Be27_3
author: Cavallo, Tiberius

Verſuch
über die
Theorie und Anwendung,

der

mediciniſchen Elektricität

„ oN

Tiberius Cavallo

Aus dem Engliſchen uͤberſetzt
Nebſt einer Kupfertafel

Leipzig,
dey M. G. Weidmanns Erben und Reich 17 80

— 2 —
= = = =—
= —= —
— — — — —

Vorrede.

De mediciniſchen Anwendungen der Elektri⸗
citaͤt waren ſo, wie ſie noch vor kurzer Zeit
angeſtellt wurden, und von verſchiedenen Perſo⸗
nen wohl noch bis jetzt angeſtellt werden, zween
betraͤchtlichen Unbequemlichkeiten ausgeſetzt. Die
erſte beſtand in dem Gebrauch ſtarker Schlaͤge,
welche ſehr oft die Kranken abſchreckten; die
zweyte in der lang anhaltenden Fortſetzung des
Elektriſirens, welche ſowohl fuͤr den Kranken,
als fuͤr den Praktiker und ſeinen Gehuͤlfen be⸗
ſchwerlich war. Gluͤcklicher Weiſe werden dieſe
Unbequemlichkeiten bey der neuen auf die Erfah⸗
rung gegruͤndeten Methode vermieden. Man
hat gefunden, daß die unangenehmen ſtarken
Schlaͤge nicht allein ohne Nutzen, ſondern in ver⸗
ſchiedenen Faͤllen ſogar gefaͤhrlich ſind, und daß
man uͤberhaupt die Schlaͤge ganz entbehren koͤnne.
Was die Dauer der Operationen betrifft, ſo giebt
es zwar einige wenige Faͤlle, in welchen ein lang
anhaltendes Elektriſiren einigen Nutzen zu ver⸗
ſprechen ſcheint; insgemein aber hat man eine taͤg⸗
lich zwo bis drey Minuten lang anhaltende An⸗
2 wendung

1V
wendung der elektriſchen Kraft vollkommen hin⸗
reichend gefunden.
So iſt denn die mediciniſche Elektricitaͤt zu⸗
gleich nuͤtzlicher und angenehmer gemacht worden.

Aber noch iſt dieſe verbeſſerte Methode, die Elek⸗ .
tricitaͤt zu gebrauchen, auf wenige Praktiker ein⸗

geſchraͤnkt; die uͤbrigen folgen der alten, oder
vielmehr uͤberhaupt gar keiner Methode. Aus
dieſem Grunde ſchien es nothwendig, dieſen Ver⸗
ſuch aufzuſetzen, um nicht allein die noch uner⸗
fahrnen Praktiker zu unterrichten, ſondern auch
uͤberhaupt die Wißbegierde des Publikums zu
befriedigen, zumal da jetzt ſehr viel von dieſer
Materie geſprochen wird.
Im erſten Theile, welcher die Theorie der
mediciniſchen Elektricitaͤt enthaͤlt, hat der Ver⸗
faſſer die Hypotheſen uͤbergangen, welche in ver⸗
ſchiedenen Schriften vorgetragen, aber ſehr leicht
zu widerlegen ſind. Ihre Anfuͤhrung wuͤrde zu
nichts weiter gedient haben, als das Werk un⸗
ndthiger Weiſe zu vergroͤßern.
Der zweyte Theil enthaͤlt vornehmlich die
Beſchreibung und den Gebrauch einiger Werk⸗
zeuge, welche zu allen beliebigen Zwecken bey der
mediciniſchen Elektricitaͤt hinreichend ſind, und
die man ſehr leicht anſchaffen, auch ohne viele
Arbeit oder Geſchicklichkeit ſelbſt verfertigen
kann.
Im dritten Theile ſucht der Verfaſſer in we⸗
nigen Worten das Reſultat einer großen Menge
von Verſuchen und Faͤllen in anerzuſaſe
. welche

welche
ihmn di
gebreim
ſind.
Dankt
de die

CLetr

falig
welch
J
ſende
neue?

dieſer

halten
imme
ſcnoi
heyef
neuen
Niini⸗

welche entweder im Druck bekannt gemacht, oder
ihm von den beſten Praktikern, die eine ſehr aus⸗
gebreitete Erfahrung hatten, mitgetheilt worden

ſind. Dieſe Maͤnner haben ihm, wie er mit

Dankbarkeit geſtehen muß, alle nuͤtzliche Umſtaͤn⸗
de, die etwas zur Verbeſſerung der mediciniſchen
Elektricitaͤt beytragen konnten, mit einer Ge⸗
faͤlligkeit und Freymuͤthigkeit bekannt gemacht,
welche der gelehrten Welt zur Ehre gereicht.
Im Anhange hat der Verfaſſer alle die Um⸗
ſtaͤnde geſammlet, welche ſeiner Meynung nach
neue Veranlaſſungen zu weiterm Fortgange in
dieſer Materie geben koͤnnen, die aller bisher er⸗
haltenen großen Verbeſſerungen ohngeachtet noch
immer in ihrer erſten Kindheit iſt.
Endlich hat man, um dieſen Verſuch ver⸗
ſtaͤndlicher und brauchbarer zu machen, auf der
beygefuͤgten Kupferplatte die Abbildungen aller
neuen Werkzeuge beygefuͤgt, welche bey der me⸗
diciniſchen Elektricitaͤt gebraucht werden.

3 Inphalt.

VI —
rrrrrrrrerernrrreen
In halt.

Erſter Theil.
Theorie der mediciniſchen Elektricitaͤt S. 1
Zweyter Theil.

Vorſchriften zur praktiſchen Anwendung der Elektricitaͤt
auf die Heilung verſchiedener Krankheiten 15

Allgemeine praktiſche Regeln 32
Dritter Theil.

Beſondere Methoden, die Elektricitaͤt bey verſchiedenen
Krankheiten zu gebrauchen, und Erzaͤhlung einiger

glaubwuͤrdigen Faͤlle 36
Glaubwuͤrdige medieiniſche Faͤlle, in welchen man die
Elektricitaͤt gebraucht hat . 50
Anhang 69

Verſuch

aͤber

D

net, w
ſchinen
menſe
hizr
Ekktri
triren
mmein
derſelb
theis
de⸗
lſes
zahl r
mon

*

Ge

ktricitit
15

chiedenen
einiger
nan die
50

9

Verſich

Verſuch

uͤber die Theorie und Anwendung

der

medieiniſchen Elektrieitaͤt.

Erſter Theil.
Theorie der mediciniſchen Elektricitaͤt.

De wundervollen Wirkungen der unbekannten Ur⸗
ſache, die man insgemein die Elektricitaͤt nen⸗
net, wurden bald nach der Entdeckung der Elektriſirma⸗
ſchinen als Mittel gegen verſchiedene Krankheiten des
menſchlichen Koͤrpers gebraucht. Den erſten Anlaß
hiezu gaben vermuthlich die Wirkungen, welche die
Elektricitaͤt bey Perſonen, die ſich aus Neugierde elek⸗
triſiren ließen, hervorbrachte. Dieſe erſtaunten insge⸗
mein uͤber eine ſo außerordentliche Kraft, und ſchrieben
der ſelben alles dasjenige zu, was doch vielleicht großen⸗
theils nur eine Wirkung der Furcht und des Schreckens
war, z. B. ſtaͤrkere Ausduͤnſtung, Hitze, Zunahme des
Pulſes u. ſ. f. Es wurde damals eine ungemeine An⸗
zahl von Kranken elektriſiret, und die Curen, welche

man dadurch verrichtet zu haben vorgab, waren in der

A That

2 —

That bewundernswuͤrdig. Die Nachrichten von dieſen
durch die Elektricitaͤt verrichteten Wundern, und die

Methoden, Kranke zu elektriſiren, wurden in verſchie⸗

denen Theilen von Europa oͤffentlich bekannt gemacht,
und mit Theorien begleitet, von denen es nur der dama⸗
lige Zuſtand der Lehre von der Elektricitaͤt, welche noch
in ihrer erſten Kindheit war, begreiflich machen kann,
wie man es wagen konnte, ſie dem Publikum vorzulegen.
Dieſe Theorien beſtaͤrkte man oft durch Nachrichten von
Verſuchen, welche bey genauerer Unterſuchung ganz falſch
befunden wurden.*) Inzwiſchen wurden dieſe Nach⸗
richten mit ſo vieler anſcheinenden Glaubwuͤrdigkeit ge⸗
geben, daß wir ſchwerlich an ihrer Wahrheit wuͤrden
zweifeln koͤnnen, wenn wir nicht ſelbſt Elektriſirmaſchi⸗
nen haͤtten. Jetzt aber iſt man weit beſſer mit der Lehre
von der Elektricitaͤt bekannt, als es die Gelehrten vor
dreyßig oder vierzig Jahren waren, und weit mistraui⸗
ſcher gegen die Erzaͤhlungen des groͤßten Theils dererje⸗
nigen Perſonen, deren Intereſſe es erfordert, die An⸗
wendungen der Elektricitaͤt auf die Medicin zu befoͤrdern.
Man hat jetzt die wahren Wirkungen ausfindig gemacht,
welche dieſe Kraft unter gewiſſen Umſtaͤnden in dem
menſchlichen Koͤrper hervorbringt, man hat gezeigt, in
wiefern man ſich auf dieſelben verlaſſen koͤnne, und es iſt
nun durch zuverlaͤßige Erfahrungen bewieſen, daß die
Elektricitaͤt weder das wunderbare Univerſalmittel, fuͤr
welches ſie ſonſt einige ſchwaͤrmeriſche Koͤpfe oder eigen⸗
nuͤtzige Perſonen ausgeben wollten, noch auch ſo ganz
unbrauch⸗

*) Hievon ſind die mit Arzneyen gefuͤllten Cylinder an den
Elektriſirmaſchinen ein merkwuͤrdiges Beyſpiel. Man
ſ. Prieſtley's Geſchichte der Elektricitaͤt (aus dem Engl.
uͤberſ. von Kruͤnitz, Berlin und Stralſund, 1772. 4.)
S. 96 u. f.

Unbrau
ten; d
unſchi⸗
weilen
in den
ben, d
Aerzter
die En
der, do
ſen gele
te Aerg
Apreyn
Chne C
beh ver
nicht al
die Oye
Aufſcht
len den
ndere
Aerge
ſche An
eſche ⸗
Berige
auf meh
den er
derott
neue wi
dungen
tichten
ben wor
ſelt he

tdieſen
ind de
etſchie⸗
macht,
dama⸗
e noch
kann,
legen.
ten von
lc
Hach⸗
tge⸗
eden
naſchi⸗
lehre
hn dor
trolli
rete⸗
An⸗
idern.
mocht,
n dem
t,
ls iſt
die
ſir
eigen⸗
gen
tauch⸗
anden
Man⸗
Engl
12. 49)

unbrauchbar zur Anwendung ſey, als andere behaupte⸗
ten; daß ſie vielmehr, bey gehoͤriger Behandlung, ein
unſchaͤdliches Mittel ſey, verſchiednen Beſchwerden bis⸗
weilen augenblicklich abzuhelfen, und viele Krankheiten
in den meiſten Faͤllen zu lindern, oft auch voͤllig zu he⸗
ben, bey welchen ſonſt die groͤßten Bemuͤhungen der
Aerzte und Wundaͤrzte fruchtlos ſind.
Als ſich in Europa das erſte Geſchrey uͤber die durch
die Elektricitaͤt dem Vorgeben nach verrichteten Wun⸗
der, von denen nur wenige gegruͤndet waren, einigerma⸗
ßen gelegt hatte, ſahen es einige angeſehene und erfahr⸗
ne Aerzte fuͤr ihre Pflicht an, den Werth dieſes neuen

Arzneymittels zu unterſuchen, und machten einige ganz

ohne Erfolg gebliebene Anwendungen der Elektricitaͤt
bey verſchiedenen Krankheiten bekannt, bey welchen ſie
nicht allein das Elektriſiren ſelbſt verordnet, ſondern auch
die Operationen theils ſelbſt angeſtellt, theils unter ihrer
Aufſicht hatten anſtellen laſſen. Dieſe Nachrichten ga⸗
ben dem Rufe der mediciniſchen Elektricitaͤt eine ganz
andere Wendung. Seit dieſer Zeit achteten die meiſten
Aerzte und Wundaͤrzte gar nicht mehr auf die medicini⸗
ſche Anwendung der Elektricitaͤt, und ſahen diejenigen,
welche ſie verordneten, beynahe gar fuͤr Schwaͤrmer oder
Betruͤger an. Inzwiſchen hat doch eine genauere und
auf mehrere Verſuche gegruͤndete Unterſuchung das bey
den Aerzten eingewurzelte Vorurtheil großentheils aus⸗
gerottet, und den Ruf der medieiniſchen Elektricitaͤt aufs
neue wieder hergeſtellet. Man fand, daß viele Anwen⸗
dungen der Elektricitaͤt, die in den obenerwaͤhnten Nach⸗
richten erzaͤhlt wurden, nur darum ohne Erfolg geblie⸗
ben waren, weil man die Operation nicht gehoͤrig ange⸗
ſtellt hatte, daß alſo nicht der Gebrauch, ſondern der
A 2 Miß⸗

4

Mißbrauch der Elektricitaͤt fruchtlos, oder in einigen

Faͤllen ſchaͤdlich geweſen war. Man gab zu der dama⸗
ligen Zeit mehrentheils ſtarke Schlaͤge und Funken, wel⸗

che man durch eine lange Reihe von Verſuchen und

Bebachtungen in den meiſten Faͤllen unnuͤtz oder gar
ſchaͤdlich befunden hat. Herr Lovet, der die Elektrici⸗
taͤt ſchon ſehr lange in der Medicin gebraucht hatte, war,
ſo viel ich weiß, der erſte, der ſich den ſtarken Schlaͤgen
widerſetzte. Er behauptet in einem Verſuche unter dem

Titel: Suhbtil Medium proved, daß die zur medicini⸗

ſchen Elektricitaͤt gebrauchten Schlaͤge ſehr gelind ſeyn
muͤßten; bey dieſer Behandlung, ſagt er, ſey es ihm
faſt nie mißlungen, ſeinen Kranken Beſſerung, oder
aufs wenigſte Linderung zu verſchaffen.
Die Elektricitaͤt, welche ſich von allen andern Arz⸗

neymitteln gaͤnzlich unterſcheidet, erfordert weit mehr eine

Feinheit der Operation, als eine genaue Kenntniß der
Krankheit. Der Satz, daß man die Elektricitaͤt ge⸗
hoͤrig anwenden koͤnne, ohne die Krankheit genau zu
kennen, kann vielleicht paradox ſcheinen; aber ich werde
zeigen, daß es nicht im geringſten ſchaͤdlich ſey, wenn
man gleich geſunde Theile des Koͤrpers zugleich mit den
kranken elektriſiret, und daß man den Grad des Elektri⸗
ſirens mehr nach dem Gefuͤhl des Patienten, als nach
der Art der Krankheit, abmeſſen muͤſſe; woraus denn

nothwendig folget, daß man auch bey einer ſehr unvoll⸗

kommenen Kenntniß der Krankheit dennoch einen richti⸗
gen Gebrauch von der mediciniſchen Elektricitaͤt machen
koͤnne. Inzwiſchen raͤume ich gern ein, daß uns viel⸗
leicht mehrere Erfahrungen leichtere und ſicherere Me⸗
thoden an die Hand geben koͤnnen, die Elektricitaͤt bey
verſchiedenen Krankheiken auf verſchiedene Arten anzu⸗
wenden.

verden.
medicin
Aerzee
ſie von!
ſich vom
De⸗
kungen d
haupt fo
ls be
Druͤſen,
jroft ſce
gehemmet
len komm
und der „
des beſch
ling der
theil ſehr
Fuͤlen die
andere don
durch Sa
ied, die
ten nicfe/

ichenhan

und die
werden, ww
des Körper
oder gar
kann.
Einne
Kirper dr
meiſten an
entdeckt wor

einigen.
r dama⸗
en, wel.
hen und
öder gar
lekici⸗
te, war,
Schlagen
nter dem
Hedieini⸗
1 ehn
ihin
6, e

ern Arz⸗
ehr eine
niß der
itat ge⸗
enau zu
ch werde
, wenn.
mit den
Ebltri⸗
6s nach
6 denn
P wdol⸗
nen lchti⸗
mochen
uns vie⸗
tee M⸗
ctaͤt bey
ſen anzlt⸗
wenden⸗

wenden. Daher wird auch wahrſcheinlicher Weiſe die
mediciniſche Elektricitaͤt unter den Haͤnden geſchickter
Aerzte und Wundaͤrzte weit mehr gewinnen, als wenn
ſie von unwiſſenden Leuten, bey welchen der Erxfolg gaͤnz⸗
lich vom Zufall abhaͤngt, behandlet wuͤrde.
Die Naturforſcher haben in Abſicht auf die Wir⸗
kungen der Elektricitaͤt in den menſchlichen Koͤrper uͤber⸗
haupt folgendes bemerkt: daß durch das Elektriſiren der
Puls beſchleuniget, die Abſonderung der Saͤfte in den
Druͤſen, und die unmerkliche Ausduͤnſtung befoͤrdert,
ja oft ſogar wieder hergeſtellet werde, wenn ſie gaͤnzlich
gehemmet war. Man koͤnnte vielleicht auf die Gedan⸗
ken kommen, als ob die Befoͤrderung der Ausduͤnſtung
und der Abſonderungen in den Druͤſen blos eine Folge
des beſchleunigten Pulſes, und keine unmittelbare Wir⸗
kung der Elektricitaͤt ſey: aber es laͤßt ſich das Gegen⸗
theil ſehr leicht daraus beweiſen, daß in verſchiedenen

Faͤllen die Beſchleunigung des Pulſes, wenn ſie durch

andere von der Elektricitaͤt unabhaͤngige Mittel, z. B.
durch Schrecken, Bewegung u. dergl. hervorgebracht
wird, dieſe Abſonderungen gar nicht, oder doch bey wei⸗
tem nicht ſo ſtark, als die Elektricitaͤt, befoͤrdert; im⸗
gleichen daraus, daß die Abſonderungen in den Druͤſen
und die Ausduͤnſtung oft durch die Elektricitaͤt befoͤrdert
werden, wenn dieſe gleich nur an einem einzelnen Theile
des Koͤrpers angebracht wird, in welchem Falle wenig
oder gar keine Beſchleunigung des Pulſes ſtatt finden
kann.
Einwirkungen der Elektricitaͤt in den menſchlichen
Koͤrper durch chymiſche Eigenſchaften, wie bey den
meiſten andern Arzneymitteln, ſind bisher noch nicht
entdeckt worden; ſondern die Wirkung, durch welche ſie
A 3 die

6 ———
die oben angefuͤhrten Folgen veranlaſſet, muß blos als
ein mechaniſcher Reiz betrachtet werden. Denn als ein
ſo cher ſcheint ſie auch in diejenigen Theile des Koͤrpers
zu wirken, welche ſonſt, beſonders im Zuſtande der
Krankheit, gaͤnzlich außer dem Wirkungskreiſe anderer
Arzneymittel liegen.
Der Vorzug, den die Elektricitaͤt in manchen Faͤllen
vor andern Arzneymitteln behauptet, ergiebt ſich aus der
Betrachtung, daß die Arzneyen uͤberhaupt nicht allezeit
auf einen beſondern Theil des Koͤrpers eingeſchraͤnkt wer⸗
den koͤnnen, da es doch oft gefaͤhrlich iſt, ſie durch an⸗
dere Theile gehen zu laſſen, daher ſie denn oft gar nicht
gebraucht werden koͤnnen; daß ferner dieſe Arzneyen,
wenn ſie die verlangte Wirkung gethan haben, nur mit
großer Schwierigkeit, und vielleicht gar nicht, wieder
aus dem Koͤrper gebracht werden koͤnnen; da es hinge⸗
gen bey der Elektricitaͤt ganz gleichguͤltig iſt, ob man ſie
durch dieſen oder jenen Theil des Koͤrpers zum Sitze der
Krankheit fuͤhret, und ſie ſich, ſobald ſie ihre Wirkung
gethan hat, augenblicklich zerſtreuet. Hieraus er hellet
auch, warum die Elektricitaͤt oft ſo hartnaͤckige Krank⸗

heiten gehoben hat, welche durch kein anderes Mittel

konnten geheilt werden.
Ehvbbedem glaubte man, daß zu Hervorbringung die⸗
ſes Reizes, und uͤberhaupt bey der Anbringung der
Elektricitaͤt an irgend einen kranken Theil des Koͤrpers,
ſtarke Schlaͤge, oder wenigſtens ſehr ſtechende Funken,

noͤthig waͤren; jetzt aber iſt es durch die Erfahrung ſehr

gruͤndlich erwieſen, daß die groͤßte Kraft der Elektricitaͤt,
von der man noch einen gewuͤnſchten Erfolg hoffen kann,

durch außerordentlich ſchwache Schlaͤge und maͤßige

Funken erhalten werde, deren gehoͤrige Staͤrke im fol⸗
genden

gerder
ſte Ar
die le
Spit
in we
ter en
Körpe
Elekt
licher
fliſſen
ſchädli
fliſſe
Mon!
tet, d
dieſe
ſchlin
elekrif
den le
ſe, in
außere
g,
Unci
und n
Bey!
cbind
Ausſ
berſch
en er
gmge
Eiren

bes as
nn als ein
s Koͤrpers
ſande der
ſe ondenr.

