchaffen, an welchem Ort Ut 18
der Brand ſtatt habe. Veol
§. 61. Die Rotten werden in der Regel nur auf vier Stunden Dienſt
weit abgeſchickt, es wäre dann, daß es in einer der Königl. dieſe e
Reſidenzen brennt, oder der auch in andern Orten ausgebro⸗ Unger
chene Brand ſehr ausgebreitet ſei. eines
M. E. Pkt. 9. Wo die Einrichtung der Ausſezung von Prämien ntii
für die mit ihren Pferden auf dem Verſammlungs⸗Platze der Unten
Feuerlöſch⸗Mannſchaften am früheſten ankommenden Pferde⸗ — ſ
Beſitzer noch nicht eingeführt iſt, und nach den örtlichen Ver⸗ Orts⸗
hältniſſen die Verbeſſerung des Feuerlöſchweſens der Benüzung augen!
dieſes Mittels wünſchenswerth macht, haben die Bezirkspolizei⸗ ſoll.
Aemter auf die Einführung jener Einrichtung hinzuwirken. derjeni
Pkt. 10. Wo in einer Parzellengemeinde nur ein polizeilicher Vor⸗ fung
ſtand (Anwalt) beſtellt iſt, hat derſelbe bei einem Brandfall ten ei
neben ſchleuniger Anordnung deſſen was zur Bewältigung des Sr
Feuers dienlich iſt, unverzüglich dem Orts⸗Vorſteher des Ge⸗ ügen
meinde⸗Bezirks durch Reitenden Meldung zu machen, und wenn beige
der Sitz des Schultheißenamts nicht auf dem Wege zum Be⸗ De
zirkspolizei⸗Amt gelegen iſt, an das letztere ſogleich den Feuer⸗ mmung

bericht zu erſtatten und davon, daß dieſes geſchehen dem Schult⸗ duß d

i, wo keine
drt, wo es
ät werden,
welche zum
können, en
Ott ſeiner

en Ott wo⸗
Strafe von
t keiner an⸗
nacht, oder
eſchict wir,
erkten Feuer

Feuerteiter
er durch A⸗
fam genacht
Fall ſogleich
er kürzeſten
ſchen Ort

er Stunden
der Korigl⸗
, ausgehro⸗

en Pränien
⸗Plite der
nden Pferde⸗
rtliche Ver⸗
r Benüzung
girtspalie⸗
zurirken⸗
ilicher Vor⸗
4 Brandfal
crg
eher des Ge⸗
1, und venn
ege jun We⸗
i der eler⸗
den Ehl⸗

Pkt.

Pkt.

Pkt.

— 372 —

heißen durch den an denſelben abzuſendenden Feuerboten Nach⸗
richt zu geben.
11. Die Ortsvorſteher haben Feuerreiter zur Beiſchaffung von
Hülfe aus den Nachbarorten in dem Falle nicht abzuſchicken,
wenn von Anfang an ſehr wahrſcheinlich iſt, daß die am Orte
ſelbſt vorhandene Kräfte zur Unterdrückung des Brandes voll⸗
kommen zureichend ſeyen.
12. Der Beſtimmung des §. 67. der Feuerlöſchordnung darf
nicht der Sinn unterſtellt werden, daß bei Abſendung eines
Feuerreiters ſtets bis auf eine Entfernung von vier Stunden
Hülfeleiſtung zu requiriren ſey. Es hängt dieſes vielmehr
von der Größe der möglichen Gefahr und dem Umfang der
in dem Orte ſelbſt und in den nächſtgelegenen Ortſchaften,
zur Verfügung ſtehenden Leiſtungskräfte ab, und es kann mit
Rückſicht hiernach von dem Orts⸗Vorſteher im einzelnen Fall
bei Abſchickung eines Feuerboten der Umkreis innerhalb deſſen
die Hülfe der Nachbarn angeſprochen wird, auch auf drei und
in ſehr dicht bevölkerten Gegenden auch auf zwei Stunden be⸗
ſchränkt werden.
13. Der §. 31. der Feuerlöſchordnung, wonach jeder Haus⸗
Bewohner und in ſeiner Abweſenheit ſeine Frau, Kinder oder
Dienſtboten bei Wahrnehmnng einer Feuergefahr im Hauſe
dieſe alsbald dem Ortsvorſteher anzeigen ſollen, kann ohne
Ungereimtheit nicht ſo aufgefaßt werden, daß der Bewohner
eines Hauſes, in welchem Feuer auskommt, wofern ihm keine
zureichende Beihülfe zu Gebot ſteht, nicht zur augenblicklichen
Unterdrückung des im Entſtehen begriffenen Brandes ſchreiten
— ſondern die hiezu erforderliche Zeit zur Aufſuchung des
Orts⸗Vorſtehers verwenden müſſe und in dieſer Weiſe die zur
augenblicklichen Löſchung möglichen Maaßregeln verſäumen
ſoll. Auch kann es nicht Sinn der Verordnung ſein, daß
derjenige — der ohne zureichende Beihülfe zur Herbeiru⸗
fung des Orts⸗Vorſtehers durch augenblickliches Einſchrei⸗
ten einen Brand in der Entſtehung unterdrückt hat, zur
Strafe gezogen werde, weil er nicht ſtatt der augenblicklich
eigenen Bewältigung der Gefahr zuvor die Polizeigewalt her⸗
beigerufen hat.
Der Sinn jener Vorſchrift kann vielmehr in Uebereinſtim⸗
mung mit der Natur der Sache nur dahin gedeutet werden,
daß das Daſeyn der Feuersgefahr in keiner Weiſe verheim⸗

— 38 —

licht, vielmehr ſogleich Feuerlärm gemacht, und ſobald als
die Mittel dazu gegeben ſind, dem Orts⸗Vorſteher unverweilt
Anzeige davon gemacht werde.
In größeren Städten, wo auswärtige Hülfe nicht nöthig iſt, ſollten
die Feuerreiter abgeſtellt und die benachbarten Orte benachrichtigt
werden, daß ohne beſondere Aufforderung zur Hülfeleiſtung dieſe
nicht gebracht werden dürfe; hiedurch werden den öffentlichen Caſ⸗
ſen nicht unbedeutende Koſten erſpart, welche mit den Prämien
für Feuerreiter und Zugpferde auf unnütze Weiſe verausgabt wer⸗
den, wo fremde Hülfe nicht nothwendig iſt.

Parathalten und Abgang der Hülfe.

Parathalten der Geräthſchaften:
§. 5. Die Spritzen müſſen in einem ſolchen Local aufbewahrt
werden, wo leicht beizukommen iſt, und worin entweder ſonſt
nichts aufbewahrt, oder die Einrichtung doch ſo getroffen wird,
daß man die Spritzen ohne allen Aufenthalt in jedem Augen⸗
blick herausziehen kann
§. 23. Die Aufſicht über die verſchiedenen Feuerlöſch⸗Inſtrumente
iſt einem Magiſtratsglied jeden Orts mit der Verbindlichkeit
aufzutragen, bei hoher Verantwortung dafür zu ſorgen, daß
ſie fleißig viſitirt, die Mängel derſelben ſogleich verbeſſert, die
abgehenden erſetzt, und überhaupt alles ſo im Stand erhalten
werde, damit ſie in vorkommenden Brandfällen mit Erfolg
benüzt werden können.
§. 27. Die Weiber ſollen, wenn des Winters ein Brand ausbricht,
ſo ſchnell als möglich, heißes Waſſer machen, und dem Brand⸗
plaz zutragen, um dem Einfrieren der Sprizen zu begegnen.
§. 28. Jeder Hausbeſitzer ſoll bei entſtehendem Brand unter Ver⸗
meidung einer Strafe von 1 fl. eine Laterne mit brennendem
Licht an ſeinem Haus aushängen, um die Löſchanſtalten zu
erleichtern und Unglück zu verhüten.
§. 29. In jedem Hauſe ſoll man bei einem entſtehenden Brand
dafür beſorgt ſeyn, daß Waſſer herbeigeſchaft, und vorzüglich
auf den obern Boden (Bühne) gebracht werde, um daſſelbe
bei weiterer Ausbreitung des Feuers ſogleich benüzen zu können.
§. 30. Auf Kirchen und Thürmen ſoll während des Sommers ſtets
eine mit eiſernen Reifen verſehene Kufe mit Waſſer bereit ge⸗
halten werden, um auf den Fall, wenn durch einen Blizſtrahl
Feuer entſtünde, ſogleich Waſſer bei der Hand zu haben.