Hen Fillen
ich ous der
icht alezett
tuͤnkt ner⸗
durch an⸗
gar nicht
Nrptehen,
1, tur nit
ht, wieder

hes hinge⸗

db man ſe
Eite der
Wirkung
dus ethelet
he Kran⸗

s Mil

gung di⸗

agung der
de Funten,

rung ſir

Lettictaͤ,
pffenkanni
und nißbe
ke in ſi⸗
Grden

genden genau angegeben werden ſoll; daß endlich die be⸗
ſte Art der Behandlung uͤberhaupt dieſe ſey, daß man
die elektriſche Materie mit einer hoͤlzernen oder metallnen
Spitze ausziehe, oder aus denſelben ausſtroͤmen laſſe,
in welchem letztern Falle die elektriſirte Perſon nichts wei⸗
ter empfindet, als ein gelindes Blaſen auf den Theil des
Koͤrpers, gegen welchen die Spitze gerichtet iſt.
Wenn man die oben erwaͤhnten Wirkungen der
Elektricitaͤt in Betrachtung ziehet, ſo ſollte man natuͤr⸗
licher Weiſe vermuthen, daß bey widernatuͤrlichen Zu⸗
fluͤſſen der Saͤfte die Anwendung der Elektricitaͤt mehr
ſchaͤdlich als nuͤtzlich ſey: weil in ſolchen Faͤllen dieſe Zu⸗
fluͤſſe unterdruͤckt und nicht beſoͤrdert werden muͤſſen.
Man hat in Abſicht auf dieſen wichtigen Punkt beobach⸗
tet, daß durch ſtarke Schlaͤge oder ſehr ſtechende Funken
dieſe Krankheiten ſelten geheilt, im Gegentheil oft ver⸗
ſchlimmert werden; da hingegen, wenn man blos die
elektriſche Materie vermittelſt einer hoͤlzernen Spitze aus
dem leidenden Theile ziehet, oder wenn man aufs hoͤch⸗

ſte, im Fall der Sitz der Krankheit mehr innerlich iſt,

außerordentlich ſchwache Schlaͤge giebt, der Zufluß der
Saͤfte u. dergl. zwar einige wenige Tage oder Stunden
lang, nach Beſchaffenheit der Krankheit und anderer
Umſtaͤnde, vermehrt werde, hernach aber immer mehr
und mehr nachlaſſe, und endlich ganz geſtillt werde.
Bey Hautausſchlaͤgen thut die Elektricitaͤt gemeiniglich
eben dieſe Wirkung. — Eine kurze Zeit breiter ſich der
Ausſchlag aus, darauf nimmt er nach und nach ab, und
verſchwindet zuletzt gaͤnzlich. Aus dieſen Beobachtun⸗
gen erhellet, daß die Elektricitaͤt, wenn ſie mit Ueberle⸗
gung angebracht wird, nicht bloß den Zufluß oder die
Circulation der Saͤfte befoͤrdere, ſondern vielmehr die
A 4 Lebens⸗

8 Errrfrrrrrrrreeri
Lebenskraft, oder das Beſtreben der Natur, in den
lebenden thieriſchen Koͤrpern die Geſundheit kranker Thei⸗
le wieder herzuſtellen, verſtaͤrke.
So ſchwer es auch immer ſeyn mag, zu erklaͤren,
auf welche Art die Elektricitaͤt dieſes natuͤrliche Beſtre⸗
ben unkterſtuͤtze; ſo zeigt ſich doch die Gewißheit der Sa⸗
che aus Erfahrungen, bey denen wir uns mit dankbarer
Zufriedenheit beruhigen muͤſſen; weil wir doch die Wir⸗
kungen bey unſern Keankheiten anwenden koͤnnen, wenn
uns gleich ihre Urſache, und die Art, wie dieſe wirkt,
unbekannt bleiben. Wenn man einen elektriſchen Schlag
durch irgend einen Theil des Koͤrpers gehen laͤßt, ſo ent⸗
ſteht auf einen Augenblick eine unwillkuͤhrliche Bewegung
oder ein Zucken, woraus ſich zeigt, daß die Fibern der
Muſkeln, durch welche der Schlag geht, ausgedehnt,
oder auf eine andere Art convulſiviſch bewegt werden.
Eben dieſe unwillkuͤhrliche Bewegung wird, obgleich
nicht ſo ſtark, durch Funken, oft ſogar durch bloßes
Ausſtroͤmen der elektriſchen Materie erreget. — Wenn
man ferner einen Schlag durch oder uͤber verſchiedene
andere Subſtanzen außer dem menſchlichen Koͤrper ge⸗
hen laͤßt, ſo bemerkt man auch hier augenſcheinlich eine
zitternde Bewegung und Ausdehnung, wie ſich durch
viele elektriſche Verſuche darthun laͤßt. Alle dieſe Beob⸗
achtungen nun zuſammengenommen koͤnnen vielleicht die

Wirkung der Elektricitaͤt auf die organiſirten Theile des

thieriſchen Koͤrpers einigermaßen erklaͤren; wenn man
damit die zitternde Bewegung vergleicht, die man den
Roͤhren, durch welche fluͤßige Materien laufen, mitzu⸗
theilen pflegt, um den Durchgang der Materien zu be⸗
ſchleunigen, und die Verſtopfung, die aus dem Stocken
oder der Anhaͤufung großer Koͤrper in den Roͤhren ent⸗

ſtehen

ſehen
le Ech
weil d
Reiz,
iheg
groͤern
len kin
.
gen ,
die n⸗
befhrd
behun
Denn
Pfung
cher
Verf
i,
che ll
haupt
Ko
bey
einen
lang.
mal
der⸗
noch
des!
nd
ſude
kun
wele

in den
ker The⸗

kliren,
Bri⸗
der Sa⸗
nkborer
7, wenn
j wirkt,
S
Elfti
egung
n der
edehrt,
verden.
bgleich
bloßes
Wenn
ſedene
der ge⸗
chelne
durch
Boh⸗
t dle
e des
man
n den
nitzu⸗
u be
locken
n ent⸗
ſehen

ſtehen koͤnnte, zu verhuͤten. Die Urſache, warum ſtar⸗
ke Schlaͤge insgemein ſchaͤdlich ſind, iſt vielleicht dieſe,
weil der in den verſtopften Theilen erregte allzuſtarke
Reiz, beſonders wenn die Theile ſehr klein und zart ſind,
ihre Organiſation zerreißt; indem die Gewalt deſſelben
groͤßer iſt, als es dieſe Theile ihrer Natur nach aushal⸗
ten koͤnnen.
Auch ohne auf unlaͤugbare praktiſche Beobachtun⸗
gen zu ſehen, folgt ſchon daraus, daß die Elektricitaͤt
die natuͤrliche Abſonderung und den Umlauf der Saͤfte
befoͤrdert, wie ſie dieß ohne allen Zweifel thut, daß ſie
bey unnatuͤrlichen Zufluͤſſen der Saͤfte nuͤtzlich ſeyn muͤſſe.
Denn in ſolchen Faͤllen wird der Zufluß durch Verſto⸗
pfung der natuͤrlichen Wege veranlaſſet; die Elektricitaͤt
aber befoͤrdert den natuͤrlichen Umlauf, hebt alſo dieſe
Verſtopfungen, und unterdruͤckt den unnatuͤrlichen Zu⸗
fluß, der nicht laͤnger anhalten kann, wenn der natuͤrli⸗
che Umlauf der Saͤfte wiederhergeſtellt iſt.
Einige Naturforſcher haben ſehr zuverſichtlich be⸗
hauptet, daß das Elektriſiren die Anzahl der Pulsſchlaͤ⸗
ge ohngefaͤhr um ein Sechſtel vermehre: ſo daß der Puls
bey einer Perſon, bey der er im natuͤrlichen Zuſtande in
einer Minute 80 mal ſchlaͤgt, wenn ſie wenige Minuten
lang elektriſiret worden, in einer Minute ohngefaͤhr 94

mal ſchlage. Andere haben behauptet, daß die Zahl

der Pulsſchlaͤge um mehr als ein Sechſtel zunehme;
noch andere hingegen haben gar keine Beſchleunigung
des Pulſes zugeben wollen. In den neuen Abhandlun⸗
gen der koͤniglichen Akademie zu Berlin vom Jahre 1 772
findet ſich ein Aufſatz des Herrn Gerhard uͤber die Wir⸗
kung der Elektricitaͤt in den menſchlichen Koͤrper, in
welchem der Verfaſſer bemerkt, daß das Elektriſiren bis⸗
A § weilen

weilen die Anzahl der Pulsſchlaͤge ſogar verdoppele, bis⸗
weilen aber betraͤchtlich vermindere. Auch hat man
verſichern wollen, daß die poſitive Elektricitaͤt den Puls
beſchleunige, die negative hingegen denſelben langſamer
mache. Aber die Erfahrung berechtiget mich, zu be⸗
haupten, daß dieſe Wirkungen ſehr verſchieden ſind, und
daß es dabey auf die verſchiedenen Grade der Elektrici⸗
taͤt, vornehmlich aber auf die natuͤrliche Diſpoſition der
elektriſirten Perſon, und auf den Grad von Furcht, mit
welcher ſie ſich dem Elektriſiren unterwirft, ankomme,
daß aber, uͤberhaupt genommen, ſowohl das poſitive
als das negative Elektriſiren*) die Zahl der Pulsſchlaͤge,
wie ſchon oben angegeben wurde, ohngefaͤhr um ein
Sechſtel vermehre.
Die uͤbrigen oben angefuͤhrten Wirkungen der Elek⸗
tricitaͤt ſind zuverlaͤßiger, und haͤngen weniger von der
Furcht und Beaͤngſtigung der elektriſirten Perſonen ab.
Die unwillkuͤhrlichen Zuckungen z. B. und die Vermeh⸗
rung der Ausduͤnſtung koͤnnen keinesweges durch Uner⸗
ſchrockenheit und durch Bekanntſchaft mit der Lehre von
der Elektricitaͤt vermieden werden. Wenn gleich derje⸗
nige, der ſich oft elektriſche Schlaͤge hat geben laſſen,
ſie ohne die geringſte Furcht erwarten kann, ſo wird er
doch zucken muͤſſen, und den Schlag eben ſowohl als
derjenige, der gar nicht damit bekannt iſt, fuͤhlen; ob⸗
wohl der letztere gemeiniglich mehr gefuͤhlt zu haben
glaubt, als er in der That gefuͤhlt hat, welches gewiß
nichts weiter, als eine Wirkung des Schreckens iſt, die
ſich
*) Die Art zu elektriſiren, die ich hiebey verſtehe, iſt dieſe,
daß man die zu elektriſirende Perſon auf einem Stative
mit glaͤſernen Fuͤßen iſolire, und ſie mit dem erſten Lei⸗
ter oder dem Kuͤſſen einer guten ſtarken Elektriſirmaſchi⸗
ne verbunden halte, indem die Maſchine gedreht wird.

ſch
Verſ

einen
den.
unm

bie⸗
mon
n Pas
gſamer
u be⸗
dund
ektrick⸗
on der
t, mit
nne,
bſetive
lage,
n n

Elek⸗
on der
en ab,
rmneh⸗
Uner⸗
e bon
derſe⸗
oſeen,
ird er
ol
oh⸗
ben
wiß
de
ch
dieſe,
five
aſchi⸗
wird⸗

1II

ſich gewoͤhnlicher Weiſe nach dem erſten oder zweyten
Verſuche verlieret.
In Abſicht auf Krankheiten uͤberhaupt muß man
einen doppelten Zuſtand der leidenden Theile unterſchei⸗
den. Es kann ſich naͤmlich in denſelben entweder die
unmittelbare und noch neue Urſache der Krankheit be⸗
finden, oder es koͤnnen durch langes Anhalten der erſten
und vornehmſten Urſache ſchon andere, beſonders feſte
Theile, gelitten haben. So kann z. B. die Erſchlaffung
oder Zerreißung einiger Gefaͤße in dem Koͤrper Extra⸗
vaſationen der Saͤfte veranlaſſen; und dies iſt der erſte
Zuſtand der Krankheit. Wenn nun aber die ausgetre⸗
tenen Saͤfte in einen andern Theil des Koͤrpers fortge⸗
hen, ſo werden ſie nach und nach Eiterung, Entzuͤndung
und andere Symptome veranlaſſen, welche nach den ver⸗
ſchiedenen Umſtaͤnden auf unzaͤhlbare Art verſchieden ſeyn
koͤnnen. Dies muͤſſen wir als den zweyten Zuſtand der
Krankheit betrachten. Eben ſo, wenn in einem Theile
des Koͤrpers durch eine Laͤhmung die Bewegung verhin⸗
dert wird, ſo ſchwinden mit der Zeit die fleiſchichten und
ſogar die meiſten feſten Theile, und werden ungeſtalt.
Dies iſt eine Wirkung der verhinderten Bewegung und
der ſtockenden Circulation, und muß alſo als der zweyte
Zuſtand der Krankheit angeſehen werden, u. ſ. f. Nun
hat man wahrgenommen, daß die Kraft der Elektricitaͤt
oft die Krankheiten in ihrem erſten Zuſtande hebt, im
zweyten aber dieſelben ſelten zu heilen vermoͤgend iſt.
Es ſcheint auch in der That ganz unmoͤglich, einen ver⸗
unſtalteten Knochen oder eine zerſtoͤrte Organiſation durch
Huͤlfe der Elektricitaͤt wieder herzuſtellen. Dr. Frank⸗
lin, welcher verſchiedene gelaͤhmte Perſonen in Amerika
elektriſiret hatte, beobachtete, daß ſie insgemein im An⸗

fange

fange einige wenige Tage lang Erleichterung verſpuͤrten,
hernach aber entweder ſich nicht weiter beſſerten, oder in
den Zuſtand, in welchem ſie ſich vor dem Gebrauche der
Elektricitaͤt befanden, wieder zuruͤckfielen. *) Man
muß hiebey bemerken, daß dieſe Laͤhmungen groͤßten⸗
theils ſchon lange Zeit gedauret hatten, auch, daß ſich
Dr. Franklin der ſtarken Schlaͤge bediente, welche,
wie wir ſchon bemerkt haben, eher ſchaͤdlich, als nuͤtz⸗
lich ſind.
Ueberhaupt hat man bey Krankheiten, welche ſchon
lange Zeit gedauret hatten, ſehr wenig Nutzen von dem
Gebrauch der Elektricitaͤt verſpuͤret: weil, wie wir oben
angefuͤhrt haben, durch lang anhaltende Krankheiten
die feſtern Theile ſolche Veraͤnderungen erleiden, welche
durch elektriſche Wirkungen, die in nichts weiter, als
einem bloßen Reize beſtehen, nicht wieder gehoben wer⸗
den koͤnnen. Inzwiſchen ſind doch auch bisweilen Krank⸗
heiten, welche ſchon mehrere Jahre gedauret hatten, mit
Huͤlfe der Elektricitaͤt vollkommen geheilt worden. So
gering daher auch in ſolchen Faͤllen die Hoffnung der Hei⸗
lung iſt, ſo iſt es doch nicht undienlich, die Elektricitaͤt
dabey zu verſuchen, weil man, bey einer guten Behand⸗
lung, wenigſtens keine uͤble Wirkungen von ihr zu be⸗
ſorgen hat.
Bisher hat man, ſoviel ich weiß, noch keine glaub⸗
wuͤrdige Erfahrung, welche einigen Unterſchied in den
Wirkungen der verſchiedenen Arten der Elektricitaͤt bey
Krankheiten zu erkennen gaͤbe. Es ſcheint ganz gleich⸗
guͤltig zu ſeyn, ob man den Kranken durch den erſten
Leiter oder durch das iſolirte Kuͤſſen der gewoͤhnlichen

*²) Man (ůD. Franklins Briefe, und Prieſtley's Geſchich⸗
te der Elektricitaͤt, S. 264 u. f.

Maſ
ſtret.
men
llekt
nach
kunge
diee⸗
rung

tmuß
Unte
der e
ſege
cipin
ig⸗
die
elekt
ſchiw
den
Pſie
den
ri
tuch
entn
En
iege
wel
wel
Ka
e
ni

13

Maſchinen, d. i. ob man ihn poſitiv oder negativ elektri⸗
ſiret. Wenn wir Dr. Franklin's Hypotheſe anneh⸗
men, ſo folgt hieraus, daß es nicht die Richtung der
elektriſchen Materie ſey, welche die Saͤfte des Koͤrpers
nach dieſer oder jener Seite treibt; ſondern daß die Wir⸗
kungen der Elektricitaͤt auf den Koͤrper blos der durch
die elektriſche Materie bewirkten Reizung oder Erweite⸗
rung der Gefaͤße muͤſſen zugeſchrieben werden.
Ehe ich den erſten Theil dieſes Werks beſchließe,
muß ich doch noch einiges anfuͤhren, was zu genauerer
Unterſuchung der Wirkungen der Elektricitaͤt, beſonders
der chymiſchen, (d. i. ob ſie in die Theile, durch welche
ſie geht, ein ſaures, alkaliſches, oder phlogiſtiſches Prin⸗

cipium bringe,) Anlaß geben kann. Die hieher gehoͤ⸗

rigen Beobachtungen ſind folgende. Erſtens nehmen
die Theile des Koͤrpers, welche man dem Strome der
elektriſchen Materie eine Zeitlang ausgeſetzt hat, einen
ſchweflichten, oder vielmehr phoſphoriſchen Geruch an,
den ſie auch eine geraume Zeit behalten. Zweytens em⸗
pfindet man, wenn man den aus einer Spitze ausgehen⸗
den Strom der elektriſchen Materie gegen den Gaumen
richtet, eine Art von ſaurem Geſchmack. Dieſer Ge⸗
ruch und Geſchmack zeigen, daß die elektriſche Materie
entweder die Theile des Koͤrpers, in welchen ſie dieſe

Empfindungen hervorbringt, veraͤndere, oder, daß ſie

irgend ein anders, vielleicht von den Subſtanzen, durch
welche ſie geht, verſchiednes Principium mit ſich fuͤhre,
welches ſich ſchon vorher in ihr befindet, ehe ſie an die
Koͤrper ſtoͤßt. — Ob man nun dieſe Wirkungen ver⸗
ſtaͤrken, vermindern, oder zu irgend einem Gebrauch
anwenden koͤnne, ob ſie ferner in Abſicht auf die medici⸗
niſche Elektricitaͤt ganz gleichguͤltig ſind, dies ſind Ge⸗
gen⸗

14

genſtaͤnde, welche noch mehrere Verſuche und Ueberle⸗
gungen erfordern; denn noch iſt bisher nichts zuverlaͤ⸗
ßiges hieruͤber beſtimmt worden.
Bey einigen Verſuchen zeigt der elektriſche Funken,
wenn er in die Luft oder andere fluͤßige Materien, beſon⸗
ders in Tinkturen von gewiſſen Blumen uͤbergeht, aͤhn⸗

liche Wirkungen mit dem Phlogiſton, oder mit einer

Saͤure. Einige ſind durch dieſe Verſuche verleitet wor⸗
den, die elektriſche Materie fuͤr das Phlogiſton, oder
fuͤr eine Saͤure, oder auch fuͤr eine Miſchung aus beyden,
anzunehmen. Bedenkt man aber, daß in ſolchen Faͤllen
die Wirkung der Elektricitaͤt, als einer Saͤure „oder
als Phlogiſton, außerordentlich ſchwach iſt; betrachtet
man ferner die Gewalt, mit welcher ſie die Subſtanz
der Koͤrper durchdringt, deren Oberflaͤchen ſie gemeinig⸗
lich verbrennt oder in einigem Grade ſchmelzt: ſo ſcheint
es weit natuͤrlicher, zu vermuthen, daß die gedachten
Wirkungen von der Menge des entzuͤndbaren oder ſauren
Principii herkommen, welches durch den gewaltſamen
Durchgang und Ausgang der elektriſchen Materie aus
andern Koͤrpern entbunden wird. Dies iſt weit natuͤr⸗
licher, als wenn man die elektriſche Materie ſelbſt fuͤr
ein ſaures oder entzuͤndbares Principium halten wollte,
welches auch noch in verſchiedner andern Ruͤckſicht un⸗
wahrſcheinlich iſt.

Zweyter

*

Vorſ

6

(dhi
N
erhalten
Elektrie
ſccht aun
bemerke
ſ keein
torger
etwas
pehlen
trieltit
zen ſte
nenzul
daß,
Mac
ſ,
lerie wi
ſch ale
ſchinen
ſcheinlt
keinen

D
ſin
Pra
iig

herte⸗
berlaͤr

unen,
beſen⸗
hr⸗
einet
twor⸗
oder
den,
ſen
der

cet .

ſanz
inig⸗
heint
ten
ren
nen
us
füt⸗
e
,
1.

. . . e . . e . e ⸗
Zweyter Theil.

Vorſchriften zur praktiſchen Anwendung der

Elektricitaͤt auf die Heilung verſchiedner
Krankheiten.

¶ch uͤbergehe hier die Beſchreibung der Elektriſirma⸗
J ſchine, und die Methode, ſie in guter Ordnung zu

erhalten, wovon man in ſo vielen Abhandlungen von der

Elektricitaͤt *) Nachrichten finden kann, und will in Ab⸗
ſicht auf die Elektriſirmaſchine uͤberhaupt nur das einzige
bemerken, daß man zur medieiniſchen Elektricitaͤt nicht
ſo kleine Maſchinen gebrauchen muͤſſe, als man noch vor
kurzer Zeit zu derſelben fuͤr hinreichend hielt. Es iſt
etwas merkwuͤrdiges, daß man große Maſchinen em⸗
pfehlen muß, wo doch nur eine geringe Kraft der Elek⸗
tricitaͤt gebraucht werden ſoll; da man doch noch vor kur⸗
zem ſtarke Schlaͤge zu geben, und dazu kleine Maſchi⸗
nen zu brauchen gewohnt war. Aber man muß bedenken,

daß, wenn man Schlaͤge geben will, ſchon eine ſehr kleine

Maſchine die leidner Flaſche weit ſtaͤrker, als erforderlich
iſt, laden koͤnne; dahingegen, wenn man bloß die Ma⸗
terie will ausſtroͤmen laſſen, welche Methode erſt neuer⸗
lich als die wirkſamſte iſt befunden worden, kleine Ma⸗
ſchinen meiſtentheils unbrauchbar ſind. Aller Wahr⸗
ſcheinlichkeit nach werden auch die groͤßten Maſchinen
keinen Strom geben, der fuͤr mediciniſche Abſichten all⸗
zuſtark

*) Die neueſten Beſchreibungen von Elektriſirmaſchinen
ſ. in Cavallo vollſtaͤndiger Abhandlung der theoret. und
prakt. Lehre von der Elektricitaͤt (aus dem Engl. Leip⸗
zig 1779. 8.) S. 106 u. f. Anm. des Ueberſ.