3

NE Pil
aufbe
dieſe
ſore
hat
Die
len liegt
Patat
komnt nur.
Sepeuns-l
ſhafung d
ſondern ſie
Wenn
ſo ſind in
nner die D
iheem Tea
Rveckmäßie
Abge
. 4.
des
den
nial
und
und
u
g. .
W
mit
aus
K 59.
vom
die
fort
tͤc
KV.
R

ſ. 63.
Feu
wen

ſobald als
unverweilt

nachrchtgt
leiſtung dieſe
nllichen Caſ⸗
en Prämien
usgabt wer⸗

l aufbewahrt
entweder ſonſt
etrofen wird,
jedem Augen⸗

Inſtnpnente
erbindlichkeit
ſotgen, daß
derbeſert, die
tand erhalten
mit Erfolg

d ausbrict,
d den Brund⸗
zu begegren.
0 unter Ver⸗
it krennendenn
ſhunſelten i

enden Brand
vorzüglich
un diſehe
en u fonnen.
Sommners ſtets
ſer ſereit ge⸗
inen glitnßl
z ſaben.

. — 39 —

M. E. Pkt. 7. Zu den Localen, in welchen die Löſchgeräthſchaften
aufbewahrt werden, ſind mehrere Schlüſſel anzuſchaffen und
dieſe theils auf dem Rathhauſe, theils bei den mit deren Be⸗
ſorgung beauftragten Perſonen, theils bei zuverläßigen Nach⸗
barn zu verwahren.
Die unmittelbare Aufſicht und Parathaltung der Geräthſchaf⸗
ten liegt bei einer organiſirten Feuerwehr dieſer unmittelbar ob.
Parathalten der Mannſchaft
kommt nur in größeren Städten vor, wo ſtändige Stationen von
Sappeurs-Pompiers nach Quartieren vertheilt ſind. Zur Fort⸗
ſchaffung der Feuerlöſch⸗Geräthſchaften werden keine Pferde benützt
ſondern ſie werden durch die Mannſchaft ſelbſt fortgeſchafft.
Wenn das Militär auch im Feuerwehrdienſt eingeübt wird,
ſo ſind in der Garniſonsſtadt, beziehungsweiſe der Reſidenz im⸗
mer die Feuerpikets parat, welche auf das erſte Zeichen mit
ihrem Train auf den Brandplatz eilen; ihre Geräthſchaften ſind
zweckmäßig zum Ziehen durch Menſchen einzurichten.
Abgang auf den Brandplatz:
§. 48. Auf die erhaltene Nachricht haben der Kreishauptmann
des Kreiſes und ſämmtliche in einem Umkreiſe von ſechs Stun⸗
den vom Brandplatz entfernte Ober⸗, Unter⸗ und Patrimo⸗
nialbeamte, Oberforſtmeiſter, und Förſter, auch Cameralbeamte,
und zwar in ihrer Amtskleidung auf den Brandplatz zu eilen,
und an der Leitung der Brandanſtalten den thätigſten Antheil
zu nehmen
§. 49. Der Oberbeamte iſt berechtigt, auſſer den Landreitern eine
Magiſtratsperſon, einen Förſter oder Zollbeamten zur Afſiſtenz
mitzunehmen, und die dabei gehabten unvermeidlichen Auslagen
aus der Amtspfleg⸗ oder Bürgermeiſter⸗Eaſſe erſetzen zu laſſen.
§. 59. Von den benachbarten Orten ſoll, ſobald die Nachricht
vom Brand ankommt, ſogleich die erſte Rotte, und wenn ſich
die Gefahr vergrößert, die zweite und dritte Rotte, und ſo⸗
fort bis auf die lezte Rotte, welche auf alle Fälle im Orte zu⸗
rückzuhalten iſt, fortgeſchickt werden.
§. 62. Jede abgeſchickte Rotte hat beiſammen zu bleiben, und der
Leitung des Rottmeiſters ſowohl auf dem Wege, als auf dem
Brandplatz ohne alle Weigerung Folge zu leiſten.
§. 63. Mit der erſten Rotte ſind zugleich auch die Feuerſprizen
Feuerwagen, Feuerhaken und andere Löſch⸗Inſtrumente, auch,
wenn es nur möglich iſt, ſogleich ein leerer Wagen abzuſchi⸗

— 40 —
ken, um über denſelben nach Umſtänden zu Flüchtung von
Mobilien oder nach geendigtem Brand zu Sammlung der
Feuereimer des Orts diſponiren zu können.
V. v. 9. Juni 1812. .
Bei Feuersbrünſten, welche innerhalb der Grenzen benachbar⸗
ter Oberämter entſtehen, ſoll die Entfernung der Oberbeanten
aus ihren Wohnſitzen nicht Statt finden; dieſelben aber ge⸗
halten ſeyn, ihre Aktuare unverzüglich abzuſchicken.
Verf. v. 30. Septbr. 1834.
Die Förſter haben, wenn innerhalb ihres Reviers ein Brand
entſteht, nicht nur am Ort ihres Aufenthalts unaufgefordert
auf dem Brandplatz ſich einzufinden und den Orts⸗ und Be⸗
zirkspolizeibehörden ihre Unterſtüzung anzubieten, ſondern auch
dem Bezirkspolizeibeamten, wenn dieſer vermöge der polizei⸗
lichen Befugniß, eine Magiſtratsperſon, einen Förſter ꝛc. auf
Rechnung der Amtspflege zu ſeiner Aſſiſtenz mitzunehmen, ſie
entweder einmal für allemal oder bei einem einzelnen Brande
zur Begleitung auffordert, in andere Orte ihres Reviers zu
dem Ende zu folgen.

Nach unſerer Eintheilung ſetzen wir ſtatt der erſten Rotte die
erſte Obmannſchaft, welche abzugehen verpflichtet iſt; doch ſoll

hier nicht die Eintheilung der Mannſchaft nach Rotten maaßge⸗

bend ſeyn, ſondern jede Rotte bildet ſich aus denen, welche zuerſt
erſcheinen; die ſich einſindenden Obmänner und Rottenmeiſter wer⸗

den wiſſen, wie viel Leute ſie zur Bedienung der abgehenden Ge⸗

räthſchaften bedürfen und iſt die Zahl vollſtändig, ſo wird abge⸗
fahren, mögen dann die Leute bei der erſten oder lezten Rotte im
Dienſt eingeübt ſeyn; da wo es gilt, waren ſie die Erſten, ihre
Verxichtungen theilt ſie von ſelbſt in Rotten ab; natürlich müſſen
aber die für den auswärtigen Dienſt beſtimmten Geräthſchaften und
die Zahl der zu ihrer Bedienung erforderlichen Leute vorher feſt⸗
geſetzt ſeyn damit nicht zu wenig und nicht zu viel Mannſchaft
abgehe, in welcher Beziehung es wünſchenswerth iſt, wenn we⸗
nigſtens die beim auswärtigen Dienſt aufgeſtellten Rottmeiſter und

Obmänner immer auf dem Platze erſcheinen; erſt wenn die zur

Obmannſchaft für den auswärtigen Dienſt eingetheilten Chargen
und Officiere nicht zeitig genug erſcheinen, treten die ſonſt anwe⸗
ſenden Chargen und Vorgeſezten an ihre Stelle und übernehmen
die Leitung. Iſt die Zahl der abzugehen habenden Mannſchaft
und hiernach der Feuerwagen und ſeine Beſpannung beſtimmt, ſo

haben de
Mannſche
Die?
ge
ge
din
leh
noc
werd
ſon⸗
lich
dere
ihte
werden ben
thig ſeyn.
Bei!
Mannſche
ſchaften t

Ueder hei ſ

§. 50. T
ſend
der
det
Be
wo
Rett
die
wege
denen
iu fi
N. R. D
hat
ters
auf
willk
lich

— 41 —
chtung von haben die Vorgeſetzten darauf zu ſehen, daß keiune überflüſſige
mmlung der Mannſchaft den Wagen beläſtige.
Die Vorſchriften des M.⸗E, v. 5. April 1822.
Um den Nachtheilen vorzubeugen, welche daraus hervor⸗
1 benachar⸗ gehen, daß die Rottenmeiſter ihre Mannſchaſt nicht mit dem
Oberbennten gehörigen Anſehen und Nachdruck zu Befolgung der von dem
en gler ge⸗ dirigirenden Beamten getroffenen Anſtalten anzuhalten wiſſen,
. haben bei bedeutenderen Brandfällen und wenigſtens, ſo oft
nach der Feuer⸗Löſchordnung die 2te Feuerrotte abgeſchickt
ein Wand werden muß, die benachbarten Ortsvorſteher in eigener Per⸗
ſheferdert ſon, oder wo ſolches beſonderer Verhältniſſe wegen nicht thun⸗
⸗ und Be⸗ lich wäre, ausnahmsweiſe ein taugliches Mitglied des Gemein⸗
ndern anch deraths ſich auf den Brandplatz zu begeben, und die Führung
der hrlizei⸗ ihrer Löſch⸗Mannſchaft zu übernehmen.
tſer d. glf werden bei der neuen Organiſation der Feuerwehr nicht mehr nö⸗
meßnnen, ſe thig ſeyn.
nen Brande Bei Brandfällen innerhalb der Gemeinde ſammelt ſich die
Neiers zu Mannſchaft theils an den Aufbewahrungs-Orten ſur die Geräth⸗
ſchaften, theils auf dem Brandplatz und ſucht, ſo gut wie möglich,
Fokte die jeder bei ſeiner Rotte zu arbeiten.
doch ſoll
r B) Anſtalten auf dem Brandplatze.
e zuer
eiſter wer⸗ §. 50. Dem Kreishauptmann, und ſo lange er noch nicht anwe⸗
jenden Ge⸗ ſend iſt, dem Oberbeamten desjenigen Oberamts, wohin
wird abge⸗ der Ort, in welchem es brennt, gehört, ſteht die Direction
1 Notte im der Löſchanſtalten zu, und zwar dermaſſen, daß die übrigen
kſten, ihre Beamte auf ſeine Anweiſung oder Erſuchen ſich auf den Platz,
ſich müſſen wo der Dirigirende es wünſcht, hinzubegeben, und dort zur
haften und Rettung des Orts mitzuwirken, auch in Colliſionsfällen, wenn
vother feſt⸗ die Beamten in Hinſicht der zu ergreifenden Maasregeln z. B.
Mannſchaft wegen Einreißung oder Nichteinreißung eines Hauſes verſchie⸗
enn we⸗ dener Meinung ſind, ſich der Entſcheidung des Dirigenden
eiſter und zu fügen haben.
we dar §. 52. Der Magiſtrat des Orts, wo der Brand ausgebrochen iſt,
1 Charen hat dem Oberbeamten in allen ſeinen Anordnungen ohne wei⸗
vnſ ane⸗ ters ſchuldige Folge zu leiſten, ſich ſo, wie es dieſer befiehlt
herneßnen auf die verſchiedenen Poſten zu vertheilen, und denſelben nicht
Nannſcheft willkührlich zu verlaſſen, ſondern den erhaltenen Auftrag pünkt⸗
finnt ſ lich auszuführen.

— 42 —

§. 53. Dabei verſteht es ſich von ſelbſt, daß diejenigen Magiſtrats⸗

Mitglieder, welchen in Hinſicht auf Feuer⸗Polizei ſchon ge⸗
wöhnlich beſondere Verbindlichkeiten aufgelegt ſind, wie z. B.
die Aufſicht über die Löſch⸗Inſtrumente, die Beſorgung der
Waſſerleitungen ꝛc. ſich gleich bei einem ausbrechenden Brand
an dem Ort ihrer Beſtimmung einzufinden, und wenigſtens
vorerſt hier das Nöthige zu beſorgen haben.

§. 54. Vielmehr werden dieſe wegen der genaueſten und thätig⸗

ſten Erfüllung ihrer Pflichten und daß ſie ſich auf keine Weiſe
hierin ſäumig finden laſſen, auch genau darauf ſehen, wer
etwa von den ihnen untergebenen Bürgern ſeinem erhaltenen
Auftrag nicht nachkommt, ſich nicht einfindet, oder ſich weigert,
ſeine Bürgerpflichten in einem ſolchen Nothfall ſogleich und
ohne Widerſtand zu erfüllen, verantwortlich gemacht und ernſt⸗
lich erinnert, ſie theils mit allem Nachdruck dazu anzuhalten,
theils den Widerſpenſtigen nach dem Brand dem Königl.
Oberamt zu unfehlbarer nachdrücklicher Beſtrafung anzuzeigen.

§. 55. Diejenigen Magiſtratsperſonen, welche nahe an dem Hauſe,

wo das Feuer ausbricht, wohnen, und ſich ſogleich ſelbſt zu⸗
nächſt der Flüchtung ihrer eigenen Mobilien widmen müſſen,
ſind zwar durch die Natur der Sache diſpenſirt, ſich früher,
als jenes geſchehen iſt, dem öffentlichen Dienſte zu widmen.
Doch kann man mit Recht erwarten, daß ſie ſich nur dann
entziehen, ihren gegen das Publiknm übernommenen Pflichten
nachzukommen, wenn ihre Häuſer wirklich einer nahen Gefahr
ausgeſetzt ſind, und daß diejenigen unter ihnen, welchen ins⸗
beſondere und ſchon für gewöhnlich eine eigene Beſchäftigung
auf ſolche Fälle angewieſen iſt, ſogleich dafür ſorgen, daß eine
andere öffentliche Perſon ihre Stelle vertrete, und der Poſten,
welcher ihnen des allgemeinen Beſten wegen angewieſen iſt,
nicht unbeſezt bleibe.

§. 57. Jeder Bürger, deſſen Haus nicht einer nahen Gefahr der

Anſteckung ausgeſetzt iſt, hat die Verbindlichkeit, an den all⸗
gemeinen Löſchanſtalten Antheil zu nehmen, und ſind daher
die Kreishauptleute, Oberbeamte und Ortsvorſteher berechtiget,
diejenigen, welche ſich unnöthigerweiſe und zu frühe mit Flüch⸗
tung ihrer Mobilien beſchäftigen, oder ſich gar der Arbeit
blos entziehen wollen, nöthigenfalls mit Gewalt zu Erfüllung
ihrer Pflicht anzuhalten.

§. 58. Bloße Zuſchauer, weß Standes ſie ſeien, ſollen nicht ge⸗

In E
weder ein
weht ein
Brandp
calen B
Wor⸗
den gen
ander⸗R
odet verf
erſt keine
preisgege
Hausberv
aufgeſtel,
ſehn und
und wie
Meiſt w
bilien ſta
vermieden
beſtimmte
In 1
. bö.
ſi

hagiſttets⸗
iſchon ge⸗
wie 5.B.
gung der
den Brand
wenigſtens

nd thätig⸗
keine Veiſe
ehen, wer
erhaltenen
ih weigert,
gleich und
und ernſt⸗
angohalten,
en Ktnigl.
anzuzeigen.
den Hauſe,
jſelbſt zu⸗
en müſſen,
ich früher,
n widnen.
ur dann
en Pflihten
ſen Gefaht
helchen ins⸗
ſchiftigtng
en, daß eine
der Poſtn,
ſevieſen iſ⸗