16

zuſtark waͤre; die brauchbarſten Maſchinen aber, deren
Bewegung nicht allzuviel Arbeit macht, und die doch
einen Strom von hinlaͤnglicher Dichtigkeit geben ſollen,
muͤſſen eine Glaskugel oder einen Cylinder, von wenig⸗
ſtens Zollen im Durchmeſſer, haben, der mit einem
proportionirten Leiter verbunden, gewoͤhnlich drey Zoll
lange Funken giebt. Ob das Kuͤſſen ſolcher Maſchinen

auf einem glaͤſernen Fuße ſteht, d. i. ob es nach Belie⸗

ben iſoliret werden kann, oder nicht, ſcheint in Abſicht
auf die mediciniſche Elektricitaͤt gleichguͤltig zu ſeyn: da
es aber doch fuͤr die Anſtellung elektriſcher Verſuche uͤber⸗
haupt vortheilhaft iſt, das Kuͤſſen auf eine Glasſaͤule zu
ſetzen, und man doch vielleicht in der Folge das negative
Elektriſiren in manchen Krankheiten zutraͤglicher finden
koͤnnte, ſo iſt es fuͤr den, der ſich eine neue Elektriſir⸗
maſchine verfertigen laͤßt, immer rathſamer, das Kuͤſſen
auf einen glaͤſernen Fuß ſtellen zu laſſen.
Mit ſolchen Maſchinen kann man die Kraft der
Elektricitaͤt ſo reguliren, daß man jeden beliebigen Grad
derſelben mit der groͤßten Leichtigkeit erhalten und an⸗
bringen kann. Dieſe Grade ſind: das Ausſtroͤmen aus

einer metallenen Spitze, dann das aus einer hoͤlzernen,

hierauf ſchwache Funken, ſtaͤrkere Funken, und endlich
ſchwache Schlaͤge. Jeder dieſer Grade kann durch ge⸗

hoͤrige Behandlung der Maſchine betraͤchtlich verſtaͤrkt

oder geſchwaͤcht werden. Wenn man z. B. das Rad
der Maſchine geſchwinder oder langſamer drehet, ſo kann
man dadurch den Strom der elektriſchen Materie, nach
Erfordern der Umſtaͤnde, reguliren. Auch kann man
die Funken ſtaͤrker oder ſchwaͤcher machen, je nachdem
man ſie in einer groͤßern oder geringern Entfernung
heraus⸗

ſereus
ll ſef.
che bey
herzuſch
ſordern
haben,
Es gi
tion,
haſt,4
können
ttagen,
ale elt
ſien Se
Rech
1
bon der
zwiſchen
Naeln
ken den
Cakden
lang
hi
ltſeitit
lis ma
nun ⸗
muß,
manm
Kafte
ceni
Geſh
Verſt

deen
die doch
n ſolen,
wenig⸗
t einem
6) ZDoll
ſſchinen⸗
Bele⸗
Abſche
n: de
iber⸗
ule zu
gatie⸗
eden
lektiſtt⸗
Kuͤſſen

aſt der
Grad
ind an⸗
gen aus
Mhernen,
Aolic
tch e⸗
ſtrtt
Rad
dkonn
nach
n man
ichdem
ernung
heraus

O 17

herausziehet, das Rad ſchneller ober langſamer drehet,
u. ſ. f.
Es iſt ummöglich, die Grade der Elektricitaͤt, wel⸗
che bey verſchiedenen Krankheiten noͤthig ſind, genau
vorzuſchreiben. Perſonen von verſchiedener Natur er⸗
fordern, wenn ſie gleich eine und ebendieſelbe Krankheit
haben, dennoch verſchiedene Grade der Elektricitaͤt.
Es giebt Perſonen von ſo zarter und reizbarer Conſtitu⸗
tion, daß ihnen die ſchwaͤchſten Funken eben ſo ſchmerz⸗
haft, als andern die Schlaͤge, ſind. Andere hingegen

koͤnnen ſeyr ſtarke Schlaͤge ohne merklichen Schmerz er⸗

tragen, und ich habe von Perſonen gehoͤrt, welche gegen
alle elektriſche Wirkungen, ſogar gegen die allerheftig⸗
ſten Schlaͤge, unempfindlich geweſen ſeyn ſollen, ob ich
gleich nie dergleichen Perſonen geſehen habe.
Ueber dieſen wichtigen Punkt muß man zwar erſt
von der Erfahrung beſtimmten Unterricht erwarten: in⸗
zwiſchen kann man ſich im Anfange durch folgende zwo

Regeln helfen. Fuͤrs erſte muß man bey jedem Kran⸗

ken den erſten Anfang mit dem geringſten Grade der
Elektricitaͤt machen, und dieſes Verfahren einige Tage
lang fortſetzen, um zu ſehen, ob es gute Wirkung thue.
Geſchieht dieſes nicht, ſo muß man den Grad der Elek⸗
tricitaͤt verſtaͤrken, und ſo ſtufenweiſe ſo lange fortgehen,
bis man endlich den wirkſamen Grad ſindet, den man
nun ohne weitere Veraͤnderung ſo lange beybehalten
muß, bis der Kranke vollkommen geheilt iſt. Kurz,
man muß jederzeit den ſchwaͤchſten Grad der elektriſchen
Kraft gebrauchen, der zu dem vorgeſetzten Zwecke hinrei⸗
chend iſt. Durch einige Uebung wird man ſich bald die
Geſchicklichkeit erwerben, auf einmal und ohne fruchtloſe
Verſuche zu beſtimmen, welcher Grad von Elektricitaͤt
B ſuͤr

18

fuͤr den Kranken erforderlich ſey. Zweytens muß der
gebrauchte Grad von Elektricitaͤt niemals denjenigen
uͤberſteigen, den der Kranke ohne Beſchwerde aushalten
kann. Die Erfahrung lehrt, daß ſich die Kranken ſel⸗
ten beſſern, wenn ihnen der gebrauchte Grad der Elek⸗
tricitaͤt ſehr unangenehme Empfindungen macht.
Die Inſtrumente, welche, außer der Elektriſir⸗
maſchine, und ihrem erſten Leiter, zum Gebrauch der
mediciniſchen Elektricitaͤt noͤthig ſind, laſſen ſich auf
drey bringen; naͤmlich eine elektriſche Flaſche mit dem
Elektrometer des Herrn Lane, einen iſolirten Stuhl,
oder ein iſolirtes Stativ, auf welches ſich, wenn es noͤ⸗
thig iſt, ein gewoͤhnlicher Stuhl ſtellen laͤßt, und die
Directoren. *)
Dieſe Inſtrumente ſind auf der hegeftgen Kupfer⸗
platte abgebildet. Fig. 1. ſtellt die elektriſche Flaſche
mit dem Elektrometer des Lane vor, und zeigt die Art,
wie die Schlaͤge durch einen einzelnen Theil des Koͤrpers
koͤnnen gefuͤhrt werden. Die Flaſche muß ohngefaͤhr
4 Zoll im Durchmeſſer halten, und ihre Oberflaͤche muß
6 Zoll hoch mit Stanniol belegt ſeyn, welches ohngefaͤhr
73 Quadratzoll belegter Flaͤche ausmacht. Der meſ⸗
ſingene Stab, der durch den Deckel der Flaſche geht,

und mit der innern Belegung verbunden iſt, hat einen

meſſingenen Knopf F, an welchem das Elektrometer
FDE befeſtiget iſt, reicht aber noch weiter hinauf, und
endiget ſich mit einem andern meſſingenen Knopfe B,
der ſo hoch ſehen muß, daß er den erſten Leiter A be⸗
ruͤhrt,

*) Es werden in verſchiedenen Buͤchern noch einige andere
zur medieiniſchen Elektricitaͤt brauchbare Werkzeuge be⸗
ſchrieben; aber die oben rwaͤhnten ſind zu jeder Abſi ch
vollkommen hinreichend.

tuhrt,
Das C
PD, de
tet iſ.
Doth ſe
aſs der
horizont
man da
Kropf 6
nrtsͤ ſh
Entfernnn
Entfernn
ſehn; da
kann.
ne Einth
deſto lic
einonder
ſen ſo an
Krapfe P
Bob, ur
ſche ſeye
Digur d
Witd nun
in Bereg
wenn die
Nehanßte
ſchlagen
ſoerfalge
ſchen ben⸗
Drath,

/

hel Fl
mit

nuß der
hjenigen
ushalten
nken ſl⸗

er Elek⸗

lekfriſt⸗
nuch der
ſhaf
nit dem
Euh/
es nd⸗
ad Ne

Kpſer
Foſche
die At,
Körpers
ngefhr
hemß
igffitr
Der neſ⸗
le geh,
r einen
omneter
ud
hoſe 5
A be⸗
fͤhrt,

andere
uge be⸗
1Abſche

ruͤhrt, wenn dieſer vor der Elektriſirmaſchine ſteht.

Das Elektrometer beſteht aus einem glaͤſernen Stabe
PD, der in zwo meſſingene Hauben F und D eingekuͤt⸗
tet iſt. Aus der letztern D geht ein ſtarker meſſingener
Drath ſenkrecht hervor, deſſen Ende ſo hoch hinauf reicht,
als der Mittelpunkt des Knopfes B ſtehet, und mit einer
horizontalliegenden Huͤlſe verſehen iſt, durch welche
man das Staͤbchen CE, welches am einen Ende den
Knopf C, am andern den Ring E hat, vor⸗ und ruͤck⸗
waͤrts ſchieben kann, um den Knopf OC in jede beliebige
Entfernung von dem Knopfe B zu bringen. Dieſe
Entfernung braucht nie groͤßer, als hoͤchſtens ½ Zoll zu
ſeyn; daher man das Elektrometer ſehr klein machen
kann. Bisweilen wird auf dem Staͤbchen CE eine klei⸗
ne Eintheilung angebracht, um den Knoͤpfen B und C
deſto leichter und genauer eine beſtimmte Entfernung von
einander geben zu koͤnnen. Nun ſetze man, die Flaſche
ſey ſo an den erſten Leiter geſetzt, daß ſie ihn mit dem
Knopfe B beruͤhre, der Knopf C ſtehe um * Zoll von
B ab, und von E bis an die aͤußere Belegung der Fla⸗
ſche ſey eine leitende Verbindung gemacht, welche in der
Figur durch die punktirte Linie El angedeutet wird.

Wird nun unter dieſen Umſtaͤnden die Elektriſirmaſchine

in Bewegung geſetzt, ſo wird die Flaſche geladen, und
wenn die Ladung ſo ſtark iſt, daß die in der Flaſche an⸗
gehaͤufte elektriſche Materie von dem Knopfe B nach C
ſchlagen kann, welche Diſtanz wir hier Zoll ſetzen,
ſo erfolgt die Entladung, es zeigt ſich ein Funken zwi⸗
ſchen beyden Knoͤpfen, und der Schlag geht durch den
Drath, den die punktirte Linie vorſtellet: denn da der
Theil FD des Elektrometers von Glas, und gemeinig⸗
lich mit Siegellack uͤberzogen iſt, ſo kann die Elektrici⸗
B 2 laͤt

22 ——

taͤt nicht durch ihn gehen; es bleibt ihr alſo kein anderer
Weg, von der innern Seite der Flaſche zu der aͤußern
zu kommen, als durch den Drath El, uͤbrig. Will
man aber die Schlaͤge mit dieſem Apparatus durch einen
einzelnen Theil des Koͤrpers, z. B. durch den Arm,
fuͤhren, ſo muß man anſtatt des Draths in der punktir⸗
ten Linie, die man ſich jetzt aus der Figur hinwegdenken
muß, zween duͤnne und biegſame Draͤthe EL, II. den
einen an den Ring E des Elektrometers, den andern an
den meſſingenen Haken I des Unterſatzes IH, *) der mit
der aͤußern Belegung der Flaſche in Verbindung ſteht,
anhaͤngen. Die beyden andern Enden dieſer Draͤthe
werden an die Directoren KL, KL befeſtiget. Dieſe
Inſtrumente, die man ſehr richtig Directoren nennen
kann, beſtehen aus einem meſſingenen Drathe l., der
vermittelſt einer meſſingenen Haube an den glaͤſernen
Handgriff K angekuͤttet iſt. Der Operator haͤlt ſie bey
den Enden der Handgriffe, und bringt ihre Knoͤpfe in
Beruͤhrung mit dem Theile von dem Koͤrper des Kran⸗
ken, durch welchen der Schlag gehen ſoll. Die gehoͤ⸗
rige Einrichtung und Behandlung dieſer Geraͤthſchaft
ergiebt ſich leicht aus der Figur. Denn, wenn die Ma⸗

ſchine in Bewegung geſetzt, und alles ſo, wie die Figur

zeigt, geſtellt iſt, ſo muß ſich die Flaſche augenſcheinlich
durch den Theil von dem Arme des Kranken, welcher
zwiſchen den Knoͤpfen der Directoren liegt, entladen,
und, wenn der Operator die Maſchine durch einen Ge⸗
huͤlfen bewegen laͤßt, ſo hat er nichts weiter zu thun, als
die
*) Iſt kein ſolcher Unterſatz an der Flaſche, ſo kann man
das Ende des Drathes IL unter die Flaſche legen,
oder um ſie herum binden. Kurz, man darf dieſes Ende
nur auf irgend eine ſchickliche Art mit der aͤußern Bele⸗
gung der Flaſche in Verbindung bringen.—

ieKn
des D
zu he
zvein
Fale
des K
biel G
Staͤrk
ratus
düͤrſen
minder
nung d
großert
welcher
wenn
HKront
iſolrte

dern E.

die Kie
ddN
ten.
und /
cheng
mmuß,)
beſonde
an den
ke dere
die Dr
druͤcke

ben;

in anderer
der außern
. Wil
urch einen
den Arm,
er punktit⸗
wegdenken
„II, den
ondern an
) dermit
ng ſeht,
Dthe
4. Doſe
ren nennen
the l, de
glaͤſernen
hͤl ſe ben
Krͤpfe in
des Kran⸗
De geho
Peritſchft
n die M⸗
dieHiur
nſchinlch
1 welcher
. eutaden,
henen G⸗
1 thun, als

die

fann mn

lſche lihent
ſeſes ide
ßeen bl⸗

——— . 21

die Knoͤpfe der Directoren an die Enden des Armes oder

des Theils vom Koͤrper, welcher elektriſirt werden ſoll,

zu halten, und nur allezeit dafuür zu ſorgen, daß ſich die
zween Draͤthe EL, IL nicht beruͤhren, weil in dieſem
Falle der Schlag nicht durch den zu elektriſirenden Theil
des Koͤrpers gehen wuͤrde. Auf dieſe Art kann man ſo
viel Schlaͤge, als man will, die alle genau von gleicher
Staͤrke ſind, geben, ohne irgend einen Theil des Appa⸗
ratus veraͤndern, oder fuͤr irgend etwas weiter ſorgen zu
duͤrfen. Will man aber die Staͤrke der Schlaͤge ver⸗

mindern oder vermehren, ſo darf man nur die Entfer⸗
nung der beyden Knöoͤpfe BC geringer machen oder ver⸗
groͤßern, indem man den Drath CE in der Huͤlſe, in

welcher er ſteckt, vor⸗ oder ruͤckwaͤrts ſchiebt.
Es iſt beynahe uͤberfluͤßig, anzufuͤhren, daß es,
wenn man Schlaͤge giebt, ganz gleichguͤltig ſey, ob der
Kranke auf dem Boden des Zimmers oder auf einem
iſolirten Stativ ſtehe, oder ſich ſonſt in irgend einer an⸗

dern Stellung befinde. Auch iſt es nicht allezeit noͤthig,

die Kleider von dem zu elektriſirenden Theile abzunehmen,
und die Knoͤpfe der Directoren an die bloße Haut zu hal⸗
ten. Denn wenn die Bekleidungen nicht allzudick ſind,
und ihrer nicht allzuviele uͤbereinander liegen, (in wel⸗
chem Falle man wenigſtens einen Theil davon abnehmen
muß,) ſo gehen die Schlaͤge ſehr leicht durch dieſelben,
beſonders, wenn die Knoͤpfe der Directoren ein wenig
an den zu elektriſirenden Theil angedruͤckt werden. .
Wenn ich in der Folge dieſer Schrift von der Staͤr⸗
ke der Schlaͤge reden werde, ſo werde ich dieſelbe durch
die Diſtanz der Knoͤpfe B und C des Elektrometers aus⸗
druͤcken, und dieſe Diſtanz in Theilen des Zolles ange⸗
ben; wobey ich allezeit vorausſetze, das Elektrometer
B 3 ſey

2

22 ðõ

ſey an eine ſolche Flaſche, wie ich oben beſchrieben habe,
befeſtiget, welche naͤmlich, außer dem Boden „dohnge⸗
faͤhr 73 Quadratzoll belegte Flaͤche hat, und nicht all⸗
zuſtark an Glaſe iſt. Denn eine weitere oder an Glaſe
ſtaͤrkere Flaſche wuͤrde mit ebendemſelben Elektrometer
und bey ebenderſelben Diſtanz ſeiner Knoͤpfe dennoch eine
ſehr verſchiedene Wirkung thun, wie jedem in die Augen
fallen muß, der nur ein wenig mit der Lehre von der
Elektricitaͤt bekannt iſt.
Es giebt außer den oben angefuͤhrten Directoren
noch andere Arten derſelben, welche zum Ausfuͤhren des
Stroms der elektriſchen Materie und zu andern aͤhnlichen
Abſichten dienen. Dieſe ſind Fig. 2. und 3. abgebildet.
Der Director D, Fig. 2. iſt dem oben beſchriebenen groͤß⸗
tentheils aͤhnlich; nur iſt ſein Drath umgebogen, und
endigt ſich ſtatt des Knopfs in eine Spitze, an welcher
ein 1 bis 1½¼ Zoll langes Stuͤck Holz ſteckt, das an ei⸗
nem Ende eben nicht ſehr ſcharf zugeſpitzt iſt, an dem
andern aber ein kleines voch hat. Der Operator muß
verſchiedene ſolche Stuͤcken Holz von verſchiedener Laͤnge
und Staͤrke, wie EE, bey ſich haben, damit er ſie nach
Erfordern der Umſtaͤnde veraͤndern koͤnne. Denn bis⸗
weilen ſind dieſe Hoͤlzer zu trocken oder zu feucht, oder
die Maſchine iſt in ſchlechtem Stande u. d. m., daß al⸗
ſo der Strom der elektriſchen Materie bisweilen zu ſtark
oder zu ſchwach ſeyn wuͤrde, wenn man immer einerley
zugeſpitztes Holz gebrauchen wollte. Man muß dieſe
Stuͤcke lieber aus einem weichen Holze, z. B. aus Bux⸗
baum, oder Lebensbaumholz, als aus einem harten,
verfertigen.
Um nun durch dieſen Director die electriſche Ma⸗
terie ausſtroͤmen zu laſſen, befeſtige man einen Drath B,
“ der

der vor
Droth
Ende!
die hoͤl
don d
Inzo
Conſt
ſchine
einige
Di
elektri
metalt
der F
Meth
ſpore
koͤnn
ſen⸗
ten
einen
ange
Ma
tert
u,
ſonde

eunpf
ſl⸗
vorh
den

ſts

1.

hen habe,
n, ohnge⸗
dnichtall.
an Goſe
Etrometer
mnoch ene
ſe Augen
e von der

enuten
hren des
hnlichen
idet.
engroß⸗
en, und
n welcher
1s an ei
an dem
tor muß
er nge
rſiee noch
nn his⸗
, ober
hoß al⸗
ſtork
inerley
diee
ABil⸗

horten,

e Ma⸗
ath⸗
ber

der von dem erſten Leiter A, Fig. 2., ausgehet, an den
Drath des Directors DC, welchen der Operator an dem
Ende des glaͤſernen Handgriffs haͤlt, und ſo fuͤhret, daß
die hoͤlzerne Spitze ohngefaͤhr einen oder zween Zoll weit

von dem Koͤrper des Kranken zu ſtehen koͤmmt. *)

Inzwiſchen muß dieſe Diſtanz nach den verſchiedenen
Conſtitutionen der Patienten, nach der Staͤrke der Ma⸗
ſchine, und nach andern Umſtaͤnden, welche man durch

einige Uebung bald kennen lernt, abgeaͤndert werden.