Geftht der
n den al⸗
ſind daher.
e mi Flüch⸗
1 Etfülung

n nit d⸗

— 48 —

duldet, ſondern jeder zu irgend einer Arbeit angehalten werden.
§. 64. Jeder mit einer Rotte ankommende Rottmeiſter hat ſogleich
bei dem Kreishauptmann oder dirigirenden Oberbeamten In⸗
ſtruction einzuholen, wohin er ſich mit ſeiner Rotte zu ſtel⸗
len, und zu Rettung mitzuwirken habe, und dieſe ſodann,
indem nicht geſtattet werden kann, daß jeder nur thue, was
ihm gefällt, oder er etwa für räthlich hält, pünktlich auszu⸗
führen.
§. 66. Und damit der Rottmeiſter ſeinen Auftrag um ſo zuverläſ⸗
ſiger erfüllen kann: ſo ſollen ein oder zwei rechtſchaffene Bür⸗
ger beſtellt werden, welche die Rotte begleiten und dem Rott⸗
meiſter beiſtehen.
In Städten wird zu Abhaltung der müßigen Zuſchauer ent⸗
weder eine Abtheilung Bürgerwehr beſtimmt oder mit der Feuer⸗
wehr eine Aufſichts⸗Mannſchaft verbunden, welche ſowohl auf dem
Brandplatz, als auch an den Flüchtungsorten und wo es die lo⸗
calen Verhältniſſe ſonſt erfordern, aufgeſtellt werden.
Vor dem unzeitigen Retten iſt ſehr zu warnen; es entzieht
dem Feuer die Hülfsmannſchaft, bringt ein furchtſames Durchein⸗
ander⸗Rennen, eine Störuug auf dem Brandplatz hervor, beengt
oder verſperrt die Zugänge vor und in den Häuſern ſo, daß jetzt
erſt keine Hülfe mehr gebracht werden kann, und den Flammen
preisgegeben iſt, was ſonſt hätte gerettet werden können. Die
Hausbewohner ſollten deshalb die Rettung der für dieſes Geſchäft
aufgeſtellten Mannſchaft überlaſſen; dieſe muß tüchtig eingeübt
ſeyn und wird dann von ſelbſt den Zeitpunkt wahrnehmen, wenn
und wie die Rettung in den bedrohten Gebäuden anzugreifen iſt.
Meiſt werden bei der Rettung durch ungeübte Perſonen die Mo⸗
bilien ſtark beſchädigt, und vieles geht verloren; dieſer Verluſt wird
vermieden, wenn die Hausbewohner die Rettung nur der dazu
beſtimmten Abtheilung der Feuerwehr überlaſſen.
Im Uebrigen beginnen die Rotten ihre Thätigkeit.
§. 65. Jeder Rottmeiſter hat dabei ſeine Rotte zuſammen zu halten,
ſie auf alle Weiſe zur Arbeit auzufeuern, und diejenigen,
welche nicht Folge leiſten oder hinweglaufen, nach ſeiner Zu⸗
rückkunft dem Königl. Oberamt zur unnachſichtlichen Beſtra⸗
fung anzuzeigen.
§. 70. Eben ſo haben die Führer der Sprizen, der Feuerwagen
und übrigen Löſch⸗Inſtrumente, wenn ſie auf den Sammel⸗
platz kommen, dieſelben nicht nach Willkühr aufzuſtellen und

— 44 —
anzuwenden, ſondern ſich gleichfalls bei dem Kreishauptmann
oder dirigirenden Oberbeamten zu melden, indem es höchſt ſ⸗
wichtig iſt, daß der Gefahr nach einem feſten Plan geſteuert in
werde, und nicht jeder nach anderen Rückſichten und eigener 1
Einſicht handle. .
§. 71. Eben ſo wenig iſt den Zimmerleuten, Mauern und Ka⸗ 5
minfegern oder andern Handwerksleuten erlaubt, blos nach
ihrer Einſicht die Dächer oder die Kamine einzuſchlagen, und n
die Dachplatten abzunehmen, indem dem Feuer ſonſt nur Luft fr
gemacht, und das Umgreifen deſſelben erleichtert wird. Viel⸗ nil
mehr ſollen dieſelbe das Feuer blos genau unterſuchen, und ſel
von dem Erfund den anweſenden obrigkeitlichen Perſonen, mit Gi
ihrer Anſicht Nachricht geben, wie daſſelbe am ſchnellſten und 6 1
ſicherſten gedämpft werden kann. Ure
§. 72. Erſt, wenn man ſich hierüber beſprochen, und einen feſten Ge
Plan entworfen hat, wie man nach den vorliegenden Umſtän⸗ die
den zu Werke gehen wolle, iſt ſodann Hand ans Werk zu thi
legen, und Pflicht der Handwerksleute, das, was für das Beſte de

lal
ner
mel

erfunden, und ihnen aufgegeben worden iſt, mit der äuſſerſten
Anſtrengung und ohne alle Rückſicht auf die etwaigen Ein⸗
reden und Proteſtationen der Hausbeſitzer und Miethleute

auszuführen. den
§. 73. Dabei iſt es ferner zwar das Erſte, wo möglich von dem⸗ not
jenigen Hauſe, wo das Feuer ausgebrochen iſt, und wo das⸗ hen
ſelbe etwa ſchon ſtark um ſich gegriffen hat, ſoviel als mög⸗ rer
lich noch zu retten. Doch iſt es gewöhnlich, beſonders in win
lezterem Fall das Wichtigſte, dafür zu ſorgen, daß die benach⸗ ane
barten Gebäude vor der Entzündung geſichert, und dadurch abl
größerer Ausbreitung begegnet wird. fih
§ 74. Dabei iſt aber bei den Löſchanſtalten vorzüglich darauf eg
Rückſicht zu nehmen, daß aus den benachbarten Häuſern alle der
leicht feuerfangende Sachen, als: Pulver, Schwefel, Speck u. Mt S
drgl. hinweggebracht, dieſe Häuſer bei Zeit hinlänglich ge⸗ Feuenrehr⸗
ſpritzt, und vorzüglich die Dächer derſelben beſtiegen, alle Oef⸗ denn enpi
nungen derſelben verſchloſſen, das ganze Dach ſtets mit Waſ⸗ Ner ihafi
ſer ſtark begoſſen, und wo möglich an den Giebeln und auf De nf d
der Seite, wo das Feuer am nächſten iſt, mit naſſen und im⸗ Pienung

mer wieder zu benetzenden Tüchern belegt werden. der Obmnn

n den A

§. 75. Hilft dieſes nicht, ſo muß der Erfahrung zufolge, nach
welcher man am beſten von oben herab Meiſter über das Feuer

— 45 —

tuptmann wird, der Dachſtuhl in ſich ſelbſt zuſammen geworfen, und
es höͤchſt ſofort aufs neue der Verſuch gemacht werden, mit Sprizen
geſteuert und Benäſſen der noch ſtehenden untern Stöcke dieſe noch zu
id aigener retten.
§. 76. Selbſt wenn man, was jedoch ordentlicher Weiſe, um dem
und Ka⸗ Feuer nicht mehr Luft zu verſchaffen, nicht geſchehen ſoll, ge⸗
blos nach nöthigt wird, ein ſchon brennendes Haus zuſammen zu reiſſen,
agen, und muß man immer zuerſt ſuchen, durch Einwerfen des Dach⸗
i mr uft ſtuhls das Feuer in ſich zu erſticken, und wenn auch dieſes
td. Viel⸗ nichts hilft, oder nicht mehr möglich iſt, das Haus in ſich
er, und ſelbſt hineinzuſtürzen, ſtatt die Wandungen gegen die andern
nen, mit Häuſer herauszuziehen.
lſten und §. 77. Nützlicher und häufig das einzige Mittel, der weiteren Aus⸗
breitung des Feuers zu begegnen, iſt es, die benachbarten
itet ſen Gebäude einzureißen. Dabei verſteht ſich von ſelbſt, daß zu
en Unſn⸗ dieſer äußerſten, der Brandverſicherungs⸗Caſſe und den Eigen⸗
Velk thümern ſo höchſt läſtigen Maasregel nicht geſchritten werden
des Beſe darf, als wenn alle andere Mittel, die übrigen Häuſer zu er⸗
iuſetfen halten, entweder bereits fruchtlos verſucht, oder ganz unan⸗
ſen Ein⸗ wendbar ſind, auch daß nicht mehrere Häuſer und ſelbſt nicht
huitlett⸗ mehrere Theile eines etwa großen Gebäudes eingeriſſen wer⸗

deu dürfen, als zu Erreichung des Hauptzwecks ſchlechthin
nothwendig ſind. Auf der andern Seite aber müſſen ſich die

n u Hauseigenthümer der benachbarten Häuſer das Einreißen ih⸗
1lͦ nuh⸗ rer Wohnungen, wenn es einmal für nothwendig erachtet
nders in wird, um ſo mehr gefallen laſſen, als ſie ihre Entſchädigung
i leunh⸗ ans der Brandverſicherungs⸗Caſſe wie jeder, welchem ſein Haus
dedurh abbrennt, erhalten, und haben diejenigen, welche ſich der Aus⸗
führung dieſer zum allgemeinen Beſten nothwendigen Maas⸗
regel auf irgend eine Weiſe widerſetzen oder ſie gar verhin⸗
6 D dern, ſehr hohe Strafen zu erwarten.
e Mit Strenge muß der Grundſatz durchgeführt werden, daß jede
Ee Feuerwehr⸗Mannſchaft ſich zu jedem Dienſt verwenden laſſen muß;
iche denn empörend iſt es oft mit anzuſehen, wie ſich die Mannſchaften
ale def⸗ der überflüſſigen Spritzen ꝛc. ꝛc. weigern, an anderen Geräthſchaften,
it Bif⸗ die auf dem Platze arbeiten, Dienſte zu thun und die erſchöpfte Be⸗
md an dienung abzulöſen, unter dem Vorwand, dieß ſeye nicht ihre Sache;
und in⸗ der Obmann ſteht ſtumm daneben und dem Beamten fehlt es
an den Mitteln, ſeinen Befehlen gegenüber ſolch' rohen Men⸗
ler ng ſchen Gehorſam zu verſchaffen.

das heuer

— 46 —

Erholung der Mannſchaft;
§. 67. Der Kreishauptmann oder der dirigirende Oberbeamte hat,
wenn es nur möglich iſt, dafür zu ſorgen, daß nicht alle Rot⸗
ten auf einmal beſchäftiget, ſondern daß ſtets eine hinläng⸗
liche Zahl von Leuten zur Ablöſung der andern, welche eine
Zeitlang ſtreng gearbeitet haben, bereit gehalten werde.
§. 68. Aber auch diejenigen Rotten, welche nicht gerade arbeiten,
müſſen beiſammen bleiben, um in jedem Augenblick über ſie
diſponiren zu können. Daher haben die Rottmeiſter in die⸗
ſer Hinſicht alle Aufmerkſamkeit anzuwenden, die Ungehorſa⸗
men ſich zu bemerken, auch damit ſich keiner entſchuldigem
könne, bei Strafe von 10 fl. ſtets ihre Fahne bei ſich zu
haben.
§. 69. Der Löſchmannſchaft der dieſſeitigen Staaten ſoll von der
Commun, bei welcher der Brand ausgebrochen iſt, feine Er⸗
friſchung an Wein oder Bier gegeben, ſondern es ſoll, wenn
es nöthig iſt, der Löſchmannſchaft eine Erfriſchung zu geben,
dieſe auf Rechnung der Commun, welche ſie eingeſchickt hat,
gereicht werden. Der Rottmeiſter iſt legitimirt, die Erfriſchung
ſeiner Rotte geben zu laſſen, jedoch ſoll keinem mehr als ein
Schoppen Wein oder Bier auf einmal gereicht, auch darauf ge⸗
ſehen werden, daß ſich die Mannſchaft nicht auf eigene Rech⸗
nung betrinkt, und die Portionen derjenigen, welche ſich etwa
von der Rotte entfernt haben, nicht auch ausgetheilt, oder
verrechnet werden.
Den von auswärtigen Gemeinden zu Hülfe eilenden Rotten
hingegen darf auf Koſten der Commun, bei welcher der Brand
ausgebrochen iſt, eine Erfriſchung gegeben werden.
Eben ſo ſoll, wenn es nothwendig wäre, nach gelöſchtem Brand
noch Feuerſpritzen und Leute aus den dieſſeitigen Staaten in
dem Ort, wo der Brand ſtatt hatte, beizubehalten, erlaubt
ſein, die zurückgebliebenen Perſonen auf Koſten der ihre Hülfe
genießenden Gemeinde zu verköſtigen.
Die vielfach mit dieſer Erholung verbundenen Exceſſe können
nur durch das zu belebende Ehrgefühl der Mannſchaft verhindert
werden und hiezu ſoll gerade der Corps⸗Geiſt benützt werden;
nicht zu aufgeblaſenen Vorurtheilen, ſondern zur gegenſeitigen
Achtung und zu Erweckung eines Ehrgefühls, deſſen Verletzung
im Intereſſe des Corps ſtreng gerügt wird.
Mit gutem Erfolg iſt in einigen Gemeinden bisher ſchon die

Eintrichtun
ehr auf
Benmühur
legen wi
nothrwen
ſtitut zu
beit Mun
das zur.
meiſer i
den Einſe
dem Feue
Abe
. 86.

ei
g.

.
1

9
kan

nnte hat,
alle Rot⸗
welche eine
terde.
e grbeiten,
ick über ſie
ſter in die⸗
Ungehorſa⸗
ſſchuldigen
ei ſich zu

oll von der
Kkine Er⸗
ſoll, wenn
6 zu geben,
heſchict hat,
Erfriſchung
eht gls ein
datauf ge⸗
igene Reih⸗
he ſich etwe
theilt, oder

ſden Rotten
der Brand

ihten Band
Staaten in
en, erlaubt

ſſe lönnent
Verhiendert
ht werden;
egerſeiigen
Verlegung

— 47 —

Einrichtung getroffen worden, daß die Feuerwehr⸗Mannſchaft nicht
mehr auf Koſten ihrer Gemeinde Zehrung erhält, ſondern für ihre
Bemühungen der Stund nach bezahlt wird. Dieſe Einrichtung
legen wir auch unſerer Organiſation zu Grund und halten ſie für
nothwendig, um den niedrigen Geiſt des Frohnweſens aus dem In⸗
ſtitut zu verbannen und dem Bürger durch Belohnung ſeiner Ar⸗
beit Muth und Intereſſe zu derſelben zu geben. Wo Arme nicht
das zur Zehrung nöthige Geld bei ſich haben, da ſteht der Rott⸗
meiſter für dieſelben ein; dieſer erhält ſeinen Erſatz entweder von
den Einzelnen oder von der Gemeinde⸗Kaſſe auf Abrechnung mit
dem Feuerwehrmann.
Abgang vom Branddplatze:
§. 86. Jeder Rottmeiſter aus fremden Orten hat nach dem Brand
ſeine Rotte wieder nach Haus zu begleiten, und, wenn er
gleich den Brandplatz nicht bälder verlaſſen darf, als ihn der
Kreishauptmann oder der dirigirende Oberbeamte hiezu legi⸗
timirt, doch alsdann ſich ſogleich auf den Weg zu machen,
und darauf zu ſehen, daß ihm alle ſeine Untergeordnete fol⸗
gen, indem das Zurückbleiben überflüſſiger Leute auf dem
Brandplatz in mehr als einer Hinſicht nicht geduldet werden
kann.

C) Anſtalten nach gelöſchtem Brand.

Räumung und Beaufſichtigung des Brandplatzes:

§. 78. Nach gelöſchtem Feuer iſt der Brandplatz nach den Um⸗
ſtänden noch mehrere Tage, ſowohl bei Tag als bei Nacht
durch ſichere Leute bewachen, und daß dieſe ihre Wache pünkt⸗
lich verſehen, durch obrigkeitliche Perſonen häufig eine Viſi⸗
tation anſtellen zu laſſen.
§. 79. Der Brandplatz darf, ſolange als derſelbe nicht ganz ab⸗
gelöſcht iſt, beſonders wenn es nicht ganz windſtill wäre, nicht
abgeräumt werden.
§. 80. Bis auf dieſe Zeit, und noch während des Abräumens
ſind noch immer einige Feuerſpritzen und hinlänglich Waſſer
dazu auf dem Brandplatz zu laſſen, um die noch brennenden
Materialien, welche unter dem Schutt gefunden werden, ſo⸗
gleich abzulöſchen.
§. 81. Bis zu dieſem Zeitpunkt hin kann auch den vormaligen

.— 48 —

Bewohnern der abgebrannten Gebäude nicht geſtattet werden,
in dem Schutt einzelne Gegenſtände ihrer Habſeligkeiten, welche
ſich noch etwa vorfinden könnten, aufzuſuchen.
§. 82. Selbſt beim Abräumen ſind einige gewiſſenhafte Aufſeher
anzuſtellen, welche die etwa noch aufgefundenen Effeeten zur
Hand nehmen, und ſie, wenn der Eigenthümer nicht ganz
auſſer Zweifel, und zu ihrem Empfang anweſend iſt, der Ob⸗
rigkeit überliefern, um ſie demjenigen, welcher das Eigenthum
darauf erweiſen kann, zuſtellen zu können.
§. 83. Uebrigens ſind die Orts⸗Ingeſeſſene, und wenn es nöthig iſt,
die Amtsangehörige, und bei großen Brandfällen auch die be⸗
nachbarten Aemter ſchuldig, Hand⸗ und Fuhrfrohnen beim Ab⸗
raumen zu leiſten.
§. 84. Die an die allgemeinen Flüchtungs⸗Orte gebrachten Objekte
ſind unter obrigkeitlicher Aufſicht dem Eigenthümer, wenn der⸗
ſelbe auſſer Zweifel iſt, in Bälde wieder zuzuſtellen, wenn
aber der Eigenthümer nicht mit voller Gewißheit ſogleich her⸗
ausgebracht werden kann, dem Ober⸗ oder Schultheißenamt
des Orts zu übergeben, um diejenigen, welche Anſprüche daran
machen, zum Beweis ihres Eigenthums anhalten zu können.