Die Kraft der aus einer hoͤlzernen Spitze ſtroͤmenden
elektriſchen Materie haͤlt das Mittel zwiſchen der aus
metalliſchen Spitzen ausgehenden und zwiſchen der Kraft
der Funken: es iſt aber dies uͤberhaupt die wirkſamſte
Methode zu elektriſiren, und man muß daher keine Muͤhe
ſparen, um ſie auf die beſte moͤgliche Art ausfuͤhren zu
koͤnnen. Der ausgehende Strom beſteht aus einer gro⸗
ßen Anzahl ausnehmend kleiner Funken, mit einem ſanf⸗
ten Blaſen begleitet, welches in dem elektriſirten Theile
einen gelinden Reiz erregt, und eine dem Kranken ſehr
angenehme Waͤrme erzeugt. Bisweilen, wenn die

Maſchine ſehr ſtark, und die Holzſpitze kurz oder zerſplit⸗

tert iſt, geht ein ſehr ſtarker und ſtechender Funken her⸗
aus, welches fuͤr den Kranken ſehr unangenehm iſt, be⸗
ſonders wenn der elektriſirte Theil des Koͤrpers unker die
empfindlichern gehoͤrt. Um dieſen unangenehmen Vor⸗
fall zu vermeiden, muß der Operator die Guͤte der Spitze
vorher unterſuchen, ehe er die Operation anfaͤngt, in⸗
dem er dieſelbe gegen ſeine Hand oder ſein Geſicht aus⸗
ſtroͤmen laͤßt.
B 4 So
*) Bey dieſer oder andern aͤhnlichen Operationen muß die
elektriſche Flaſche, und uͤberhaupt alles dazu nicht noͤ⸗
thige Geraͤthe vom erſten Leiter, ſogar vom Tiſche, wenn
derſelbe klein iſt, weggenommen werden.

So gelind auch dieſe angefuͤhrte Methode zu elek⸗
triſiren ſcheinen mag, ſo hat man ſie doch fuͤr gewiſſe
Perſonen ſchon zu ſtark befunden; beſonders wenn ſie
bey offnen Schaͤden an einpfindlichen Theilen gebraucht
wird; in welchem Falle man die hoͤlzerne Spitze abneh⸗
men, und die elektriſche Materie blos aus der metallnen
Spitze des Directors muß ausſtroͤmen laſſen, die aber
nun etwas weiter vom Koͤrper abgehalten werden muß,
als da das Holz noch daran war. Die aus dieſer Drath⸗
ſpitze ausgehende elektriſche Materie verurſacht blos einen
ſanften Wind gegen den Theil, auf welchen ſie gerichtet
wird, und kann nie, ſelbſt bey den zaͤrteſten Perſonen,
die geringſte unangenehme Empfindung verurſachen.
Man koͤnnte vielleicht glauben, eine ſo gelinde und
faſt unmerkliche Behandlung koͤnne ſchwerlich von einiger
Wirkung ſeyn; allein meine Leſer koͤnnen ſich verſichert
halten, wie ich es denn ganz gewiß und von Perſonen
von vieler Erfahrung in dieſer Materie weiß, daß dieſe
Methode zu elektriſiren, da man naͤmlich die Materie
aus einer metallnen Spitze ausſtroͤmen laͤßt, oft Schmer⸗
zen gelindert, und hartnaͤckige gefaͤhrliche Krankheiten
geheilet hat, welche durch kein anderes Huͤlfsmittel hat⸗
ten gehoben werden koͤnnen.
Ueberhaupt thut dieſe Behandlung bey einem zar⸗
ten Nervenbau eben die Wirkung, welche das Ausſtroͤ⸗
men aus einer hoͤlzernen Spitze auf die gewoͤhnlichen
Conſtitulionen thut. In verſchiedenen Faͤllen „beſon⸗
ders bey offnen Schaͤden, hat die aus hoͤlzernen Spitzen

ſtroͤmende Materie jederzeit den Schmerz vermehrt, und

wohl gar die Wunde erweitert, da hingegen das Aus⸗

ſtroͤmen aus der metallnen Spitze beydes betraͤchtlich ver⸗
mindert hat,

Man

zu eſek.
rgewiſe
wenn ſe
ebraucht
e abeh⸗
hetallnen
die aber
en muß,
Deeth⸗
Noliten
erichtet
fonen,
dee.
nde und
einiger
erſichert
rſonen
, dieſe

Moterie

chmer⸗
ltheiten
telhat⸗

n zat⸗
bſtrͤ⸗

beſon⸗
Sigen
6, und
Aus⸗
chver⸗

Mon

ſichen

Man kann auch den Strom aus einer hoͤlzernen
Spitze ohne Furcht einer Beſchaͤdigung auf die Augen
des Kranken richten; in welchem Falle der Operator das
Augenlied mit der Hand offen erhalten muß. Zwar
kann es wohl Faͤlle geben, ob ich gleich nur von wenigen
gehoͤrt habe, in welchen dieſe Behandlung zu ſtark ſchei⸗
nen moͤchte; alsdann muß man blos die metallne Spitze
gebrauchen.
Der elektriſche Strom, ſowohl aus der hoͤlzernen,
als aus der metallnen Spitze wirkt auch durch die Klei⸗

dung, wenn ſie nicht allzuſtark iſt; man kann ihn alſo
gebrauchen, ohne dem Kranken die Unbequemlichkeit der

Entkleidung zu verurſachen; wenn aber der zu elektriſi⸗
rende Theil ohne Unbequemlichkeit entbloͤßt werden kann,
ſo iſt es beſſer, die elektriſche Materie unmittelbar auf
die Haut gehen zu laſſen.
Bey dieſer Operation muß der, der ſie verrichtet,
nicht vergeſſen, die Spitze des Directors herumzufuͤhren,
damit der Strom der elektriſchen Materie nicht allein auf
den leidenden Theil, ſondern auch auf die umliegenden
Stellen treffe. Die Spitze muß abwechſelnd immer
wieder auf dieſelbe Stelle zuruͤckkommen, jedoch am
meiſten auf dem vorzuͤglich leidenden Theile verweilen.
Auch koͤnnen bey dieſer Operation die Kranken in
jeder Stellung, oder Lage, die ihnen die bequemſte iſt,
verbleiben.
Wenn keine beſſern Inſtrumente bey der Hand ſind,
ſo kann man die Directoren aus einer Stange Siegellack
machen, an welche man eine ſtarke Stecknadel befeſtiget,
wie Fig. 2. bey K vorſtellt.
Biesweilen laͤßt der Drath B, der die Verbindung
zwiſchen dem erſten Leiter und dem Director macht, eine

betraͤchtliche Menge elektriſcher Materie in die Luft gehen,
welches den von der Spitze ausgehenden Strom ſchwaͤ⸗
chet. Um dieſer Unbequemlichkeit abzuhelfen, habe ich
einen leitenden Drath erfunden, den einige meiner
Freunde, welche die mediciniſche Elektricitaͤt in Ausuͤ⸗
bung bringen, gebraucht, und zu der Abſicht, die Zer⸗
ſtreuung der elektriſchen Materie zu verhuͤten, ſehr ge⸗
ſchickt befunden haben, Dieſe leitende Verbindung
wird aus einem Gold⸗ Silber⸗ oder Kupferfaden ge⸗
macht, dergleichen man zu den Spitzen gebraucht, und
welche aus duͤnnen Metallblaͤttchen beſtehen, die um ei⸗
nen ſeidnen oder leinenen Faden gewunden ſind. Um
einen oder zwo ſolche Metallfaͤden wickle ich ein ſeidnes
Baͤndchen, das ich dicht um ſie herumlege und zuſam⸗
mennaͤhe, ſo daß nur an jedem Ende ein kleines Stuͤck

der Metallfaͤden unbedeckt bleibt, von welchen das eine

an den erſten Leiter, das andere aber an den Drath des
Directors befeſtiget werden muß. Man ſehe GH,
ig. 2.
Dieſe Art von leitender Verbindung verhuͤtet nicht
nur die Zerſtreuung der elektriſchen Materie, ſondern iſt
auch biegſamer, als der gewoͤhnliche ſteife Drath, und
laͤßt ſich alſo leichter behandlen. Man kann ſich derſel⸗
ben auch, wenn man Schlaͤge geben will, anſtatt der
Draͤthe EL. IL. Fig. 1. bedienen. 2
Fig. 3. zeigt noch zween andere von den obigen ver⸗
ſchiedene Directoren. Sie dienen, um bey Taubheit,
Ohrenzwang u. dergl. aus dem Innern des Ohrs, oder

auch ſonſt aus den Zaͤhnen oder den andern innern Thei⸗
len des Mundes, Funken zu ziehen. Der Director B H

beſteht aus der glaͤſernen, etwa 6 Zoll langen und an
beyden Enden offnen Roͤhre A B, die ohngefaͤhr *s Zoll im
Duech⸗

Durcht
muß.
ſteckt,
Ende⸗
teicht,
von den
des Dr
veeſeh
zimme
Atbentl
wegfei
beſchie
nig um
Verhol

muß
Geſee
ſeben
Krpe
welche
den
auch
Honsd
ſtaͤnde
mitge
geende
bee⸗
cben
erſten
beret
0C0
das

ſtehen,
n ſchoi⸗
habe ich
meiner
n elt⸗
die Jer⸗
ſehr ge⸗
bindung
den ge⸗
, und
n ei⸗
Um
ſedues
zuſamm⸗
Etick
1 eine
ih des
6H.

icht
etn iſt
„ Und
iſet⸗
,der

ver⸗
hait,
oder
Thei⸗
BH

d an

27

Durchmeſſer haben, und lieber etwas ſtark an Glaſe ſeyn

muß. In das eine Ende derſelben wird ein Kork ge⸗
ſteckt, durch welchen ein Drath geht, der an dem einen
Ende ſtumpf und glatt iſt, und mit demſelben ſo weit
reicht, daß ſein Ende noch ohngefaͤhr bis * Zoll
von dem Ende B der Roͤhre abſteht. Das andere Ende
des Draths H iſt mit einem kleinen metallenen Knopfe
verſehen. Die langen Stecknadeln, womit die Frauen⸗
zimmer ihre Huͤte befeſtigen, ſind zu dieſer Abſicht außer⸗
ordentlich bequem, wenn man ihre Spitzen recht glatt
wegfeilt. Der andere Director OD iſt von dem eben
beſchriebenen nur darinnen unterſchieden, daß er ein we⸗
nig umgebogen iſt, um deſto leichter an einige Theile in⸗
nerhalb des Mundes angebracht zu werden.
Wenn man dieſe Directoren gebrauchen will, ſo
muß der Kranke auf ein iſolirendes Stativ, d. i. auf ein
Geſtell mit glaͤſernen Fuͤßen, auf das man einen Stuhl
ſetzen kann, gebracht werden. Alsdann muß man den
Koͤrper des Kranken mit dem erſten Leiter verhinden,
welches durch jede Art von Drath, vorzuͤglich durch den
bey G H. Fig. 2. vorgeſtellten, geſchehen kann, oder
auch, indem der Kranke nur den erſten Leiter mit der
Hand beruͤhret. Man ſieht leicht, daß unter dieſen Um⸗
ſtaͤnden dem Kranken die Elektricitaͤt des erſten Leiters
mitgetheilt wird. Wenn man ihm alſo einen ſtumpf⸗
geendeten leitenden Koͤrper naͤhert, indem die Maſchine
bewegt wird, ſo erhaͤlt man aus ihm einen Funken auf
eben die Art, als ob man den ſtumpfen Koͤrper an den
erſten Leiter ſelbſt braͤchte. Wenn nun alles ſo weit vor⸗
bereitet iſt, ſo haͤlt der Operator den Director AB oder
OD in ſeiner Mitte E oder F mit der einen Hand, bringt
das Ende deſſelben B oder D in Beruͤhrung, oder we⸗
nigſtens

nigſtens nahe an das Innere des Ohres, Mundes u. ſ.
w. von dem Kranken; mit dem Knoͤchel des Fingers an

ſeiner andern Hand aber naͤhert er ſich dem Knopfe des

Directors H oder G, wodurch ein kleiner Funken aus
demſelben gezogen wird, zugleich aber auch ein aͤhnlicher
Funken zwiſchen dem andern Ende des Draths in der
Glasroͤhre, und dem kranken Theile des Koͤrpers, auf
welchen das Inſtrument gerichtet iſt, entſtehet.
Wenn man, anſtatt des Knoͤchels am Finger, ein
zugeſpitztes Stuͤck Holz gegen den Knopf H oder G des
Directors haͤlt, ſo kann man mit eben dieſen Inſtrumen⸗
ten auch die elektriſche Materie, als einen Strom, aus
den leidenden Theilen ziehen.
Die Methode, mit Huͤlfe dieſer Oirectoren Funken
aus dem Koͤrper zu locken, iſt bey Taubheit, Ohren⸗
zwang, Zahnſchmerzen, Geſchwulſt im Munde u. dergl.
vortrefflich zu gebrauchen, beſonders, weil man die Fun⸗
ken nach Gefallen verſtaͤrken oder ſchwaͤchen kann, wenn
man den Drath E oder H weiter von dem Ende der Roͤh⸗
re B oder D abziehet, oder naͤher an daſſelbe bringet.
Wenn aus irgend einem Theile des Koͤrpers Fun⸗
ken gezogen werden ſollen, ſo muß der Kranke auf ein
iſolirendes Stativ geſtellt, und auf die oben erwaͤhnte
Art mit dem erſten Leiter verbunden werden. Alsdann
bringt der Operator den Knoͤchel ſeines Fingers oder den
Knopf eines meſſingenen Draths, wie KL Fig. 3., ge⸗
gen den leidenden Theil, wodurch denn die Funken aus
demſelben gezogen werden, welche ſehr leicht durch die
Kleidung gehen, wenn dieſe nur nicht allzudick iſt.
Wenn man den Drath K L mit dem Knopfe gebrauchen
will, um Funken auszuziehen, ſo ergreift man ihn bey
dem Ende K, und haͤlt den Knopf L. gegen den Koͤrper;
will

l me
elcktriſt
ſtrͤnen
Karder
Man!
weiche
Meit
Matt
ſcre,
Eite
welche
Kran
m
ſehe
und
die
Der
en d
K
F
ſ⸗
ke
den
die
un
te

des n.ſ
hgers an
vpft des
fen aus
hnlicher
in der
8, auf

er, ein
6 des
Mer
us

unken
Ohren⸗
dergl.
Fun⸗
wenn
Mih⸗
t.
Funn
es
Hee
nn
den
ge⸗
aus
die
ſſt.
chen
ben
bt;
il

errrr 29

will man ſich aber eben dieſes Draths bedienen, um die
elektriſche Materie ohne Funken aus dem Koͤrper aus⸗
ſtroͤmen zu laſſen, ſo muß man die Spitze K gegen den
Koͤrper halten, und den Knopf L mit der Hand anfaſſen.
Man kann dazu auch eine hoͤlzerne Spitze gebrauchen,
welche man an den Punkt K des Drathes anſteckt; dieſe
Methode thut eben ſo viel, als ob man die elektriſche
Materie mit dem Director D, Fig. 2. auf die oben be⸗
ſchriebene Art, aus einer hoͤlzernen oder metalliſchen
Spitze ausſtroͤmen ließe.
Bisweilen ſoll man Funken aus Theilen ziehen,
welche mit dicken Kleidern bedeckt ſind, die doch der
Kranke nicht gern ablegen will. In dieſem Falle iſt es
am beſten, den Kranken auf ein iſolirendes Stativ zu
ſetzen, mit dem erſten Leiter in Beruͤhrung zu bringen,
und dann den Knopf eines Directors, wie Fig. 1., an
die Kleider uͤber dem zu elektriſirenden Theile zu halten.
Der Operator haͤlt das Inſtrument mit der einen Hand
an dem Ende des glaͤſernen Handgriffs, und bringt den
Knoͤchel ſeines Fingers oder den Knopf des Draths KL,
Fig. 3., nahe an die meſſingene Haube des Directors,
ſo daß er ſtarke Funken daraus erhaͤlt; ſo wird der Kran⸗
ke das Stechen dieſer Funken ſehr lebhaft empfinden:
denn es werden zu gleicher Zeit Funken, welche durch
die Kleider gehen, zwiſchen dem Koͤrper des Kranken
und dem Knopfe des Directors entſtehen, der um meh⸗
rerer Sicherheit willen ein wenig an die Kleider ange⸗
druͤckt werden muß.
In allen Faͤllen, wobey die elektriſche Materie, ent⸗
weder als ein Strom, oder in Geſtalt von Funken und
Schlaͤgen durch die Kleider gehen ſoll, wird vorausge⸗
ſetzt, daß ſich keine metallene Zierrathen, z. B. Gold⸗
oder

oder Silbertreſſen, lange Stecknadeln, u. dergl. dazwl⸗
ſchen befinden; ſonſt werden ſich die Wirkungen, nach
Verſchiedenheit der Umſtaͤnde, betraͤchtlich veraͤndern.

Es giebt noch eine andere Methode, einen kranken
Theil des Koͤrpers zu elektriſiren, welche dem Ausziehen
der Funken ſehr nahe koͤmmt, ob ſie gleich nicht eigent⸗
lich ſo genannt werden kann. Dieſe Art, zu elektriſiren,
iſt folgende. Wenn der Kranke auf das iſolirende Sta⸗
tiv geſetzt und mit dem erſten Leiter verbunden worden iſt,
ſo entbloͤßt man den zu elektriſirenden Theil, und legt
uͤber denſelben ein trocknes und warmes Stuͤck Flanell,
entweder einfach oder doppelt, nachdem es die Umſtaͤnde
erfordern. Der Operator bringt den Knopf L des
Draths K L, den er bey dem andern Ende K haͤlt, mit
dem Flanell in Beruͤhrung. Wenn nun die Maſchine
in Bewegung geſetzt iſt, ſo wird der Knopf des Drathes
L' ſehr ſchnell von einer Stelle des Flanells zur andern
verſchoben. Auf dieſe Art entſtehet eine große Menge
außerordentlich kleiner Funken, welche durch den Flanell
hindurchgehen; wodurch gemeiniglich in dem elektriſirten
Theile eine angenehme Waͤrme entſteht, welche dem
Kranken ſehr zutraͤglich iſt, und dabey nicht die geringſte
unangenehme Empfindung verurſachet. Bey Laͤhmun⸗
gen der Glieder, Fluͤſſen, laufendem Gliederreißen,
Kaͤlte einzelner Theile u. dergl. iſt dieſe Behandlung von
vorzuͤglichem Nutzen. Ich werde ſie in der Folge mit
dem Namen des Ausziehens der Funken durch Fla⸗
nell belegen.

Was den iſolirenden Stuhl betrifft ſo iſt es kaum
noͤthig, beſondere Vorſchriften zu deſſen Verfertigung
zu

u geben
huͤzernen
geſetzt n
wollen,
mit glaͤ
doch m
ſn Etu
müſſen 1
denn S
die elektr
lich die
muͤſeen
ders bey
Siegella
ce S
auf we
ſehr un
weil doc
mers nic
wöhnlich
ſo woß
damit
lind en

Nrſon:

D˖
ſchen C
ſo wil
len, n
letrich
foden

l dazn,

t, nach

dern.

fulken
bziehen
eigent⸗
tiſren,
de Etu⸗
eniſ,
logt
nell,
fande
des
, mit
ſchine
athes
dern
enge
lnel
ſrten
dem
Gle
un⸗

zu geben, da er in nichts weiter, als einem gewoͤhnlichen
hoͤlzernen Stuhle beſteht, der auf ein iſolirendes Stativ
geſetzt wird. Oder es wird auch, wie andere lieber
wollen, der Stuhl ſelbſt, anſtatt der hoͤlzernen Fuͤße,
mit glaͤſernen verſehen, welches eben ſo viel thut. Je⸗
doch muͤſſen ſich keine ſcharfe metalliſche Spitzen an die⸗
ſem Stuhle beſinden; ſogar die hoͤlzernen Verzierungen
muͤſſen lieber ſtumpf als ſcharf auf den Kanten ſeyn:

denn Spitzen und ſcharfe Kanten uͤberhaupt zerſtreuen

die elektriſche Materie betraͤchtlich, und ſchwaͤchen folg⸗
lich die Wirkung der Maſchine. Die glaͤſernen Fuͤße
muͤſſen wenigſtens 8 Zoll hoch, und damit ſie, beſon⸗
ders bey feuchter Witterung, deſto beſſer iſoliren, mit
Siegellack uͤberzogen ſeyn. Bey der Verfertigung ſol⸗
cher Stuͤhle muß man jederzeit fuͤr einen Platz ſorgen,
auf welchen der Kranke die Fuͤße ſetzen kann. Es iſt
ſehr unangenehm, wenn es an einem ſolchen Platze fehlt,
weil doch die Fuͤße ſchlechterdings den Boden des Zim⸗

mers nicht beruͤhren duͤrfſen. Wenn man blos einen ge⸗

woͤhnlichen Stuhl auf das iſolirende Stativ ſetzen will,
ſo muß das Stativ etwas breiter als der Stuhl ſeyn,
damit ein Theil deſſelben vor dem Stuhle hervorrage,
und einen Platz gebe, auf welchen die zu elektriſirende
Perſon ihre Fuͤße ſetzen kann.

Da ich alſo nun die zur Anwendung der medicini⸗
ſchen Elektricitaͤt noͤthigen Inſtrumente beſchrieben habe,
ſo will ich noch einige praktiſche Regeln zuſammenſamm⸗
len, welche denjenigen, die noch nicht hinreichenden Un⸗
terricht aus eigner Erfahrung geſchoͤpft haben, zum Leit⸗
faden dienen koͤnnen.