§. 89. Noch vielmehr hat aber derjenige eine exemplariſche harte
Strafe zu erwarten, welcher ſich ſoweit vergeſſen ſollte, auf
einem Brandplatz, es ſeie auf welche Weiſe es wolle, und der
Werth auch noch ſo gering, einem Verunglückten etwas zu
entwenden, ſo wie beſonders auch diejenigen eine ſehr ernſtliche
Ahndung zu gewärtigen haben, welche brennendes Holz von
dem Brandplatz hinwegſchleppen, und ſich zu eigen machen
wollen.
M.⸗E. Pkt. 14. An die Stelle der im §. 83. der Feuerlöſchord⸗
nung den übrigen Bezirks⸗Angehörigen ſo wie dem benach⸗
barten Oberamts⸗Bezirke obliegenden Hand⸗ und Fuhr⸗Froh⸗
nen beim Abräumen eines Brand⸗Platzes kann auch ein Geld⸗
äquivalent tretten, wenn es an Gelegenheit zur Verlohnung
der Fuhren nicht fehlt.
Es ſoll keine Rotte bälder entlaſſen werden, als bis alle
Spritzen und Waſſerbehälter auf dem Brandplatze gefüllt ſind.

Aufbewahrung und Viſitation der Feuer⸗Löſch⸗
Geräthſchaften:

§. 85. Vorzügliche Aufmerkſamkeit iſt darauf zu richten, daß nicht

——

Feul
mei
und
lei
halt

. 88.
berl
nuß
nebe
Es iſt
ſeiner Rot
Wenn an
einegleiten
ſihen der
Die G
zIwar von
heit gegeb
belttaut in
es iſ ouch
und Gerät
Perſonen g
neer geriſte
W N
I unbrar
Belo
1 90.

tet werden,

ten, welche

te Aufſeher
feeten zur
nicht ganz
t, der Ob⸗
Eigenthun

uͤthig iſ,
ch die be⸗
leinn Ab⸗

en Objekte
Wenn der⸗
len, wenn
bgleich her⸗
ſtheißenant
iche daran
1 lönnen.
iſche hatte
lte, auf
e, und der
ttwos zu
t ernſtliche
Holz von
en machen

lerlöſchord⸗
en benach⸗
ihr⸗Froh⸗
ein Geld⸗
rloßnung

o e
l ſind.

1⸗luſch⸗

daß nicht

— 40 —

nur die Feuerlöſch⸗Inſtrumente des Orts, wo der Brand ent⸗
ſtanden iſt, wieder geſammelt, viſitirt, die verdorbenen herge⸗
ſtellt, und an den gewöhnlichen Aufbewahrungs⸗Ort gebracht,
auch die Bronnen, Schwemmen, Bäche und Flüſſe wieder in
Ordnung gebracht und resp. wieder in ihren gewöhnlichen
Lauf eingeleitet, ſondern auch die Feuerlöſch⸗Inſtrumente an⸗
derer Orte, welche zurückgeblieben ſind, beſonders geſammelt,
und bis zu ihrer Abholung aufbewahrt werden.
§. 87. Soviel es möglich iſt, hat jede Rotte ihre mitgebrachte
Feuerlöſch⸗Inſtrumente wieder ſelbſt mitzunehmen. Der Rott⸗
meiſter hat dieſelbe nach ſeiner Zurückkunft genau abzuzählen,
und denjenigen, welcher ſeinen Feuereimer oder ein anderes
bei ſich gehabtes Geſchirr nicht mehr hat, zur Angabe anzu⸗
halten, wohin er daſſelbe gebracht habe. Nach denjenigen,
welche fehlen, iſt ſich ſodann von Obrigkeitswegen in dem
Ort, wo der Brand ſtatt hatte zu erkundigen, das noch vor⸗
handene abzuholen, das fehlende aber ſogleich zu erſetzen.
§. 88. Sollte erwieſen werden, daß ein Bürger einen Feuereimer
verloren, abſichtlich verdorben, oder gar entwendet hätte, ſo
muß er denſelben aus ſeinem Vermögen erſetzen, und iſt da⸗
neben nach Umſtänden noch hart zu beſtrafen.
Es iſt die Pflicht des Rottmeiſters, für die Aufbewahrung der
ſeiner Rotte anvertrauten Geräthſchaften Sorge zu tragen und
wenn an denſelben etwas verdorben worden iſt, die Herſtellung
einzuleiten. Muthwillige Beſchädigungen hat der Schuldige zu er⸗
ſetzen; der Obmann hält Nachviſitation.
Die Geräthſchaften werden nach ihrer Rückkunft gereinigt und
zwar von der Feuerwehrmannſchaft ſelbſt, welcher dadurch Gelegen⸗
heit gegeben iſt, mit den Einrichtungen der Geräthſchaften genau
vertraut zu werden; es iſt aber nicht nur dieſes Intereſſe, ſondern
es iſt auch Ehrenſache, daß der Feuerwehrmann ſeine Ausrüſtung
und Geräthſchaften immer in gutem Stand hält, keinen fremden
Perſonen anvertraut und ſo überzeugt iſt, daß jeder Apparat im⸗
mer gerüſtet daſteht und nicht durch Nachläſſigkeit der zum Reini⸗
gen aufgeſtellten Taglöhner das eine oder andere Stück fehlt oder
in unbrauchbarem Zuſtand wieder aufbewahrt wird.
Belohnung der Mannſchaft:
§. 69. (ſiehe oben S. 46.)
§. 90. Denjenigen hingegen, welche ſich durch eine ungewöhnliche
Thätigkeit die Rettung des Orts, oder auch nur eines vor⸗
züglich wichtigen Gebäudes nachdrücklich haben Angelegt ſein

— 50 —

—

laſſen, ſoll auſſer dem Beweiſe der Allerhöchſten Gnade welche
ſich Se. Königl. Maj. in ſolchen Fällen zu ertheilen vorbe⸗
halten, von der Commun nicht nur ihr an Kleidern und ſonſt
erlittener Schaden erſezt, ſondern auch mit Bewilligung der
Königl. Ober⸗Regierung, Ober⸗Polizei⸗Departem: noch eine
außerordentliche Belohnung gegeben werden.
Es verſteht ſich von ſelbſt, daß nur die bei der Feuerwehr
eingetheilte Mannſchaft Anſpruch auf Belohnung hat; die Beloh⸗
nung der Mannſchaft richtet ſich nach der Zeit⸗Verſäumniß und
den Dienſtleiſtungen; entweder wird für die Stunde ein beſtimm⸗
ter Betrag feſtgeſetzt oder für jeden einzelnen Brand im ganzen;
bei größeren Bränden wird die Belohnnug erhöht; ſie iſt bei der
ganzen Mannſchaft gleich, denn jeder Wehrmann thut ſeine Schul⸗
digkeit nach Kräften, wer ſie nicht thut, wird beſtraft, wer ſich be⸗
ſonders auszeichnet, aber auch beſonders belohnt. Die Ausbezah⸗
lung geſchieht in Anweſenheit des Rottmeiſters, welcher ſich bei
dieſer Gelegenheit ſeinen Vorſchuß an die Einzelnen aus der Ge⸗
meinde⸗Caſſe erſetzen läßt.
Die Koſten trägt die Gemeinde, welche die Hülfe abſendet, aus⸗
genommen wenn die Hülfe von den benachbarten Staaten oder
zur Abräumung und Bewachung des Platzes nach gelöſchtem Brande
geleiſtet wird; in welch' beiden Fällen die Gemeinde des Brand⸗
Orts die Koſten zu tragen hat.
Für verunglückte Mitglieder des Corps wird eine Kaſſe er⸗
richtet, in welche jeder Feuerwehrmann monatlich einen kleinen
Beitrag legt; halbjährlich wird öffentliche Rechnung abgelegt und
dieſelbe von jedem Obmann ſeiner Mannſchaft publizirt. Der
Verwaltungs⸗Rath entſcheidet über die Verwendung des Geldes;
die Gemeinde⸗Caſſen werden ſich mit angemeſſenen Beiträgen
betheiligen.