Allge⸗

32
Allgemeine Regeln zur Ausuͤbung.

I. Man muß mit der groͤßten Aufmerkſamkeit da⸗
fuͤr ſorgen, daß man den ſchwaͤchſten Grad von Elektri⸗
citaͤt gebrauche, der zu Hebung oder Linderung der Krank⸗
heit gerade hinreichend iſt. So muß man nie Schlaͤge
geben, wenn die Heilung durch Funken verrichtet werden
kann; man muß die Funken vermeiden, wenn man die
verlangte Wirkung durch das bloße Ausſtroͤmen der Ma⸗
terie aus einer hoͤlzernen Spitze erreichen kann; und ſo⸗
gar dieſe Behandlung muß man unterlaſſen, wenn das
Ausſtroͤmen aus einer metalliſchen Spitze ſchon hinrei⸗
chend ſcheint. Die Schwierigkeit hiebey beſteht in Be⸗
ſtimmung des gehoͤrigen Grades fuͤr jede Krankheit,
wenn man zugleich das Geſchlecht und die Natur des
Kranken mit in Betrachtung ziehet. Es iſt unmoͤglich,
uͤber dieſen Punkt beſtimmte und unveraͤnderliche Regeln
zu geben, da die Umſtaͤnde von ſolcher Beſchaffenheit

und ſo verſchieden ſind, daß lange Erfahrung und genaue

Aufmerkſamkeit auf jedes einzelne Phaͤnomen die einzigen
Mittel bleiben, durch welche man den gehoͤrigen Unter⸗
richt erhalten kann. Die ſicherſte Vorſchrift, die man
hieruͤber geben kann, iſt, wie ſchon oben bemerkt wor⸗
den, dieſe, daß man den Anfang mit der gelindeſten Be⸗
handlung, wenigſtens mit einer ſolchen mache, die in
Betrachtung der Conſtitution des Kranken, eher zu
ſchwach, als zu ſtark, ſcheint. Hat man dieſe gelinde
Behandlung einige Tage lang unwirkſam gefunden,
welches man daraus ſieht, daß die Krankheit nicht ab⸗
nimmt, und der Gebrauch der Elektricitaͤt keine Waͤrme
oder kein anderes Hoffnung gebendes Phaͤnomen in dem
elektriſirten Theile hervorbringt; ſo kann man die Kraft
der

der Elel⸗
lich deng
II.
die Eltt
tung, de
Bewegu
Elektrie
Eben di
beyde C
ſn. K
durch den
let, denn
Perſonen
d ben⸗
etät fi
ſen,
werden :
hellggue
wegen ir
manſich
bec and
ſamkeit
dos Eet
Erſorde
tetbreche
lenbetti
werden,
triett
UI
die beſt
zerne,
mmetalle

ung.

ſamkeit da⸗
un Elektl⸗
der Konk⸗
ie Schlige
tet werden
in man die
en der Ma⸗
, Und ſ
enn dos
1 hirei⸗
tin Be⸗
Nankhet,
Natnr des
nmoglich,
e Negeln
pufenheit
d genaue
einzigen
en Unter⸗
die mon
fr nor⸗
n Be⸗
die in
gee u
günde⸗
efunden,
ſcht ab⸗
Wartne
in dem
Kroſt
Nr

der Elektricitaͤt nach und nach verſtaͤrken, bis man end⸗
lich den gehoͤrigen Grad derſelben findet.
II. Was die Beurtheilung der Faͤlle, in welchen
die Elektricitaͤt dienlich iſt, anbetrifft, ſo zeigt die Erfah⸗
rung, daß uͤberhaupt alle Arten von Obſtruktionen der
Bewegung, Circulation oder Abſonderung durch die
Elektricitaͤt ſehr oft gehoben oder erleichtert werden.
Eben dies laͤßt ſich von Nervenkrankheiten ſagen, welche
beyde Claſſen ſchon ſehr viele Krankheiten in ſich begrei⸗
fen. Krankheiten, die ſchon lang gedauret haben, ſind
durch den Gebrauch der Elektricitaͤt ſelten gaͤnzlich gehei⸗
let, dennoch aber mehrentheils gelindert worden. Bey
Perſonen, die mit dem veneriſchen Uebel behaftet ſind,
und bey ſchwangern Weibern hat man ſonſt die Elektri⸗
citaͤt fuͤr ſchaͤdlich gehalten; aber man kann verſichert
ſeyn, daß ſie auch in ſolchen Faͤllen kuͤhnlich gebraucht
werden koͤnne, wenn man ſie nur behutſam und mit Ue⸗
berlegung behandelt. Wenn man ſchwangere Weiber
wegen irgend einer Krankheit elektriſiren ſoll, ſo muß
man ſich der Schlaͤge ſchlechterdings enthalten z und auch
bey andern gelindern Behandlungen beſtaͤndige Aufmerk⸗
ſamkeit auf jedes Phaͤnomen wenden, das ſich waͤhrend
des Elektriſirens zeigt, um die Methode deſſelben nach
Erfordern der Umſtaͤnde verſtaͤrken, ſchwaͤchen oder un⸗
terbrechen zu koͤnnen. Was die veneriſchen Krankhei⸗
ten betrifft, ſo wird in der Folge dieſer Schrift gezeigt
werden, auf was ſuͤr Art und in welchen Faͤllen die Elek⸗
tricitaͤt dabey koͤnne angebracht werden.
III. Bey ſich zuſammenziehenden Geſchwuͤlſten iſt
die beſte Methode, die elektriſche Materie durch eine hoͤl⸗
zerne, oder, im Fall dieſes ſchmerzhaft iſt, durch eine
metallene Spitze auszuziehen. Funken und Schlaͤge
C ſind

wNV=—ꝛ—D——fdgT.rg)p

34 ———=

ſind in ſolchen Faͤllen oft ſchaͤdlich. Bey Steifheiten der
Glieder, Laͤhmungen und Fluͤſſen, kann man ſchwache
Funken, vorzuͤglich durch doppelten Flanell, auch wohl
ſehr ſchwache Schlaͤge (aufs hoͤchſte von * Zoll) ge⸗
brauchen. Staͤrkere Schlaͤge duͤrfen nur bisweilen,
aber ſehr ſelten, bey heftigem Zahnweh und gewiſſen
Arten von innern Kraͤmpfen, die noch nicht lang gedan
ret haben, gebraucht werden.
IIV. Wenn ein Glied des Koͤrpers nicht bewegt wer⸗
den kann, ſo muß man bedenken, daß dieſe Steifheit
nicht allezeit von einer Zuſammenziehung der Muſkeln,
ſondern bisweilen auch von einer Erſchlaffung derſelben
herruͤhren kann. Wenn z. B. die Hand einwaͤnts ge⸗
kruͤmmt iſt, und der Kranke nicht die Kraft hat, ſie ge⸗
rade auszuſtrecken, ſo kann die Urſache davon eben ſo⸗
wohl in der Schwaͤche der aͤußern Muſkeln, als in der
Zuſammenziehung der innern liegen. Da es in ſolchen
Faͤllen oft ſelbſt fuͤr den beſten Anatomiker ſchwer iſt, die
wahre Urſache zu entdecken, ſo iſt es am ſicherſten, nicht
allein diejenigen Muſkeln, welche zuſammengezogen
ſcheinen, ſondern auch ihre entgegengeſetzten zu elektriſi⸗
ren; da das Elektriſiren eines geſunden Muſkels nicht
im geringſten ſchaͤdlich ſeyn kann.
V. Wenn man die elektriſche Materie encweder aus
einer hoͤlzernen oder aus einer metallnen Spitze ausſtroͤ⸗
men laͤßt, ſo muß die Operation wenigſtens 3 und laͤng⸗
ſtens 10 Minuten dauren, und nach Erfordern der Um⸗
ſtaͤnde laͤnger oder kuͤrzer eingerichtet werden. Bey
Schlaͤgen darf die groͤßte Anzahl nicht uͤber 12 bis 14
ſteigen, ausgenommen, wenn ſie uͤber den ganzen Koͤr⸗
per nach verſchiedenen Richtungen gegeben werden.
Wenn man Funken gebraucht, ſo kann die Anzahl der⸗
ſelben

ſeben e
Echi
V

waͤhnen
renden.
ruhie ſi
ſon ſch
dee O
N.
Llektriſt
ſaßt hel
hondlun
dener 1
Wocd⸗
Fale
Meng

ifheitnder⸗
n ſchrache
auch nohl
hiövelen,
d gewiſſen
nng gedau⸗

ewegt wer⸗
Eteſſheit
Mſteln,
detſelben
wots E⸗
at, ſe ge⸗
n eben ſo⸗
ols in der
in ſolchen
er iſ, die
ien, nicht
engezogen
elekriſß⸗
b igt

her als
husſtro⸗
d ng⸗
ſderlm⸗
1. Bey
2 bis 14
er Kor⸗
“
ehl det⸗
ſeben

ſelben etwas hoͤher, als die eben angegebene Anzahl der

Schlaͤge, ſteigen.
VI. Endlich wird es nicht uͤberfluͤßig ſeyn, zu er⸗
waͤhnen, daß man bey Kindern, welche auf einem iſoli⸗
renden Stuhle elektriſiret werden ſollen, weil ſie ſelten
ruhig ſitzen, am beſten thut, wenn man eine andere Per⸗
ſon ſich auf den Stuhl ſetzen, und das Kind waͤhrend
der Operation auf dem Schooße hallen laͤßt.
Nachdem ich alſo die Methode, mit Sicherheit zu
elektriſiren, in wenige allgemeine Regeln zuſammenge⸗
faßt habe, ſo will ich in dem folgenden Theile die Be⸗
handlungen, welche man bey Krankheiten von verſchie⸗

dener Art leichter und vortheilhafter befunden hat, ins⸗

beſondere beſchreiben, und zuletzt einige glaubwuͤrdige
Faͤlle hinzufuͤgen, welche zu Beyſpielen fuͤr die große
Menge der Praktiker dienen koͤnnen.

C2 Dritter

. e . Be e .
Dritter Theil.

Gebrauch der Elektricitaͤt bey verſchiedenen Krank⸗

heiten insbeſondere, und Erzaͤhlung einiger
glaubwuͤrdigen praktiſchen Faͤlle.

De Erzaͤhlung einiger wenigen gluͤcklichen Faͤlle
koͤnnte in der mediciniſchen Elektricitaͤt eben ſo
wenig, als in irgend einem andern Fache der Arzneykun⸗
de, etwas fuͤr den Werth der gebrauchten Behandlung
beweiſen, wenn man dabey eine große Anzahl vergebli⸗
cher oder ungluͤcklicher Verſuche vor den Augen der Welt
verbergen wollte. Die Verſchiedenheiten der Conſtitu⸗
tionen unter den Menſchen, und die zufaͤlligen Vereini⸗
gungen der Umſtaͤnde ſind ſo groß, daß oft ſehr hartnaͤ⸗
ckige Krankheiten durch die nichtsbedeutendſten Mittel
gehoben zu ſeyn ſcheinen. Dennoch verwerfen die Aerz⸗
te ſolche Mittel mit Recht, weil ſie in der That in weit
mehreren aͤhnlichen Faͤllen unwirkſam geblieben ſind.
Um alſo die Wirkſamkeit eines Arzneymittels ge⸗
hoͤrig ſchaͤtzen zu koͤnnen, muß man nothwendig die Pro⸗
portion zwiſchen der Anzahl der gluͤcklichen und der un⸗
gluͤcklichen Verſuche vor Augen legen; ohne ſich von ei⸗
nem einzigen Falle hinreißen zu laſſen, und dagegen viele
andere gaͤnzlich zu uͤbergehen.
Dieſer Beobachtung gemaͤß will ich meinen Leſern
auf den folgenden Seiten eine Beſtimmung der Wirkun⸗
gen der Elektricitaͤt, wenn ſie als Huͤlfsmittel gegen ver⸗
ſchiedene Krankheiten gebraucht wird, vorlegen. Dieſe
Beſtimmung iſt aus den Faͤllen gezogen, welche mir
bisher bekannt geworden ſind, und wird alſo vielleicht
4 bey

be beſſ

Munder

von lan
eklektri⸗
ſölerne
ken dur
eheile
Minuu
tuederh

D˖
dder ein
wic en
man
ken an
mnitret
lißt.
dentich
nem
Ohne
triſte
lrcht

oder
der,
um
aͤße
angee
Slin

Krank.
iniger

en Faͤle
eben ſo
ku⸗
indlung
gebli⸗
dee Wt
Conſtitr⸗
Vereini⸗
hortni⸗
Miel
ie Aetz⸗
in weit
nd.
tels ge⸗
ePru⸗
Nru
nei⸗
viele

leſern
Pirkun⸗

en ver⸗
Dieſe
ſe mir
leict:
len

er 37

bey beſſerm Unterrichte und fernerer Ausuͤbung noch viele
Aenderungen und Verbeſſerungen erhalten.

Fluͤſſe, oder rhevmatiſche Krankheiten, auch wenn ſie
von langer Dauer waren, ſind durch das Ausziehen des
elektriſchen Stroms aus dem leidenden Theile mit einer
hoͤlzernen Spitze, oder auch durch Ausziehen der Fun⸗
ken durch Flanell, gemildert, und mehrentheils gaͤnzlich
geheilet worden. Die Operation muß etwa 4 bis 5
Minuten lang fortgeſetzt, und taͤglich ein⸗ bis zweymal
wiederholet werden.

Die Taubheit, wenn ſie nicht aus einer Zerſtoͤrung,
oder einem andern unfoͤrmlichen Bau der Theile entſteht,
wird entweder gaͤnzlich, oder zum Theil gehoben, wenn
man vermittelſt des Directors mit der Glasroͤhre Fun⸗
ken aus dem Ohre zieht, oder die elektriſche Materie ver⸗
mittelſt einer hoͤlzernen Spitze aus demſelben ausſtroͤmen
laͤßt. Bisweilen iſt es auch nicht undienlich, außeror⸗
dentlich ſchwache Schlaͤge (z. B. von *1o/ Zoll) von ei⸗
nem Ohre zum andern gehen zu laſſen. — Man hat
ohne Ausnahme wahrgenommen, daß durch das Elek⸗
triſiren des Ohres der Zufluß des Ohrenſchmalzes be⸗
traͤchtlich vermehrt wird.

Das Zahnweh, wenn es von Erkaͤltung, Fluͤſſen,
oder Entzuͤndung herkoͤmmt, wird mehrentheils gemil⸗
dert, wenn man die elektriſche Materie mit einer Spitze
unmittelbar aus dem leidenden Theile ſelbſt, oder auch
aͤußerlich aus dem Geſichte zieht. Wenn aber der Zahn

angegriffen iſt, ſo hat das Elektriſiren keinen Nutzen,

es lindert die Schmerzen ſelten oder gar nicht, und ver⸗

mehrt ſie oft bis zu einem ungemein hohen Grade.

C 3 Geſchwuͤl⸗

Geſchiuͤlſte uͤberhaupt, welche keine Materie
enthalten, werden gemeiniglich geheilet, wenn man die
elektriſche Materie mit einer hoͤlzernen Spitze auszie⸗
het, *) wobey die Operation 3 bis 4 Minuten dauren,
und taͤglich wiederholet werden muß.

Bey Entzuͤndungen von jeder Art giebt ein
ſehr gelindes Elektriſiren mehrentheils einige Erleich⸗
terung.

In Augenentzuͤndungen verſchafft das Ausſtroͤ⸗
men der elektriſchen Materie aus einer hoͤlzernen Spitze
allezeit eine große Erleichterung; die Schmerzen nehmen
ſchnell ab, und die Entzuͤndung wird gemeiniglich in
wenigen Tagen zertheilet. Man muß hiebey das Auge
des Kranken offen halten, und ſich ſorgfaͤltig huͤten, daß
man die Spitze nicht zu nahe daran bringe, damit kein
Funken entſtehe. Bisweilen iſt es ſchon hinreichend,
die Materie aus einer metallnen Spitze ausſtroͤmen zu
laſſen; denn es muß uͤberhaupt in ſolchen Faͤllen jeder
allzugroße Reiz vermieden werden. Es iſt hier nicht
noͤthig, die Operation 3 bis 4 Minuten lang ununter⸗
brochen fortzuſetzen; ſondern, wenn man die Materie
ohngefaͤhr eine halbe Minute lang hat ausſtroͤmen laſſen,
ſo kann man dem Kranken eine kurze Zeit Ruhe geben,

um ſich die Thraͤnen abzutrocknen, welche dabey gemei⸗
niglich ſehr reichlich fließen; dann kann man die Opera⸗

tion wiederum eine halbe Minute lang fortſetzen, und
dies taͤglich vier⸗ bis fuͤnfmal wiederholen.

Der

*) Es iſt ſehr merkwuͤrdig, daß bey einigen weiſſen Ge⸗
ſchwuͤlſten der Gelenke, welche doch durch die Elektriei⸗
taͤt voͤllig gehoben wurden, die Knochen und Knorpel
ſchon einigermaßen verunſtaltet waren.

De
ten geh
doß die
derghin
gler in
vitkſan
bekannt
waͤre
Giektt
mon,
nſtein
halb
bis zu
liſe.
.
merk
ligkel
worde
Foll
hrans

oler
tric;
deit
mein
einer

Mrtere
n man die
e auszi⸗
in dauren,

giebt ein
e Clleich⸗

Dsſr⸗
n Eyße
nehmmen
ſcſic in
das Age
aten, daß
omnit kein
hreichend,
toͤnen zu
len ſeder
hier nicht
unurter⸗
Materie
en oſen,
geben,
gemei⸗
Mera⸗
n, vnd

Der

ſn Ge⸗
Eleltrici⸗
Enorpel

Der ſchwarze Stahr iſt zwar oft durch Elektriſi⸗
ren geheilt worden; *) ich muß aber zugleich geſtehen,
daß die Elektricitaͤt, wie ich zuverlaͤſſig weiß, in vielen
dergleichen Faͤllen, in welchen man ſie ſehr lang und mit
aller moͤglichen Sorgfalt gebraucht hat, dennoch un⸗
wirkſam geblieben iſt. Doch iſt mir auch kein Beyſpiel
bekannt, daß je dieſe Krankheit durch die Elektricitaͤt
waͤre verſchlimmert worden. Die beſte Methode, die
Elektricitaͤt in ſolchen Faͤllen anzubringen, iſt dieſe, daß
man zuerſt eine kurze Zeit lang die elektriſche Materie
mit einer hoͤlzernen Spitze ausziehe, und dann etwa ein
halb Dutzend Schlaͤge von 2s Zoll, vom Hinterhaupt
bis zur Stirne, ein wenig uͤber dem Auge durchgehen
laſſe.
Auch iſt vor einiger Zeit durch das Elektriſiren eine
merkwuͤrdige Augenkrankheit, naͤmlich eine Undurchſich⸗
tigkeit der glaͤſernen Feuchtigkeit, vollkommen gehoben
worden. Doch iſt dieß, ſo viel ich weiß, der einzige
Fall dieſer Art, bey welchem man die Elektricitaͤt ge⸗
braucht hat.
Die Thraͤnenfiſtel iſt, ſo viel mir bekannt, in
allen Faͤllen vollkommen geheilt worden, wenn die Elek⸗
tricitaͤt von geſchickten Maͤnnern, und eine hinreichende
Zeit lang, gebraucht worden iſt. Man hat ſich insge⸗
mein der Methode bedient, die elektriſche Materie mit
einer hoͤlzernen Spitze auszuziehen, und ſehr ſchwache
C 4 Funken

2) Man ſ hieruͤber die Nachricht von den Wirkungen der

Elektricitaͤt im ſchwarzen Stahre vom Hrn. Hey,
Wundarzt zu Leeds, in den Mediciniſchen Bemerkun⸗
gen und Unterſuchungen einer Geſellſchaft von Aerzten
in London, (aus dem Engl. Altenburg 1770. 8.) VI.
Band, (im Original iſt dieſer Band der Ste) no. I.
Anm. des Ueberſ.

Funken aus dem leidenden Theile zu locken. Man kann
mit der Operation taͤglich drey bis vier Minuten lang
anhalten. Merkwuͤrdig iſt es, daß in dieſen Faͤllen,
nach der Heilung der Thraͤnenfiſtel, durch Unterdruͤckung
des Abfluſſes niemals eine andere Krankheit, z. B.
Blindheit, Entzuͤndung u. dergl. entſtanden iſt.

Laͤhmungen werden ſelten durch die Elektricitaͤt
vollkommen geheilt, beſonders wenn ſie ſchon lang ge⸗
dauret haben; doch empfindet der Kranke gemeiniglich
einigen Grad von Erleichterung. Die Methode, in
ſolchen Faͤllen zu elektriſiren, iſt dieſe, daß man die elek⸗
triſche Materie mit der hoͤlzernen Spitze ausziehet, und
Funken durch Flanell, oder durch die gewoͤhnliche Be⸗
kleidung des leidenden Theils, wenn dieſe nicht allzuſtark

iſt, gehen laͤßt. Die Operation kann kaͤglich etwa 5
Minuten lang dauren.