Entwut

Die F
1)a
9
2)a
In g
mannſchet

lleber
denſelben
Berufung

De ör
den der F

Das
Verwy
den Obma
ſcheft ans
den Vori

Unter d
Kome
ODon
in Haupt
zen⸗ B e;
ethen pon
aug nehre

ade welche
ln vorhe⸗
nund ſonſ
ligung der
och eine

Felervehr
die Beloh⸗
umniß und
beſtimm⸗
n ganzen;
iſt hei ber
ne Schul⸗
er ſich be⸗
Möbezah⸗
her ſich bet
s der Ge⸗

bet, aus⸗
jaten oder
n Brande
es Brand⸗

uſſe et⸗
ſen kleinen
gelegt und
izitt. Der
6 Geldes;
Veiträgen

Anhang.

I.

Entwurf zu einem Local⸗Statut für die Organiſa⸗
tion der Feuerwehr.

§S. 1.
Die Feuerwehr beſteht:
4) aus den durch das Geſetz zur ordentlichen Hülfeleiſtung
verpflichteten Bürgern und Beiſitzern;
2) aus den freiwillig Eintretenden.
In größeren Städten wird eine beſtimmte Zahl der Feuerwehr⸗
mannſchaft feſtgeſetzt. 4

Ueber die Aufnahme in das Corps und die Ausſtoßung aus
demſelben erkennt der Verwaltungs.⸗Rath. Den Betheiligten ſteht
Berufung an das Corps zu.
§. 3.
Die örtlichen Feuer⸗Löſch⸗ und Rettungs⸗Geräthſchaften wer⸗
den der Feuerwehr überlaſſen.
§. 4.
Das Corps hat folgende Gliederung:
Verwaltungs⸗Rath, beſtehend aus dem Commandanten,
den Obmännern und je zwei Abgeordneten aus jeder Obmann⸗
ſchaft, aus dem Ortsvorſteher und einem Gemeinderaths⸗Mitglied
den Vorfitz führt der Ortsvorſteher.
§. 5,
Unter dem Verwaltungs⸗Rath ſtehen der
CEommandant, welcher von der Mannſchaft gewählt wird; die
Obmänner, nach der Zahl ſo viele, als ſich die Feuerwehr
in Hauptverrichtungen theilt: alſo für den Angriff, die Spri⸗
zen⸗Bedienung, die Rettung und die Anufſicht. Auch ſie
werden von der Mannſchaft gewählt. Jede Obmannſchaft beſteht
aus mehreren

—— 52 —

Rotten, von denen jede ihren Rott meiſter wählt. Die
Rotten werden nach dem Dienſt der Mannſchaft abgetheilt; inner⸗
halb der Rotten werden die
Chargen, als: Spritzenmeiſter, Schlauchmeiſter, Rohrmeiſter
ꝛc. ꝛc. vom Verw.⸗Rath ernannt.
Dem Verwaltungs⸗Rath ſteht die ganze Leitung des Inſtituts
zu, er erkennt conventionelle Geldſtrafen, und vertritt das Corps
vor den bürgerlichen Behörden; der Commandant und die Obmän⸗
ner leiten den Dienſt, die Rottmeiſter üben die Mannſchaft ein.
Der Verwaltungs⸗Rath erſtattet alljährlich dem Gemeinderath und
der Mannſchaft den Rechenſchafts⸗Bericht.
§. 7.
Ein Verzeichniß über die Geräthſchaften und die eingetheilte
Mannſchaft führen der Verw.⸗Rath, der Commandant, die Ob⸗
männer und Rottmeiſter, jeder in ſeinem Kreis.
§. 8.
Zuerſt lernen die Vorgeſetzten den Dienſt, ehe fie ihn Andere
lehren wollen und inſtruiren ſich deshalb bei einem bereits beſte⸗
henden Corps ein.
§. 9.
Der Dienſt beſteht:
1) in Kenntniß der Zuſammenſetzung der verſchiedenen Geräth⸗
ſchaften;
2) in Erlernung der Uebungen mit denſelben und ihrer ferti⸗
gen Handhabung und
3) in der Inſtruction der Mannſchaft über den ganzen Umfang
ihrer Aufgabe.
§. 10.
Die Uebungen der Rotten geſchehen wöchentlich, die des ganzen
Corps von 6 zu 6 Wochen.
§. 11.
Die Kleidung der Mannſchaft iſt beliebig, in größern Städten
aber muß ſie gleichförmig ſeyn.
Die Ausrüſtung hat Jeder ſelbſt zu beſtreiten, ſo weit nicht
die Corps⸗Caſſe oder die Gemeinde ins Mittel tritt. Jedes Corps
muß aber eine gemeinſame Auszeichnung haben.
§. 12.
Für im Dienſt verunglückte Mitglieder der Feuerwehr beſteht
eine Corps⸗Caſſe, in welche monatliche Beiträge eingelegt werden;
alle halb Jahr iſt öffentliche Rechnungs⸗Ablegung.

Wenn d
tet en nicht
zuhlen dieie
lichen Beit
Beide

In Di
ſich zu jede
Aufgabe de

Bei ent
die zu Bedi
ſonenzahl d

Der Ro
gang bei d
Die N
Rottmeiſter
Ausjeie

ede Ro
Gerütßſchaft

De Bel
Meht dun
nitdctoſten
De G
Belohnn 9

ählt. Die
lt; inner⸗

Rohrneiſter
Inſtituts
das Corps
je Obmän⸗

chaft ein.
detath und

ingetheilte
t die Ob⸗

ihn Andere
teits beſte⸗

en Geräth⸗
ihter fett⸗
en Unmfang
des ganzen
,Etablen
( wht

ſdes Corpe⸗

hr leſcht
verden;

Wenn die Theilnahme aller geſetzlich zum Dienſt Verpflich⸗
teten nicht erforderlich iſt (wie z. B. in großen Städten), ſo be⸗
zahlen diejenigen, welche nicht in das Corps eintreten, einen jähr⸗
lichen Beitrag zu allgemeinen Zwecken der Feuerwehr.
Beide Caſſen ſtehen unter dem Verwaltungs⸗Rath.
§S. 13.
Im Dienſt herrſcht Subordination; jede Rotte iſt verpflichtet,
ſich zu jedem Dienſt verwenden zu laſſen, wenn er innerhalb der
Aufgabe der Feuerwehr liegt.
§. 14.
Bei entſtehendem Feuerlärm geht die Mannſchaft ab, ſobald
die zu Bedienung der abgehenden Geräthſchaften erforderliche Per⸗
ſonenzahl vollzählig iſt. 15
Der Rottmeiſter meldet ſich bei ſeiner Ankunft und ſeinem Ab⸗
gang bei dem auf dem Brandplatz dirigirenden Beamten.
Die Mannſchaft jeder Rotte hat beiſammen zu bleiben; der
Rottmeiſter darf ſie nie verlaſſen.
Auszeichnungen werden belohnt, Nachläßigkeiten gerügt.
§S. 16.
Jede Rotte hat für die Aufbewahrung und Reinigung ihrer
Geräthſchaften Sorge zu tragen.
§S. 17.
Die Belohnung für die auf dem Brandplatz geleiſteten Dienſte
geſchieht durch die Gemeinde, dagegen hört jede Zehrung auf Ge⸗
meindekoſten auf.
Der Gemeinde⸗Rath beſchließt über die Art und Größe der

Belohnung.

II.

Eiutheilnng und Statuten der Löſch⸗ und Rettungs⸗
anſtalt zu Heilbronn am Neckar.

Statuten.

§. 1. .
Der Eintritt in die Löſch⸗ nnd Rettungs⸗Anſtalt iſt in eines
Jeden freien Willen geſtellt; ohne beſonderen Grund ſollte aber
die Dauer des Beitritts zum wenigſten nicht kürzer als 1 Jahr ſein.
§. 2.
Die Anlage und Einrichtung der Anſtalt iſt auf eine Anzahl
von 200 Mitgliedern gegründet, für welche die ſtädtiſche Behörde
die nöthige Anzahl Spritzen zur Verfügung geſtellt hat.
§. 3.
Die Leitung der Anſtalt ſteht unter einem Hauptmann, der je⸗
desmal durch eine Generalverſammlung zu wählen iſt, deſſen An⸗
ordnungen bei Vermeidung einer Konventionalſtrafe, der ſich jedes
Mitglied durch ſeinen Beitritt unterwirft, unweigerlich Gehorſam
geleiſtet werden muß. Die Weiſungen und Befehle des die Löſch⸗
anſtalten leitenden Beamten werden in der Regel an den Haupt⸗
mann erfolgen und von dieſem dann das Weitere wegen des Voll⸗
zugs beſorgt werden.
§. 4.
Dem Hauptmann ſtehen 4 Stellvertreter zur Seite, deren Be⸗
fehle bei Abweſenheit oder Verhinderung des Erſtern die gleiche
Gültigkeit wie die des Hauptmanns haben. Der von den 4 Stell⸗
vertretern auf der Brandſtätte zuerſt Erſcheinende, führt einſtwei⸗
len das Kommando.