Geſchwuͤre, oder offne Schaͤden von jeder Art,
auch wenn ſie von langwieriger Dauer ſind, werden
durch die Elektricitaͤt gemeiniglich zur Heilung geſchickt
gemacht. Die gewoͤhnlichen Wirkungen ſind, daß die
Entzuͤndung abnimmt, und daß der Zufluß des Eiters
von gehoͤriger Reife anfaͤnglich befoͤrdert wird, nachher
aber immer ſtufenweiſe abnimmt, je mehr ſich die Raͤn⸗
der der Wunde zuſammenziehen, bis ſie gaͤnzlich zuge⸗
heilt iſt. Man muß hiebey den gelindeſten Grad des
Elektriſirens gebrauchen, um den allzuſtarken Reiz zu
vermeiden, welcher mehrentheils ſchaͤdlich iſt. Die
elektriſche Materie taͤglich 3 bis 4 Minuten lang mit
einer hoͤlzernen oder metallnen Spitze auszuziehen, oder
auch durch dieſe Spitze ausſtroͤmen zu laſſen, iſt voͤllig
hinreichend. V

Bey

Ber
gutem E
bemerken
Zerne Sr
einen be⸗
daß er /
ſch gen
weit, od
noch we
mittelbe
dieſe, d
ſeugt,
die Ele
worden.
N
denen!
vielmel
nige ſeh
Veitsta
unſen
Numen
Kronke
denen.
Junken
handlun
gen man
Schlig
dere B
imn erſt
die elet
Site

ſen kenn
ten lang
aͤle,
hrickung
B
efteſtͤt
laug ge⸗
einiglicch
ode’ i
Nelel.
„und
GeBe⸗
lzſteck
etda ſ

er Nt,
werden
ichickt
daß die
Eiters

Unchr

Naͤn⸗
zuge⸗
d des
z
De
g mit
,oder
volig

Bey

Bey Hautausſchlaͤgen iſt das Elektriſiren mit

gutem Erfolg gebraucht worden; man muß aber dabey
bemerken, daß ſich der Ausſchlag, wenn man die hoͤl⸗

zerne Spitze zu nahe an die Haut bringt, und dadurch

einen betraͤchtlichen Reiz veranlaſſet, weiter ausbreite;

daß er hingegen nach und nach abnehme, und ſich end⸗

lich ganz verliere, wenn man die Spitze ohngefaͤhr 6 Zoll
weit, oder, wofern die Elektriſirmaſchine ſehr ſtark iſt,

noch weiter entfernt. Bepy dieſer Krankheit iſt die un⸗

mittelbare und gewoͤhnliche Wirkung der hoͤlzernen Spitze
dieſe, daß ſie um den elektriſirten Theil eine Waͤrme er⸗
zeugt, die auch allemal ein Merkmal abgiebt, daß
die Elektricitaͤt auf die gehoͤrige Art ſey angebracht
worden.
Auch hat der Gebrauch der Elektricitaͤt in verſchie⸗
denen Faͤllen den St. Veitstanz voͤllig geheilt, oder
vielmehr die insgemein ſo genannte Krankheit; denn ei⸗
nige ſehr gelehrte Aerzte glauben, daß der wirkliche St.
Veitstanz, welcher ehedem gewoͤhnlicher war, als zu
unſern Zeiten, von der Krankheit, welche jetzt dieſen

Namen fuͤhrt, verſchieden ſey. Man kann bey dieſer

Krankheit Schlaͤge ohngefaͤhr von *s Zoll nach verſchie⸗
denen Richtungen durch den Koͤrper gehen laſſen, und
Funken aus demſelben ziehen. Wenn aber dieſe Be⸗
handlung dem Patienten ſehr unangenehme Empfindun⸗

gen macht, ſo muß man ſchwaͤchere, oder wohl gar keine

Schlaͤge mehr geben, und anſtatt derſelben andere gelin⸗
dere Behandlungen gebrauchen.
Scrophuloͤſe Geſchwuͤlſte werden, wenn ſie noch
im erſten Anfange ſind, gemeiniglich geheilt, wenn man
die elektriſche Materie mit einer hoͤlzernen oder metallnen
Spitze aus dem leidenden Theile zieht. Dieſe Krank⸗
LCLsf heit

42 —
heit gehoͤrt unter diejenigen, bey welchen die Elektricitaͤt
vorzuͤglich die Beyhuͤlfe anderer Arzneymittel erfordert,
um die Heilung leichter zu bewirken; denn die Krank⸗
heiten der Druͤſen ſind gemeiniglich mit einer großen Er⸗
ſchlaffung des ganzen Koͤrpers, und uͤberhaupt mit Ka⸗
chexie begleitet, welcher man durch die gehoͤrigen Huͤlfs⸗
mittel begegnen muß.
Beym Krebſe erhaͤlt man mehrentheils nichts wei⸗
ter, als einige Linderung der Schmerzen, wenn man die

elektriſche Materie mit einer hoͤlzernen oder metallnen

Spitze ausziehet. Nur ein einziger Fall iſt mir bekannt,
in welchem ein ſehr tief eingewurzelter Krebs an der
Bruſt einer Frau, welcher ſchon lang gedauret hatte,
ziemlich zum Stillſtande gebracht worden iſt. Dieſe
Patientinn erhielt durch das Ausziehen der elektriſchen
Materie mit einer metallnen Spitze aus dem leidenden
Theile ſo viel Erleichterung, daß die peinlichen Schmer⸗

zen, die ſie viele Jahre lang ausgeſtanden hatte, faſt

gaͤnzlich aufhoͤrten: hingegen nahmen die Schmerzen
vielmehr zu, wenn die Materie mit einer hoͤlzernen Spitze
ausgezogen wurde. Dieſe Perſon faͤhrt noch immer
fort, die Elektricitaͤt zu gebrauchen; und es gewinnt
ziemlich das Anſehen, daß der Krebs vollkommen gehei⸗
let ſey, ſo wenig dieſes ſelbſt der einſichtsvolle Arzt, der
ſie elektriſirt, und der die Natur dieſer gefaͤhrlichen
Krankheit nur allzuwohl kennet, erwartet hatte.
Abſceſſe, wenn ſie noch im erſten Anfange ſind,
und uͤberhaupt alle Anſaͤtze zur Eiterung, werden durch
das Elektriſiren zertheilt. Noch neuerlich ward ein Ge⸗
ſchwuͤr an der Huͤfte (lumbar abſceſs) durch die Elek⸗
tricitaͤt vollkommen geheilet. Auch iſt das Huͤftweh
oft dadurch gehoben worden. In allen dieſen Faͤllen
muß

muß ma
vermitte
entgege
telbar e
che abe
ſt ſe⸗
triſhen?
heiten!
pfunden
Perſene
Schlig
unterleſ
mehr be

B
Anrfan
geneßen
konkhe
hätte,
ob mar

Filen⸗

tenn /
ſten ge
die elekt
gus eine
Strorn
Biswe
ſchwoch
brann
bihſfe
Funken

ekticict
fordet,
Krank⸗
oßen Er⸗
mit Ku⸗
hiſſs⸗

ihts wei⸗
man die
elallien
ekannt,
an der
te,
D
ektriſchen
ſeidender

Schmer⸗

te, ſat

imerzen
Spite
hͤ immer
gewinnt
n ele⸗
6, der
richen

Ne ſoch,
ven dunch
dein Ge⸗
die Ebl⸗
hifrweh
Fallen
nuß

4³

muß man die elektriſche Materie durch den leidenden Theil
vermittelſt zweener Directoren gehen laſſen, welche an
entgegengeſetzten Stellen des Koͤrpers entweder unmit⸗
telbar an die bloße Haut, oder an die Bekleidung, wel⸗
che aber ſehr duͤnn ſeyn muß, gebracht werden. Es
iſt ſehr merkwuͤrdig, daß der bloße Durchgang der elek⸗
triſchen Materie gemeiniglich von denen mit dieſen Krank⸗
heiten behafteten Patienten beynahe eben ſo ſtark em⸗
pfunden wird, als ein ſchwacher Schlag von geſunden
Perſonen. Bisweilen hat man auch einige wenige
Schlaͤge gegeben; es ſcheint aber rathſamer, dieſes zu
unterlaſſen, weil ſie zuweilen die Entſtehung des Eiters
mehr befoͤrdern, anſtatt daſſelbe zu zertheilen.

Bey Lungenentzuͤndungen, welche noch im erſten
Anfange waren, iſt die Elektricitaͤt oft von gutem Nutzen
geweſen; daß ſie aber in alten eingewurzelten Lungen⸗
krankheiten je einen augenſcheinlichen Vortheil gebracht
haͤtte, davon iſt mir wenigſtens kein Beyſpiel bekannt:
ob man gleich aller Wahrſcheinlichkeit nach in ſolchen
Faͤllen wenig Verſuche mit ihr mag angeſtellet haben.

Nervenkopfſchmerzen ſind gemeiniglich, auch
wenn ſie ſchon lange gedauret hatten, durch das Elektri⸗
ſiren geheilt worden. Bey dieſer Krankheit muß man
die elektriſche Materie aus einer hoͤlzernen, bisweilen auch
aus einer metallnen Spitze ausſtroͤmen laſſen, und dieſen
Strom nach und nach ringsherum um den Kopf fuͤhren.
Bisweilen hat man es auch wohl mit außerordentlich
ſchwachen Schlaͤgen verſucht; aber man kann dieſe ſelten
gebrauchen, weil die Nerven der mit dieſer Krankheit
behafteten Perſonen ſo reizbar ſind, daß ihnen Schlaͤge,
Funken und oft ſogar das Ausſtroͤmen aus der hoͤlzernen
Spitze,

Spitze, wenn dieſelbe nahe an den Kopf gehalten wird,
Convulſionen verurſachen.
Auch bey der Waſſerſucht, wenn ſi e im erſten An⸗
fange iſt, oder vielmehr beym Anſatze zur Waſſerſucht,
iſt der Gebrauch der Elektricitaͤt oft dienlich befunden
worden; aber bey einem ſchon weiter eingeriſſenen Fort⸗
gange dieſer Krankheit iſt er nie von einigem Nutzen ge⸗
weſen. In ſolchen Faͤllen laͤßt man die elektriſche Ma⸗
kerie, vermittelſt zweener Directoren, in verſchiednen
Richtungen durch den kranken Theil gehen, und zieht
Funken durch Flanell oder durch die Kleider, indem man
den meſſingenen Stab an ſie haͤlt, und ihn beſtaͤndig
darauf hin und her ſchiebet. Dieſe Operation muß we⸗
nigſtens zehn Minuten lang fortgeſetzt, und taͤglich ein⸗
oder zweymal wiederholt werden. — Vielleicht wuͤrde
in dieſen Faͤllen ein bloßes Elektriſiren, da man naͤmlich
den Kranken iſolirte, und mit dem erſten Leiter der Ma⸗
ſchine, indem dieſe bewegt wuͤrde, verbaͤnde, wenn man
damit laͤnger, z. B. eine oder zwo Stunden lang an⸗
hielte, noch beſſere Dienſte thun.
Auch das Podagra iſt, ſo außerordentlich die Sa⸗
che ſcheinen mag, in der That verſchiedene mal durch die
Elektricitaͤt geheilet worden. Mehrentheils hat die
Elektricitaͤt die Schmerzen gelindert, bisweilen aber hat
ſie auch die Krankheit ſo vollkommen gehoben, daß die⸗
ſelbe nie wiedergekommen iſt. Man hat dabepy die elek⸗
triſche Materie aus einer hoͤlzernen Spitze ausſtroͤmen
laſſen; bisweilen aber auch, wenn die Schmerzen zu
groß waren, blos eine metallne gebraucht.
Wechſelfieber werden faſt allezeit durch die Elek⸗
tricitaͤt gehoben, ſo daß bisweilen ein einziges, oder ein
zweymaliges Elektriſiren zureichend geweſen iſt. Die

Pitkſarmn
mon oh

lang Fu

gen hat.
pyſinus,
wird, el
De⸗
eige Kr
die unan
loſet, 1t
ſchnelſten
heit lang
vergeblch
der Fe
heit vere
gegen d̃
biel, de
ſcheres
konn.
ſamkeit n
nigunge
ſcheiden,
nie i
dieſen a
Es iſt d
wahre I
men, che
Schvan
in ille
eine ſhr
Matere
von den

leen uid,

erſten An
aſſerſucht,
befunden
nen hort⸗
ugen ge⸗
Hſchiednen
no ht
em mon
Mardig
mnuß we
dich ein⸗
it wuͤrde
naͤmlch
der Ma⸗
enn man
lang on⸗

dieSe⸗
durch die
ur de
ber hat
aß die⸗
de ck⸗
ſronen
etzen zu

die Ele⸗
der ein
. De

Uh

wirkſamſte und ſicherſte Methode iſt dieſe geweſen, daß
man ohngefaͤhr zehn Minuten oder eine Viertelſtunde

lang Funken durch Flanell oder durch die Kleider gezo⸗

gen hat. Man kann den Kranken entweder im Paro⸗
xyſmus ſelbſt, oder kurz vorher, ehe derſelbe erwartet
wird, elektriſiren.
Die Verhaltung der monatlichen Reinigung,
eine Krankheit, die bey dem weiblichen Geſchlecht oft
die unangenehmſten und furchtbarſten Zufaͤlle veran⸗
laſſet, wird durch die Elektricitaͤt mit dem beſten und
ſchnellſten Erfolge gehoben, wenn auch gleich die Krank⸗
heit lang gedauret hat, und die kraͤftigſten Arzneymittel
vergeblich gegen dieſelbe verſucht worden ſind. Es giebt
der Faͤlle, in welchen die Elektricitaͤt bey dieſer Krank⸗
heit vergeblich gebraucht worden iſt, ſo wenige, und da⸗
gegen derer, in welchen ſie gute Wirkung gethan hat, ſo
viele, daß man ſie mit Recht als ein ſehr wirkſames und
ſicheres Huͤlfsmittel wider dieſe Krankheit betrachten
kann. Aber es iſt dabey viel Kenntniß und Aufmerk⸗

ſanmkeit noͤthig, um die Verhaltung der monatlichen Rei⸗

nigung von dem Zuſtande der Schwangerſchaft zu unter⸗
ſcheiden. Bey jener iſt der Gebrauch der Elektricitaͤt,
wie wir ſchon oben bemerkt haben, ſehr dienlich; bey
dieſem aber kann er ſehr unangenehme Folgen haben.
Es iſt daher eine Sache von großer Wichtigkeit, die
wahre Urſache der Krankheit mit Gewißheit zu beſtim⸗
men, ehe man in ſolchen Faͤllen die Elektricitaͤt gebraucht,
Schwangere Weiber koͤnnen zwar um anderer Krankhei⸗
ten willen elektriſiret werden; man muß aber jederzeit
eine ſehr gelinde Behandlung waͤhlen, und die elektriſche
Materie durch andere Theile des Koͤrpers fuͤhren, die

von den Zeugungstheilen ſo viel moͤglich entfernt ſind.

Bey

46 ——
Bey einer wirklichen Verhaltung der monatlichen Reini⸗ Ausdu
gung hingegen kann man ſchwache Schlaͤge, ohngefaͤhr tricitat
von Zoll durch das Becken gehen laſſen; man kan dienlich
aus denen nahe bey dem Sitze der Krankheit liegenden welhe
Theilen durch die Kleider Funken ziehen, auch die elek⸗ Be
triſche Materie durch dieſelben gehen laſſen, indem man gemein
die metallnen oder hoͤlzernen Enden zweener Directoren deil ſie
an die Huͤften dicht an die Kleider haͤlt, von denen, wenn Sym
ſie zu dick ſind, ein Theil abgelegt werden muß. Aus / der
dieſen verſchiednen Arten, die Elektricitaͤt anzubringen, urkh
muß man diejenige waͤhlen, die der Conſtitution der ſch ſeh,
Kranken am gemaͤßeſten iſt. Die Anzahl der Schlaͤge eitit
kann bis auf 12 bis 14 ſteigen: bey den andern Me⸗ NV ri
thoden kann man 2 bis 3 Minuten lang anhalten, und N
die Operation taͤglich wiederholen. Aber ſtarke Schlaͤ⸗ hetme
ge, und uͤberhaupt ſtaͤrkere Anwendungen der Elektrici⸗ ſinde
taͤt, als die Kranke ohne Beſchwerde aushalten kann, ltrſc
muß man ſorgfaͤltig vermeiden; denn es koͤnnte dadurch nen E⸗
ein allzuſtarker Abfluß verurſachet werden, der ſich nicht Net don
leicht wieder wuͤrde ſtillen laſſen. Bey Blutfluͤſſen der Kankt
Gebaͤrmutter iſt, ſo viel ich weiß, die Elektricitaͤt nie ent
„dienlich geweſen, aber wohl auch nicht oft verſucht wor⸗ Uebert
den. Vielleicht wuͤrde ein gelindes Elektriſiren, da— ſenh
man die Kranke nur iſolirte, und mit dem erſten Leiter ſche A⸗
einer in Bewegung geſetzten Elektriſirmaſchine verbaͤnde, leſie
nicht ganz ohne Nutzen ſeyn. neſhen
In Abſicht auf widernatuͤrliche Abfluͤſſe und all⸗ *
zuſtarke Ausleerungen uͤberhaupt iſt zu bemerken, daß de
einige dieſer Abfluͤſſe, z. B. die Thraͤnenfiſtel, und ei⸗ Aned
nige Arten des veneriſchen Uebels, ganz widernatuͤrlich N
ſind, andere hingegen nur in einer Verſtaͤrkung der na⸗ . an
tuͤrlichen Abgaͤnge, z. B. der monatlichen Rrenngmng, “l
. us⸗ .

en Rent⸗
Ohnefahe
Wan kann
tlegenden
9 de elt⸗
pdem man
Direetoren
nen, wern
ſß. Aus
ubringen,
on ber
Schlige
dern Ma⸗
ſten, urd
ke Schli⸗
Eektric,⸗
ſten konn,
e dedurch
rſch niche
fͤſſen der
tricität nie
ſichtnoen⸗
ſmn, da
ſen beiter
erbande,

und l⸗
aken daß
1, und ei⸗
uuncrlch
ng der na⸗
ſeinigung,

Nis⸗

Ausduͤnſtung, u. ſ. f. beſtehen. Man hat aber die Elek⸗

tricitaͤt uͤberhaupt fuͤr die erſte Art dieſer Abfluͤſſe weit
dienlicher gefunden, als fuͤr die von der zweyten Art,
welche mehrentheils durch dieſelbe verſtaͤrkt werden.
Bey veneriſchen Krankheiten hat man ſonſt ins⸗
gemein den Gebrauch der Elektricitaͤt gaͤnzlich unterſagt,
weil ſie in den meiſten Faͤllen die Schmerzen und andere
Symptome eher vermehrt, als vermindert habe. Und
in der That, wenn man bedenkt, daß denen mit dieſer
Krankheit behafteten Perſonen jede Art von Reiz ſchaͤd⸗
lich ſey, ſo darf man ſich nicht wundern, daß die Elek⸗
kricitaͤt dabey uͤble Folgen gehabt hat, beſonders auf die
Art, wie ſie noch vor einiger Zeit gebraucht wurde, naͤm⸗

lich durch Mittheilung ſtarker Schlaͤge. Inzwiſchen

hat man ſeit kurzem wahrgenommen, daß eine ſehr ge⸗
linde Anwendung der Elektricitaͤt, z. B. wenn man die
elektriſche Materie vermittelſt einer hoͤlzernen oder metall⸗

nen Spitze auszieht, in verſchiednen Faͤllen von dieſer
Art von vorzuͤglichem Nutzen ſey, wenn auch gleich die

Krankheit ſchon lange Zeit gedauret hat. Da wir ſchon

oben bemerkt haben, daß durch ein behutſames und mit
Ueberlegung angeſtelltes Elektriſiren Geſchwuͤlſte, wenn

ſie noch im erſten Anfange ſind, zertheilt, und unnatuͤr⸗
liche Abgaͤnge nach und nach gehoben werden, ſo iſt es
uͤberfluͤßig, die Arten von veneriſchen Krankheiten, bey
welchen die Elektricitaͤt gebraucht werden kann, insbe⸗
ſondere zu beſchreiben; nur iſt es noͤthig zu erinnern, daß
der Operator in ſolchen Faͤllen jeden betraͤchtlichen Reiz
vermeiden muͤſſe.
Man hat den Gebrauch der Elektricitaͤt auch noch
in andern Krankheiten, außer den oben angefuͤhrten,
dienlich befunden „da aber die Beyſpiele davon nicht

zahlreich

48 —

zahlreich genug ſind, um allgemeine Regeln daraus her⸗

zuleiten, ſo habe ich keine beſondere Ruͤckſicht auf dieſel⸗.

ben nehmen wollen, zumal, da die Wirkungen der Elek⸗
tricitaͤt auf den menſchlichen Koͤrper unter verſchiednen
Umſtaͤnden bereits genugſam unter allgemeinen Abthei⸗
lungen ſind betrachtet worden.
Zuletzt muͤſſen wir noch bemerken, daß in vielen
Faͤllen die Elektricitaͤt durch andere von einem Arzt von

Profeſſion vorzuſchreibende Arzneymittel muͤſſe unter⸗

ſtuͤtzt werden; weil ſie an ſich und ohne dieſe Huͤlfe viel⸗
leicht ohne Nutzen ſeyn wuͤrde; daß aber im Gegentheil
oft auch andere Arzneyen, z. B. ſchweißtreibende, ſtaͤr⸗
kende Mittel u. dergl. durch den Gebrauch der Elektrici⸗
taͤt unterſtuͤtzt werden koͤnnen.
„Indem ich einige der obigen Faͤlle niederſchrieb, cc
ſagt Herr Becket, *) „fielen mir ein paar Beobachtun⸗
„gen ein, die zwar vielleicht nicht von großen Folgen
„ſind, die ich aber doch nicht ganz uͤbergehen kann, da
„doch in jeder beſondern Wirkung der Elektricitaͤt etwas
„wiſſenswuͤrdiges zu liegen ſcheint.
„Beh einigen der vorherbeſchriebenen Heilungen,
„beſonders bey der von Herrn Jones beſchriebenen Cur
„der Laͤhmung, fand ſich ein ſehr lebhafter und reichli⸗
„cher Abfluß der vorher ſchon durch aufgelegte Pflaſter
„gezognen Blaſen ein. — Es ſcheint dieſes, meiner
„Meynung nach, eine ganz allgemeine Folge des Elek⸗
„triſirens zu ſeyn; wenigſtens habe ich bey meiner eig⸗
„nen Erfahrung verſchiedne Beyſpiele davon geſehen,
„beſonders bey einem Manne, den ich wegen einer Laͤh⸗
„mung elektriſirte, und der ein Ziehpflaſter an dem Na⸗
„cken trug. Dieſer ſagte mir, nachdem er den Tag
„vorher
*) Eſſay on Eleétricity.

hiͤ
Nach
vſnſ,
„weſt
„Vert
„und
phatte.
vchen
„gen!

„ſchen

„biele
„bos ir
veinen

verhate

aus e⸗

f dieſſ⸗.

der Elt⸗
chiednen
Mlhei

in dielen
Arze von
6 UMner⸗
ſe biel⸗
entheil
ſr⸗
Cuekwich⸗

ſchrieb,“
bachtun⸗
Folgen
n, dar
etwas

flungen,
nen Cu
ichli.
aſter
meiner
Clt⸗
ner eige
geſehen,
er lah⸗
emn Na⸗
en Tag
vorher

emwenntet
49

„vorher elektriſirt worden war, daß er in der folgenden
„Nacht den Abfluß aus der Blaſe weit ſtaͤrker, als
„ſonſt, gefunden haͤtte; obgleich die Operation in nichts
„weiter beſtanden hatte, als daß ich ihn ohngefaͤhr eine
„Viertelſtunde lang auf das iſolirende Stativ geſtellt
„und Funken aus der Seite ſeines Geſichts gezogen
„hatte. Hieraus erhellet die Moͤglichkeit, daß in man⸗
„chen Faͤllen die Blaſenpflaſter beſonders gute Wirkun⸗
„gen thun koͤnnen, wenn man ſie waͤhrend einer elektri⸗
„ſchen Cur auflegt; in andern Faͤllen moͤchte es ſich
„vielleicht wohl der Muͤhe verlohnen, die Elektricitaͤt
„blos in der Abſicht zu gebrauchen, um durch dieſelbe
„einen ſtaͤrkern Abfluß aus den Blaſenpflaſtern zu
„erhalten.“

D GBlaub⸗

50 —
F. e e e d e e e e e e e .

Glaubwuͤrdige praktiſche Faͤlle, in welchen man
die Elektricitaͤt gebraucht hat.

Erſter Fall.
ie umſtaͤndliche Erzaͤhlung des nachfolgenden

Falles iſt mir von Herrn Partington mit⸗
getheilt worden.

Daniel Wiſcoyl, 36 Jahr alt, und von ſtarker
Leibesbeſchaffenheit, ward aus der Weſtminſter Armen⸗
pflege in Gerhardſtreet zu Herrn Partington geſandt,
der ihn wegen einer Entzuͤndung in beyden Augen elek⸗
triſiren ſollte. Die Beſchreibung, die er von ſeiner
Krankheit machte, war folgende: — Anfaͤnglich
ſchwebten ihm ſchwarze Flecken von verſchiedner Groͤße
und Geſtalt vor den Augen. Hierauf folgte eine Ent⸗
zuͤndung in beyden Augen, welche mit ſolcher Geſchwin⸗
digkeit zunahm, daß er in Zeit von einer Woche in den
Grad von Blindheit verfiel, in welchem er blieb, bis er
elektriſiret wurde. Er ward ſogleich an die Weſtmin⸗
ſter Armenpflege empfohlen, wo Herr Ford, der daſi⸗
ge Wundarzt, alle moͤgliche Aufmerkſamkeit auf ſeine
Krankheit wendete, die er aber ſo hartnaͤckig fand, daß
alle zur Erleichterung dieſes ungluͤcklichen Mannes an⸗
gewendete Bemuͤhungen fruchtlos waren. Blaſenpfla⸗
ſter und Blutigel waren, außer den andern gewoͤhnli⸗
chen Mitteln, ohne den geringſten Erfolg gebraucht
worden.
Ohngefaͤhr zween Monate nach dem Anfange der
Entzuͤndung empfahl ihn Herr Ford an Herrn Par⸗
tington, welcher bey der Unterſuchung fand, daß die
Augen⸗

9

Augenſie
werden ko
uͤber und
ches am m
et, wenn
te, und
als einen
merkte;
ſo dunke,
den konnte
ben und
ſcheiden,
gemeinigkie
Scherde
dern zoge
len, wol
lerhoupt

Anpfand,

her
ch, Gha⸗
Entz zundr
Nehn dag
Stern ⸗ im
das Gerin
ſinf Vec
der Stern
endiich im
hmir erg
gaͤnſich 4

ELeetret

lere Beſc

n man

enden
n mnit⸗

ſtörker
men⸗
andt,
rack⸗
ſorer
ingch
Groͤhe
e Ent⸗
ihn⸗
in den
lis er
ſtmir⸗
er daſe
ſone
on⸗
pflo⸗
Gock⸗
taucht

hge der
Par⸗
ß die
ſugen

Augenlieber nicht anders als mit dem Finger geöoͤffnet
werden konnten, und daß alsdann die Haͤute des Auges
uͤber und uͤber roth erſchienen. Am rechten Auge, wel⸗
ches am meiſten litt, war das Geſicht ſo ſchwach, daß
er, wenn man dieſes Auge gegen ein Fenſter kehr⸗
te, und die Augenlieder mit Gewalt offen hielt, nichts
als einen rothen Schimmer, wie einen Feuerballen, be⸗
merkte; der uͤbrige Theil des Zimmers aber ſchien ihm
ſo dunkel, daß er keinen Gegenſtand darinnen unterſchei⸗
den konnte. Mit dem linken Auge konnte er die Far⸗
ben und Geſtalten nahe gehaltener Gegenſtaͤnde unter⸗
ſcheiden, aber in Abſicht auf die Groͤßen betrog er ſich
gemeiniglich. Dieſe Krankheit war mit peinlichen
Schmerzen verbunden, die von einem Theile in den an⸗
dern zogen, hauptſaͤchlich aber in den Schlaͤfen verweil⸗
ten, wobey er bisweilen heftige Stiche bis an das Hin⸗
terhaupt oder bis in den Mittelpunkt der Augen
empfand.

Herr Partington fieng am 2 r1 ſten October 1776
an, ihn zu elektriſiren. Drey Tage darauf nahm die
Entzuͤndung augenſcheinlich ab, und in Zeit von vier⸗
zehn Tagen hatte ſie gaͤnzlich nachgelaſſen; aber der
Stern im Auge war ſo eng zugeſchloſſen, daß man kaum
das Geringſte davon bemerken konnte. Herr P. fuhr
fuͤnf Wochen lang fort, ihn ktaͤglich zu elektriſiren, und
der Stern erweiterte ſich immer mehr und mehr, bis er
endlich im Stande war, die Gegenſtaͤnde uͤber die Gaſſe
hinuͤber zu unterſcheiden. Die Schmerzen hatten nun
gaͤnzlich aufgehoͤrt, daher er denn auch den Gebrauch der
Elektricitaͤt unterließ. Er hat auch nachher keine wei⸗
kere Beſchwerde empfunden.

D 2. Dieſe

52 errerr

Dieſe merkwuͤrdige Cur ward durch das Ausſtroͤ⸗
men der elektriſchen Materie aus einer metallnen und aus
einer hoͤlzernen Spitze verrichtet. Das zuerſt gebrauchte
Inſtrument, welches der verſtorbene Ferguſon erfun⸗
den hatte, beſtand aus einem etwas ſpitzigen Meſſing⸗
drath, der durch einen Kork an das ſchmaͤlere Ende ei⸗
ner coniſchen an beyden Enden offnen Glasroͤhre befeſti⸗
get war, und laͤngſt der Axe dieſes coniſchen oder trich⸗

terfoͤrmigen Glaſes fortgieng, ſo daß ſeine Spitze nicht

ganz bis an das breitere Ende reichte, ſondern noch ohn⸗

gefaͤhr um einen halben Zoll davon entfernt blieb. Woll e

man durch dieſes Inſtrument die elektriſche Materie ge⸗
gen das Auge ſtroͤmen laſſen, ſo mußte man es ſo hal⸗

ten, daß die weite Oeffnung des Glaſes das Auge um⸗

gab, und die Augenlieder offen hielt, die Spitze des

Draths aber gerade dem Sterne gegenuͤber, und etwa

* bis 1 Zoll von demſelben abſtand. *) Man ward
bey dieſem Inſtrumente bald gewahr, daß bisweilen ein
Funken aus dem Drathe kam, der im Auge einen uner⸗
traͤglichen Schmerz verurſachte; daher denn Herr Par⸗
tington, der dieſen Theil der Arzneykunde mit unermuͤ⸗

detem Eifer zu verbeſſern ſucht, auf die Gedanken kam,

eine hoͤlzerne Spitze auf den zugeſpitzten Drath dieſes
Inſtruments zu ſetzen, wodurch die vorgedachte Unbe⸗
quemlichkeit voͤllig gehoben, der Strom der elektriſchen
Materie wirkſamer gemacht, und die Behandlung er⸗
leichtert wurde.

Dies

*) Die im zweyten Theile dieſer Schrift beſchriebenen Di⸗
rectoren, unter welchen der vornehmſte von Herrn Par⸗
tington erfunden iſt, ſind zu jeder Abſicht weit beſſer,
. al das hier beſchriebene Inſtrument des Herrn Fer⸗
guſon.

Di
welchem
terie dur

lhuuchtt

He
rendere
„
„trie i
„en bel
ſe au
„thunn
At,
„daß
„betzt̃

„X
vſuch:
„mein
Nhek
„
„der
„Siͤ⸗
„renden

An
im in
ger,
war,

Ausſtd.
ͤund aus
gebrauche
n afne⸗
Miſing⸗
Ende ei⸗
re befeſti⸗
dder tiich⸗
Piße nicht
oßtr

Woll e

teie ge⸗
8g ſohl⸗
Auge umn
bihe des
Und etwar
len word
hellen ein
nen uner⸗
er Hor⸗
kunermi⸗
ken kam,
ih dieſes
Unbe⸗

ktriſchen

ſung er⸗

Des

eren Di⸗
errnßer⸗
eit beſe,
eren er⸗

Dies war, ſo viel ich weiß, der erſte Fall, bey
welchem dieſe vortreffliche Methode, die elektriſche Ma⸗
terie durch eine hoͤlzerne Spitze ausſtroͤmen zu laſſen, ge⸗

byaucht wurde.

Zweyter Fall.
Herr Lovett erzaͤhlt in ſeiner Schrift: Electricity
rendered uſeful, folgenden Fall:
„Da ich die große Wirkſamkeit der elektriſchen Ma⸗
„terie in ſchneller Linderung aller Arten von Entzuͤndun⸗
„gen bemerkt hatte, ſo war ich geneigt zu glauben, daß

„ſie auch bey der ſogenannten Roſe heilſame Wirkung

„thun werde. Aber bey dem erſten Falle von dieſer
„Art, der mir vorkam, war die Entzuͤndung ſo ſtark,
„daß ich auf den erſten Anblick faſt ganz an dem Erfolg
„verzweifelte. D
yoOhngefaͤhr um Mittag machte ich den erſten Ver⸗

„ſuch: noch vor Nachts hatte ſich die Geſchwulſt unge⸗

„mein geſetzt, und in wenigen Tagen war ſie voͤllig
„geheilt. . S 6
„Die Operation beſtand in einem bloßen Ausziehen
„der Funken mit dem Finger, oder einem eiſernen
„Staͤbchen, indem die kranke Perſon auf einem iſoli⸗
„renden Stativ elektriſiret ward.“

Dritter Fall.
Auch dieſen Fall erzaͤhlt Herr Lovett:
Anna Thompſon in Worceſter war mit einer Fiſtel
im innern Augenwinkel beſchweret, welche nicht weni⸗

geer, als ſiebenmal aufgebrochen und wieder zugeheilet

war. Nach dem letzten Zuheilen hatte ſie ſich einige
D 3 Zeit

54 . errrr

Zeit lang wohl befunden; nachher aber fieng die Krank⸗
heit mit einer kleinen Geſchwulſt wieder an, welche im⸗
mer groͤßer ward, und die Groͤße einer Haſelnuß erreicht
hatte, als man der Kranken rieth, die Elektricitaͤt zu
verſuchen. Nach dem Elektriſiren ſetzte ſich die Ge⸗
ſchwulſt bald, bis ſie gaͤnzlich zertheilt war. Die Kran⸗
ke hat ſich laͤnger als zwey Jahre nachher vollkommen
wohl befunden, ohne das geringſte Symptom von einer
Wiederkehr der Krankheit zu fuͤhlen. — Die Opera⸗

tion beſtand in einem bloßen Ausziehen der Funken aus

dem leidenden Theile.

Vierter Fall.
Der verſtorbene Herr Ferguſon ward, als er ſich

in Briſtol aufhielt, von einem heftigen boͤſen Halſe be⸗

fallen, ſo daß er gar nicht ſchlingen konnte. Er wuͤnſch⸗
te, die Wirkung der Elektricitaͤt zu verſuchen, und Herr
Adlam in Briſtol uͤbernahm die Operation, welche
bloß in einem Ausziehen der Funken aus dem Schlunde
beſtand. Das Elektriſiren ward eine halbe Stunde
darauf wiederholet, und that ſo gute Wirkung, daß
Herr Ferguſon ohngefaͤhr in Zeit von einer Stunde
ohne Schmerzen eſſen und trinken konnte.

Fuͤnfter Fall.
Die beyden folgenden Faͤlle werden von dem Wund⸗
arzte, Herrn John Birch, *) erzaͤhlt.
„Eine
*) S. Conſiderations on the efficacy of Electricity in
removing female obſtruékions, to which are annexed
caſes with remarks by Gohn Birch. Lond. 1779. 8.
uͤberſetzt in den Sammlungen auserleſener Abhandlun⸗

gen zum Gebrauche praktiſcher Aerzte, V Band. 4tes
St. no. I. Anm. des Ueberſ.

„nen
„welch
„ſe vor
„heit we
„andern
„Jung
„daure
verſd
„kion
„wwar.

„
„Schld
„ann V
„die 6
Vn⸗
„wieder
Scha
Jh
„Schr
„hob
„le,
„folge
„natli
„anz
„S
vin 9
„ken!
„mir
vtriet
„de

ie Keenk
elche in⸗
ßerreicht
ieſͤt iu
dee Ge⸗
Neran⸗
konmnen
von einer
e Opera⸗
len as

Eerſch
Halſe le⸗
waͤnſch⸗
ndcherr
velche
chlunde
Stunde
,, daß
Stunde

Vurd⸗

„Eire
gcity in
znnexe⸗
79, 8.
andlunn⸗
nd. tes

„Elne junge Frau, 22 Jahr alt, verlangte mei⸗
„nen Rath wegen einer Geſchwulſt am dicken Beine,
„welche die Folge eines ungluͤcklichen Zufalls war, der
„ſie vor zweyen Jahren betroffen hatte. Ihre Krank⸗
„heit war mit vielen verwickelten Symptomen, unter
„andern mit einer Verhaltung der monatlichen Reini⸗
„gung verbunden, welche ſchon ſieben Monate lang ge⸗
„dauret hatte. Ich hielt es fuͤr rathſam, wo moͤglich,
„erſt dieſes Symptom zu heben, ehe ich zu der Opera⸗
„tion ſchritte, welche wegen der Geſchwulſt noͤthig
„war.
„Drey Tage nach einander ließ ich einige elektriſche
„Schlaͤge durch die Gegend des Beckens gehen; und
„am vierten ward die Kranke von einem heftigen Sei⸗
„tenſchmerze befallen, der aber wieder aufhoͤrte, als ich
„die Schlaͤge durch die leidenden Theile leitete. —
„Ohngefaͤhr nach dreyen Stunden kam der Schmerz
„wieder, man ließ mich holen, ich wiederholte die
„Schlaͤge, und der Schmerz hoͤrte von neuem auf.
„Ich beſuchte ſie ſechs Stunden darauf, als der
„Schmerz in der Seite wieder angegangen war, und
„gab ihr einen ſtaͤrkern Schlag, der den Schmerz ſtill⸗
„te, und ihr eine ſehr ruhige Nacht verſchaffte. Am
„folgenden Tage, welches der fuͤnfte war, kam die mo⸗
„natliche Reinigung wieder, und gieng drey Tage lang
„ganz gelind ab. Alsdann hoͤrte ſie wieder auf, der
„Schmerz in der Seite kam wieder, und man ſandte
„in großer Eilfertigkeit zu mir. Als ich zu der Kran⸗
„ken kam, fand ich ſie in großer Beaͤngſtigung; da man
„mir aber die Urſache geſagt hatte, bat ich, die Elek⸗
„tricitaͤt noch einmal verſuchen zu duͤrfen, welches auch
„die Kranke leicht zugeſtand, da ſie ſchon vorher ſo au⸗
D 4 „ gen⸗

6ð —

„genblickliche Huͤlfe von derſelben erhalten hatte. Beym
„Gebrauch der Elektricitaͤt hoͤrte der Schmerz auf.
„Sehr kurze Zeit darauf kam der Abgang der monatli⸗
„chen Reinigung wieder, und hielt zween Tage lang an.
„Ich behandlete ſie noch einige Wochen lang auf die vor⸗
„herbeſchriebene Art, und hatte das Vergnuͤgen, ſie von
„allen ihren Beſchwerden wieder hergeſtellt zu ſehen.“

Sechſter Fall.

„Ich wurde zu einem Frauenzimmer gerufen, die
„ſchon ſeit laͤnger als fuͤnf Vierteljahren mit ſehr ſchmerz⸗
„haften Geſchwuͤren an beyden Beinen befallen war.
„Dieſe Geſchwuͤre waren nach einer Niederkunft ent⸗
„ſtanden, und ſeit dieſer Zeit immer offen geblieben.
„Dabey waren noch die Fuͤße aufgeſchwollen, es hatten
„aber die Geſchwuͤre ſelbſt kein boͤsartiges Anſehen.

„Die Patientinn erzaͤhlte mir, daß, ſeitdem ſie das
„letztemal abortiret haͤtte, welches vor laͤnger als zehn
„Monaten geſchehen war, die monatliche Reinigung
„bey ihr außengeblieben waͤre. Sie ſchrieb daher die
„Geſchwulſt und den Schmerz in den Beinen auch die⸗
„ſer Urſache zu. — Da ich mich genauer nach allen
„Umſtaͤnden erkundigte, ſo erfuhr ich, daß die Patien⸗
„tinn allemal um die Zeit, wenn die monatliche Reini⸗
„gung kommen ſollte, gewiſſe Zufaͤlle und Schmerzen
„empfand, welche ein Beſtreben der Natur, dieſe Rei⸗
„nigung hervorzubringen, anzeigten. Der Abgang
„einer blutigen Materie durch die Geſchwuͤre erleichterte
„allemal die Schmerzen, welche die Patientinn zu ſol⸗
„chen Zeiten empfand. — Ich that vorjetzt weiter
„nichts, als daß ich die Beine auf die gehoͤrige Art
J „verband,

„derben
„Neini

„
„don ei
„uͤber
vbif,
„natii
„Wo
„ſchn
„nore
F
verſiche
leichte

Mia

gung

t4. Byn
nerz oauf,
t monatli⸗
elang an.
f diedor⸗
n, ſee von
ehen⸗

en, die
ſichmmerp⸗
en War,
Unft ent⸗
eblieben.
s hatten
ehen.

n ſe das
als zehn
einigung
daher die
ouch die⸗
ch olen
utien⸗
Neini⸗
merzen
ſe Rei⸗
Abgong
leichterte
z ſo⸗
weſter
ige At
erband,

„verband, und erwartete die Periode der monatlichen
„Reinigung.
„Die Patientinn ward nach ohngefaͤhr zehn Tagen
„von einem Schmerz im Ruͤcken befallen, und fieng an,
„uͤber ihre Beine zu klagen. Ich elektriſirte ſie hier⸗
„auf, und ſchon den folgenden Tag kam bey ihr die mo⸗

„natliche Reinigung zum Vorſchein, die auch die ganze

„Woche uͤber anhielt. Von dieſer Zeit fiengen die Ge⸗
„ſchwuͤre an, ſich zu beſſern, und nach drey Wochen
„waren ſie voͤllig zugeheilet.“
Faͤlle von dieſer Art kommen, wie ich meinen Leſern
verſichern kann, ſo haͤufig vor, daß die Elektrieitaͤt viel⸗
leicht als ein ſicheres, und wirklich als das einzige ſichere
Mittel wider die Verhaltung der monatlichen Reini⸗
gung angeſehen werden kann.

Siebenter Fall.

Folgendes iſt aus dem acht und ſechszigſten Bande
der Philoſophiſchen Transactionen genommen.