§. 5.
Aufſerdem wird aber ein alle 2 Jahre wechſelnder Ausſchuß
erwählt, der aus 10 Mitgliedern und 2 Erſatzmännern beſteht und

iber die wie
tenden Frag
den in Kon

Bei der
wahlt derſe
hamit dem
müͤffen und
tungen zun

Die Kle
grauleinenen
und die zur⸗
Die weiteren
Kopfes, Gi⸗
Saile, ſo
Unſtalt der

Die von
lieh hej hen
un den Aus

den iu lönn

,

Die Die
Gll de Eta

AIſelhenb
n eintnten
ilen, as

Jehes g

Un aber den

———

Migſede 1

len zn hele
Und ſedereit
einelnen Ve⸗
Wrcogd
gen ſatffn
leen hat.

Solpie

Nettungs⸗

ſſt in eines
d ſoltte abet.
1 Jahr ſein.

ine Anoh
he Behode
4

nn der ſe⸗
deſſen An⸗
Gehotſann
8 die iſch⸗
den Haupt⸗
des Vol⸗

deren Ve⸗
die geiche
en Eul⸗
it eifſne⸗

1 fe ,
eſeht und

— 55 —

über die wichtigſten, die Geſellſchaft in ihrer Geſammtheit berüh⸗
renden Fragen zu berathen, ſowie wo es nöthig, mit den Behör⸗
den in Kommunikation zu treten hat.
§. 6.
Bei der jedesmaligen erſten Zuſammenkunft des Ausſchuſſes
wählt derſelbe ſeinen Vorſtand für das Adminiſtrative der Anſtalt,
damit dem Hauptmann nicht zu viel Geſchäfte aufgebürdet werden
müſſen und ſich dieſer ganz dem exekutiven Theil ſeiner Verrich⸗
tungen zuwenden könune.
§8. 7.
Die Kleidung beſteht aus einer Jacke und Hoſe aus ſtarkem
grauleinenem Stoff, die der Eintretende ſich ſelbſt anzuſchaffen hat
und die zur Zeiterſparniß über die gewöhnliche Kleidung paſſen muß.
Die weiteren Stücke ſeiner Montur als Helm zum Schutze des
Kopfes, Gürtel, Beile zum Eindringen in verſchloſſene Gemächer,
Saile, ſowie Rettungsapparate, Steigleitern ꝛc. werden von der

Anſtalt verabfolgt. 8

Die von der Geſellſchaft gelieferten Gegenſtände hat jedes Mit⸗
glied bei dem Empfang zu beſcheinigen, und bei ſeinem Austritt
an den Ausſchuß abzuliefern, um dem Nachfolger übergeben wer⸗
den zu können.
§. 9.
Die Dienſtleiſtungen dieſer Anſtalt erſtrecken ſich zunächſt blos
auf die Stadt. Sollte aber ein aufſſerordentliches Brandunglück
anſſerhalb derſelben, nemlich an einer der nahe liegenden Ortſchaf⸗
ten eintreten, ſo wird ein Theil der Geſellſchaft gerne zu Hülfe
eilen, was durch ein beſonderes Signal angedeutet werden wird.
§. 10.
Jedes Mitglied wird zu einem beſondern Dienſte beſtimmt;
um aber dem Inſtitut den erforderlichen Grad von Zuſammenwir⸗
ken zu verleihen; und dasſelbe in den Stand zu ſetzen, überall
und jederzeit ſogleich Hülfe zu ſchaffen, muß jedes Mitglied alle
einzelnen Verrichtungen ſeiner Abtheilung genau kennen und
durchmachen, zu welchem Ende jedes Jahr eine Reihe von Uebun⸗

gen ſtattfinden, denen jedes Mitglied ohne Unterſchied beizuwoh⸗

nen hat.
§. 11.

Sowie die Feuerglocke ertönt, iſt es die erſte Pflicht jeden
Mitglieds, unverzüglich und wenn es ohne Zeitverluſt gefchehen

— 56 —

kann in der vorgeſchriebenen Kleidung dem feſtgeſetzten drſah
Sammelplatz zuzueilen und die ihm bezeichnete Stelle willig ein⸗ Manm
zunehmen.
§. 12. Don
Sobald hinreichend Mannſchaft beiſammen iſt, um die Spritze Noh
resp. Spritzen transportiren zu können, ſetzt ſich der Zug ſofort— Men
in möglichſter Ordnung und Stille nach der Brandſtätte in Be⸗
wegung, wohin alle Nachzügler zu eilen und ſich dort ſogleich bei— Din
ihren resp. Obmännern zu melden haben. Un
§. 13,
Wer öfters ohne hinreichenden Entſchuldigungsgrund auf der Munm
Brandſtätte oder bei den Proben fehlt, ſieht ſich mit Ausſchließ⸗
ung aus dem Verein bedroht, worüber der Ausſchuß zu entſchei⸗ Mun
den hat.
§. 14
Nach gelöſchtem Brande oder beendigter Probe darf kein Mit⸗
glied die ihm angewieſene Stelle ohne Erlaubniß des Komman⸗ Dor⸗
direnden verlaſſen, ſondern die Mannſchaft begibt ſich mit ihren Man
Geräthſchaſten auf Kommando des Hauptmanns oder ſeiner Stell⸗
vertreter zurück auf den angetretenen Sammelplatz, wo nach ge⸗ Obna
ſchehenen Verleſen die Entlaſſung erfolgt. Mann
§. 15. .

Sollte eine Aenderung gegenwärtiger Statuten nothwendig
werden, ſo kann ſolche nur durch den Beſchluß einer Generalver⸗
ſammlung die nöthige Gültigkeit erhalten.

— —.

Eintheilung.

Die Leitung der Anſtalt beſorgt ein Ausſchuß, der aus falgen⸗
den Mitgliedern beſteht:

. . * .

Ehrenmitglieder:

Organiſation der Mannſchaften.
Waſſerzubringmaſchine.
Obmänner: . . . . . . . . .

ſſeſteſetten Erſatz⸗Obmänner. . . . . . . . . . . .
wilig ein Mannſchaft . . . . . . . .
Spritze Nro. 9.
Obmänner. . . .
n die Eprize Rohr⸗ und Saglauchmeiſeer . . . .
In ſort Mannſchaft . . . . . . . . . . .
kätte in Be⸗ Sp tite N ro. 6.
ſogleich be Wannſafr. . . . . . . . . .
Handſpritze Nro. 1.
Und anf er Mannſchaft . . . . . . . . . . . .
Asſchließ⸗ Handſpritze Nro. 2.
entſchei⸗ Mannſchaft . . . . . . . . . . . . .
neudi⸗ Obmänner JM
6 omman⸗ . . . . . . . . . . . . .
ih mit iren Mannſchaft. . . . . . . . . . . .
r Obmänner Hauplengrtff
d nar e⸗ . . . . . . . . . . * . *
Mannſchaft . . . . .
Zu Beſorgung der Requtfiten.
nothtrendig
Generalvet⸗
Die Anſtalt beſteht dermalen aus . . . Mitgliedern.
Die Waſſerzubringmaſchine zählt . . . Mitglieder.
Die Spritze Nro. 1 zählt . . . . 7
Die Spritze Nro. 2 „ . ,
Die 2 Handſpritzen je 4 alfo 8 ,/
Die Rettung zählt .. . Mitglieder.
Der Hauptangriff zählt . . Mitglieder
Requiſiten . Mitglieder.
Aus nhen⸗

eEPEDSEES

Rettt

züin Schus ſ

Reun

Gehri

ganiſation

Euroskala Offset

der

lettungs-Anſtalten

VierFarbSelector Standard*-

ung der poſitiven Vorſchriſten des
olizei-Nechts.

„ hang.
Loral-Statut für die Organiſation

8

Statuten der Löſch⸗ und Rettungs⸗
nn am Neckar.

RREE

6

bronn,
in Ulrich Landherr.

8 4 9.

5

2

. Copyright 471999 VXyMaster Gmbhi vnww.yxymaster. com

1