Heilung einer Zuſammenziehung der Muſeln,
durch die C bKtricitaͤt, von Hrn. Miles Parting⸗
ton, in einem Briefe an William Henly.
Groß Ruſſel⸗ſtreet, den 13 Jun. 1777.
„Mein Herr,
„Sie meldeten mir vor einiger Zeit, daß Sie die
„durch die Elektricitaͤt verrichtete Cur der Miß Lingfield
„Hrn. Pringle erzaͤhlt haͤtten, daß ſeine Aufmerkſam⸗
„keit dadurch erregt worden, und er der Meynung ge⸗
„weſen ſey, es werde der Muͤhe werth und nuͤtzlich ſeyn,
„dieſen Fall der koͤniglichen Societaͤt mitzutheilen.
D 5S „Ich

58 ð

„Ich hoffe, Sie werden meinen Verzug in Erfuͤllung
„dieſes Verlangens nicht tadeln. Ich habe blos dar⸗
„um gewartet, um die neueſten Nachrichten von der
„Fortdauer dieſer guten Wirkungen zu erhalten, wel⸗
„che damals noch ganz neu waren, indem wir unſere
„elektriſchen Verſuche mit ihr eben erſt angeſtellt hatten.
„Nunmehr aber haben wir von dieſen guten Folgen
„wiederholte Beſtaͤtigungen erhalten; und nun kann ich
„meiner Meynung nach mit Recht folgende Umſtaͤnde,
„die ich aus denen zu meiner eignen Befriedigung auf⸗
„geſetzten Nachrichten entlehne, der Beurtheilung eines
„jeden, dem Sie ſie dazu uͤberlaſſen wollen, unterwer⸗
„fen, und ſie Ihnen zu jedem beliebigen Gebrauch uͤber⸗
„geben. Sie waren ſelbſt gegenwaͤrtig, als ich das
„erſtemal dieſe ungluͤckliche junge Dame beſuchte; Sie
„werden ſich alſo noch des Zuſtandes erinnern, in wel⸗
„chem wir ſie fanden. Ihr Kopf war uͤber die rechte
„Schulter niedergezogen, und das Hinterhaupt ſo weit
„herumgedreht, daß ſich ihr Geſicht ſchief gegen die an⸗
„dere Seite zu richtete, daher ſie nicht im Stande war,
„ihre Fuͤße, oder wenn ſie eine Treppe hinabgieng, die
„Stufen zu ſehen. Der Muſkbel des zitzenfoͤrmigen
„Fortſatzes, der vom Bruſtbeine herkoͤmmt (ſternoma-
„ſtoideus), war zuſammengezogen und ſteif. Sie
„hatte an der rechten Seite des Halſes keinen ſonderli⸗
„chen Schmerz; hingegen fuͤhlte ſie wegen der unge⸗
„meinen Spannung der aͤußern Bedeckungen auf der
„linken Seite einen beſtaͤndigen und oft ſehr heftigen
„Schmerz, beſonders bey ploͤtzlichen Veraͤnderungen
„des Wetters. Ihr Puls war ſchwach, geſchwind
„und unregelmaͤßig. Sie war ungemein empfindlich,
„hatte oft ein kleines Fieber, welches ſich Abends ein⸗
„fand,

pſand,
„wak
pfitt

„
„langen
„hinau
„mer
vim 5
„ lang
„bis
„nahen
„aleer.
„Kran
wech
„ ahre
„wart

„
„titzn
„mach
Ned
„am

„Heb

„.
vſeedr
„Elek
„ſtart
vſehr
„ſon
„den

vlic

Efiling
blos dar⸗
von der
en, wel⸗
r umſere
Thetten.
Frlen
kann ich
nſtaͤnde,
Golß
eines
twer⸗
iet⸗
N
Se
n wel⸗
lechte
weit
ſean⸗
war,
die
nigen
A⸗
El
ki⸗
e
der
gen
gen
ind
h,
in⸗
d,

„fand, und noch vor Morgens aufhoͤrte; ihr Muth
„war insgemein aͤußerſt niedergeſchlagen, und bisweilen
„fuͤhlte ſie ſich ein wenig paralytiſch.

„Sie ſetzte den Urſprung ihrer Krankheit etwas
„laͤnger als zwey Jahre uͤber den damaligen Zeitpunkt
„hinaus. Sie war, als ſie aus einem warmen Zim⸗
„ mer in die kalte Luft gieng, ploͤtzlich von einem Schmerz
„im Hinterhaupte befallen worden, der einige Monate
„lang wenig nachließ, und die Muſkeln nach und nach
„bis zu der traurigen Verunſtaltung, die wir jetzt wahr⸗
„nahmen, zuſammenzog. Seit dieſer Zeit fuͤhlte ſie
„aller wohlgewaͤhlten Mittel, die man wider ihre
„Krankheit gebrauchte, und aller der Strenge, mit
„welcher ſie ſich jeder Verordnung der Aerzte unterwarf,
„ohngeachtet, wenig Veraͤnderung, und ihr Zuſtand
„ward eher ſchlimmer, als beſſer.

„Ich lag ihr an, einen Verſuch mit der Elektrici⸗
„kaͤt zu machen. Sie verſtand ſich dazu, die Probe zu
„machen, weil ſie noch in London waͤre, und obgleich
„die Witterung ſehr ſtuͤrmiſch war, ſo kam ſie dennoch
„am erſten leidlichen Tage zu mir, und ward am 18
„Februar 1777 zum erſtenmale elektriſiret.

„Ich ſetzte ſie auf einen iſolirten Stuhl, verband
„ſie durch eine Kette mit dem erſten Leiter einer großen
„Elektriſirmaſchine, und zog etwa vier Minuten lang
„ſtarke Funken aus den leidenden Theilen, wodurch eine
„ſehr ſtarke Ausduͤnſtung entſtand (ein Umſtand, der
„ſonſt bey ihr ganz ungewoͤhnlich geweſen war), die in
„dem Muſkbel des zitzenfoͤrmigen Fortſatzes eine merk⸗
„liche Relaxation zu bewirken ſchien. Da ihr aber die

„Funken

68 —

„Funken viele Schmerzen machten, ſo hoͤrte ich damit
„auf, und uͤberließ ſie nur noch wenige Minuten lang
„der Ausduͤnſtung, welche ununterbrochen aus den
„Zwiſchenraͤumen der Haut und den anliegenden Thei⸗
„len hervordrang. Das naͤchſtemal kam ſie am 24
„dieſes Monats zu mir. Da ſie die acht Tage uͤber
„ſeit dem erſten Verſuche ſehr krank geweſen war, ſo
„aͤnderte ich die Art der Behandlung, ſetzte ſie blos auf
„einen gewoͤhnlichen Stuhl, und ließ ohngefaͤhr 5 Mi⸗
„nuten lang aus einem großen Ausladeſtabe mit einem
„glaͤſernen Handgriff ſehr ſtarke Funken auf den Mus⸗
„kel des zitzenfoͤrmigen Fortſatzes, von ſeinem doppel⸗
„ten Urſprunge am Bruſtbeine und Schluͤſſelbeine
„an bis an den Ort, wo er ins Hinterhaupt eingeht,
„ſchlagen. Sie hielt dies beſſer, als das erſtemal,
„aus: und auf die Operation erfolgten eben die guten
„Wirkungen in einem hoͤhern Grade, und ohne die vor⸗
„her darauf erfolgten Unbequemlichkeiten. Das drit⸗
„temal ſah ich ſie am 27 ſten bey nir. Sie verſicherte
„mir, daß ihre ſieberhaften Zufaͤlle des Abends weg⸗
„geblieben waͤren, daß die Ausſicht auf einen guten
„Erfolg ihren Muth ſehr erhebe, und daß ſie, ſeitdem
„ich ſie das letztemal elektriſiret, den Kopf weit freyer
„habe bewegen koͤnnen, als es ihr je ſeit dem erſten An⸗
„falle von ihrer Krankheit moͤglich geweſen ſey. Ich
„fuhr fort, ſie am 3, 5, 6, 7 und gten Maͤrz auf
„die naͤmliche Art zu elektriſiren; die Beſſerung nahm
„mit jedemmale zu, und ihre fieberhaften Zufaͤlle
„nebſt der Empfindlichkeit der Nerven verloren ſich
„gaͤnzlich. ,
DdDa nunmehr ſehr unfreundliches Wetter einfiel,
„und ich beſfuͤrchten mußte, die Vortheile zu verlieren,

„die

„die wi
„hatten
„Auch
yſe, ſ
triſren
„Falle,
ndu ſih
„ſchleg
„(rur
vmnißi
„Ausge
„Dame
„ben ka
Geſcl
„hote

9
vcchdi
„le,
„ans!
„lebea
„einet
„enthi
„ge ie
„ſoden
„gende
„lung
Ver
„err

Hdant
ten long
uus den
Tei⸗
amn 24
ge dber
dar, ſo
os anf
Aem
Mus⸗
ppel⸗
ne
ngche,
ſenal,
guten
ſevor⸗
drit⸗
ſherte
weg⸗
guten
bitdem
ſteyer
An⸗
Ich
auf
chen
fil
ſch

ſie,
ſeren,
„die

61

„die wir durch unſere vorherigen Bemuͤhungen erhalten

„hatten, ſo bat ich Sie, mein Herr, als den naͤchſten

„Nachbar dieſes Frauenzimmers, um die Gefaͤlligkeit,

„ſie, ſo lange ſie in der Stadt bleiben wuͤrde, zu elek⸗
„triſiren, und behielt mir vor, ſie nur im erforderlichen
„Falle, wenn ſich einige Veraͤnderung ereignen ſollte,
„zu ſehen. Zum Gluͤck fuͤr ſie nahmen Sie dieſen Vor⸗
„ſchlag an, brachten es in den naͤchſten vierzehn Tagen
„(nur drey Abende ausgenommen) durch Ihre zweck⸗

„maͤßige und behutſame Behandlung zum gluͤcklichſten

„Ausgange, und erhielten die Dankſagungen dieſer
„Dame, die Sie einem Zuſtande, in welchem das Le⸗
„ben kaum mehr zu wuͤnſchen war, entriſſen, und der
„Geſellſchaft ihrer Familie und Freunde wiedergegeben

„hatten.

„Ich bin u. ſ. w.“

„Die Methode, die ich gebrauchte, war dieſe, daß
„ich die Dame auf ein Stativ mit glaͤſernen Fuͤßen ſetz⸗
„ke, und wenigſtens zehn Minuten lang ſtarke Funken
„aus den Muſkeln an beyden Seiten des Halſes zog.
„Ueberdies gab ich ihr gemeiniglich zween Schlaͤge aus
„einer Flaſche, welche 15 Quadratzoll belegte Flaͤche
„enthielt, und vollkommen geladen war. Dieſe Schlaͤ⸗
„ge ließ ich durch ihren Hals und den einen Arm gehen,
„ſo daß beyde den Hals nach entgegeng⸗ſetzten Richtun⸗
„gen durchkreuzten. Sie unterwarf ſich dieſer Behand⸗
„lung mit vieler Entſchloſſenheit, und ich hatte das

„ Vergnuͤgen, zu finden, daß ſie den gewuͤnſchten Erfolg

„hervorbrachte.
„William Henly.“

Achter

62 — ——

Achter Fall.

Auuch dieſer Fall iſt aus den Philoſophiſchen Trans⸗
actionen, im 6oſten Bande, genommen.

Nachricht von einer durch die Elektricitaͤt be⸗
wirkten Heilung des St. Veitstanzes, in einem
Schreiben von D. Anton Fothergill zu Nort⸗
hampton an William Henly.
Northampton, den 28 October 1778.
Mein Herr,
Meinem Verſprechen gemaͤß will ich Ihnen einige
Nachricht von einer neuerlich durch die Elektricitaͤt ver⸗
richteten Cur geben, die Ihnen, wie ich hoffe, viel
Vergnuͤgen machen wird.
Anna Agutter, ein Maͤgdchen von 10 Jahren,
von bleicher Geſichtsfarbe und hagerm Anſehen, ward
am Oten Junius dieſes Jahres als eine Extrapatientinn
in das Hoſpital zu Northampton aufgenommen. Aus
der Erzaͤhlung ihres Vaters (denn ſie ſelbſt war der
Sprache beraubt, und mußte von zween Perſonen auf⸗
recht gehalten werden, die alle Muͤhe anwenden muß⸗
ten, um ſie nicht fallen zu laſſen,) ergab ſich, daß ſie
ſchon ſeit ſechs Wochen heftige convulſiviſche Bewegun⸗
gen erleide, welche ihre ganze Figur entſtellten; daß
dieſe Bewegungen nur ſelten nachließen, die Zeit des
Schlafes ausgenommen, und daß dieſe Krankheit nicht
allein ihr Gedaͤchtniß und ihre Verſtandeskraͤfte ge⸗
ſchwaͤcht, ſondern ſie auch erſt kuͤrzlich noch der Sprache
beraubt habe.
Es wurden ihr nunmehr volatile und uͤbelriechende
Arzneyen, und eine Nacht um die andere warme Baͤder
. verord⸗

berodnet
daß ſie d
ein wenl
ſter und
mmen gebr
Oulius,
Zufalle,
uͤber den
duſdig
Ebttri
eines ſehr
auf hürte
erſten Aun
ſeine Toe
oſung .
aber doch
und wurt
worden ſ⸗
tnber ei
Ham
benich
len mit

„J

„ſehen,

„der Heil
„bin.
„lmeine
„wuͤnſche
vfür ant
nſun ind
vdſeten,
vninge

Trant⸗

ſit be⸗
einem
Mort⸗

775.

enige
N⸗
, N

ſhren,
ward
entinn
As

r deer

nauf⸗
muß⸗
ß ſe
gun⸗
doß
des
niche
ge⸗

foche
nde
ader
otd⸗

verordnet; jedoch ohne einigen Erfolg, ausgenommen,
daß ſie die Naͤchte, die ſonſt ſchlaflos geweſen waren,
ein wenig ruhiger zubrachte. Es wurden Blaſenpfla⸗
ſter und krampfſtillende Mittel, beſonders die Zinkblu⸗
men gebraucht, mit welchen man bis zu Anfang des
Julius, jedoch ohne die geringſte Verminderung der
Zufaͤlle, fortfuhr; bis ich endlich ihrem Vater, der
uͤber dem langen fruchtloſen Warten im Hoſpital unge⸗
duldig ward, als die letzte Zuflucht, eine Probe mit der
Elektrieitaͤt unter den Haͤnden des Herrn Underwood,
eines ſehr ſcharfſinnigen Elektrikers, vorſchlug. Hier⸗
auf hoͤrte ich nichts weiter von ihr, bis ihr Vater am
erſten Auguſt zu mir kam, um mir zu melden, daß ſich
ſeine Tochter wohl befaͤnde, und mich um ihre Ent⸗
laſſung zu bitten. Ich ertheilte ihm zwar dieſelbe, gab
aber doch meine Zweifel uͤber ihre Geneſung zu erkennen,
und wuͤrde auch nie vollkommen von derſelben uͤberzeuge
worden ſeyn, wenn ich nicht nachher unterm 16 Sep⸗
tember eine vollkommene Beſtaͤtigung derſelben von
Herrn Underwood erhalten haͤtte, aus deſſen Schrei⸗
ben ich Ihnen hier einen Auszug mit ſeinen eignen Wor⸗
ten mittheile.
„Ich habe ſchon lang das Vergnuͤgen, Sie zu
„ſehen, erwartet, um Ihnen zu melden, wie ich mit
„der Heilung des armen Maͤdchens zu Werke gegangen
„bin. Da der Fall ſehr ſonderbar war, ſo habe ich
„meine Nachrichten ſehr umſtaͤndlich aufgeſetzt, und
„wuͤnſche, daß Sie etwas darinnen finden moͤgen „das
„fuͤr andere nuͤtzlich ſonn kann. Wenn Sie es rath⸗
„ſam ſinden, ſo bitte ich Sie, den Fall medieiniſch auf⸗
„zuſetzen, und ihn dann ſo bekannt zu machen, als Ih⸗
„nen gefaͤllig iſt,
„Am

64 —

„Am 5 Julius. Die Patientinn blieb 30 Mi⸗
„nuten lang auf dem Stativ mit Glasfuͤßen: aus den
„Armen, dem Halſe und Kopfe wurden Funken gezo⸗
„gen, welche eine ſtarke Ausduͤnſtung erregten, wobey

„ſich ein rothlaufsartiger Ausſchlag an der Stirn zeigte.

„Sie bekam hierauf einige Schlaͤge durch die Haͤnde,
„Arme, Bruſt und Ruͤcken; von dieſer Zeit an wur⸗
„den die Zufaͤlle ſchwaͤcher, und ſie ſieng an, den Ge⸗
„brauch ihrer Arme wieder zu erhalten. *)

„Am 13 Jul. Sie blieb 45 Minuten auf dem

„Stativ mit Glasfuͤßen, und bekam ſtarke Schlaͤge
„durch ihre Schenkel und Fuͤße, welche von der Zeit an
„wieder anfiengen, zu ihrem gewoͤhnlichen Gebrauch zu
„dienen; auch vier ſtarke Schlaͤge durch die Backen,
„worauf ſie bald ihre Sprache wieder erhielt.
„Am 23 Jul. Sie war eine Stunde lang auf
„dem Stativ mit Glasfuͤßen: es wurden Funken aus
„ihren Schenkeln, Armen, Kopf, und Bruſt gezogen,
„welche ſie anfaͤnglich ſehr empfindlich fuͤhlte; auch be⸗
„kam ſie zween Schlaͤge durch den Ruͤckgrad. Sie
„konnte nunmehr allein gehen, ihre Farbe ward friſcher,
„ihre Faͤhigkeiten nahmen auf eine bewundernswuͤrdige
„Art zu; und ſie ward von dieſer Zeit an immer
„beſſer, bis ſie endlich ihre Geſundheit voͤllig wieder er⸗
„langte.
„So oft ſie poſitiv elektriſiret ward, fand ſich ihr
„Puls in einem hohen Grade beſchleuniget, und an
„allen Gelenken erſchien ein Ausſchlag, der der Kraͤtze
„aͤhnlich war.“
So weit Herr Underwood. Um die Geſchichte
dieſes ſonderbaren Falles zu ergaͤnzen, ſetze ich noch hin⸗
L zu,
*½) Die belegte Flaſche haͤlt ohngefaͤhr ein Quart.

n, daß
vorn Lond
Perſon i
ſie bey g
alen Un
heſtand d
laufen,
Geſiku
Veitstan
n chh
kanmn vor
werden,
ihrer Gli
n den e
wicder,
veronlof
ſondern
Neiges e
mmeine B
beſahl i
W wed
Roch w
ſch en
(vbwohl
haftet 9
Ac iſ
mit der
ich mie
Sprach
Alem 0
Ol in
den.

30 M

: aus den
nken geze⸗
n, wobe
tien Keigte.
ie Hinde,
t an wur⸗

den Goꝛ

1uß den
Schlihe
Geit an
touch zu
Baben,

ſang ouf
nken aus
eſegen,
auch be⸗
. Sie
frſche,
ͤrdige
1 immer
ſeder et⸗

ſchihe
und an

Krie

ſchichte
och hin⸗
u
tt

zu, daß ich heut den 28 October, bey meiner Ruͤckkehr
vom Lande, einige Meilen weit geritten bin, um dieſe
Perſon zu beſuchen, und das Vergnuͤgen gehabt habe,
ſie bey guter Geſundheit, und die obige Erzaͤhlung in

allen Umſtaͤnden beſtaͤtiget zu finden. Im Anfange

beſtand die Krankheit nur in gelinden Zuckungen, mit
Laufen, Taumeln und einer Menge unwillkuͤhrlicher
Geſtikulationen begleitet, durch welche ſich der St.
Veitstanz unterſcheidet; auf dieſe Symptome aber folg⸗
ten nachher Convulſionen, bey welchen die Patientinn
kaum von zwoen Perſonen konnte im Bette gehalten
werden, und die ſie bald der Sprache und des Gebrauchs
ihrer Glieder beraubten. Die Ausſchlaͤge, welche ſich
an den elektriſirten Theilen zeigten, vergiengen bald
wieder, ohne jedoch eine Ruͤckkehr der Symptome zu
veranlaſſen. Man kann ſie alſo nicht fuͤr kritiſch halten,
ſondern muß ſie blos fuͤr eine Wirkung des elektriſchen
Reizes erklaͤren. Ich gab ihren Aeltern einige allge⸗
meine Vorſchriften in Abſicht auf ihre Diaͤt, u. ſ. w. und
befahl ihnen beym Abſchiede ſehr ernſtlich an, mir es
zu melden, wenn die Krankheit wiederkommen ſollte.

Noch will ich bemerken, daß ich vor einiger Zeit ſo gluͤck⸗

lich geweſen bin, einen Knaben, der ſchon lange Zeit
(obwohl nicht ſo heftig) mit dem St. Veitstanze be⸗
haftet geweſen war, durch die Elektricitaͤt zu heilen.
Auch iſt eine heftige convulſiviſche Krankheit, welche
mit der obigen viel aͤhnliches hatte, nur daß ſie, wofern
ich mich recht erinnere, mit keiner Beraubung der

Sprache verknuͤpft war, von dem Dr. Watſon mit

gutem Erfolg auf eben dieſe Art behandelt, und der
Fall in den Philoſophiſchen Transactionen erzaͤhlt wor⸗
den. Kann man alſo nicht den Schluß machen, daß
E dieſe

66

dieſe und noch mehrere Beobachtungen, die ſich vielleicht
noch anfuͤhren ließen, hinreichend ſind, der Elektricitaͤt
eine ausgezeichnete Stelle in der Claſſe der antiſpasmo⸗
diſchen Mittel zu verſchaffen? .

Ich bin u. ſ. w.

Neunter Fall.

In meiner vor einiger Zeit herausgegebenen Ab⸗
handlung der Lehre von der Elektricitaͤt *) habe ich nur
zween Faͤlle der mediciniſchen Elektricitaͤt angefuͤhrt,
von welchen der eine ſehr ſchlimme, der andere ſehr gute
Folgen gehabt hatte. Es wird nicht undienlich ſeyn,
ſie hier mit beyzufuͤgen.
Folgenden Fall erzaͤhlt Dr. Hart aus Shrewsbi
ry im acht und vierzigſten Bande der Philoſophiſche
Transactionen.
„Ein junges Maͤdchen, etwa ſechzehn Jahr alt,
„deren rechter Arm vom Schlage gelaͤhmt war, ward,
„nachdem man ſie das zweytemal elektriſiret hatte, am
„ganzen Koͤrper gelaͤhmt, und blieb in dieſem Zuſtande
„auf vierzehn Tage lang, bis man die Laͤhmung durch
„die erforderlichen Arzneymittel gehoben hatte; der
„kranke Arm aber blieb ſo ſchlimm, als vorher. Ich
vmuß noch hinzuſetzen, daß dieſer Arm, in Verglei⸗
„chung mit dem andern, ſehr geſchwunden war. In⸗
„zwiſchen hatte ich, des erſtern ungluͤcklichen Zufalls

„ohngeachtet, Muth genug, die Wirkung der Elektri⸗

„citaͤt aufs neue zu verſuchen. Wir wiederholten alſo
vdieſes. Verfahren: allein, nachdem wir es drey oder
„vier

*) S. Vollſaͤndige Abhandlung der theoretiſchen und
praktiſchen Lehre der Elektricitaͤt, S. 62. u. f.

„teninel
„Skinn
„De
„Schlig
„horten
„das N
„Khmt
„Drſtnl
vſlaict.
Be⸗
nicht geh
gewöhnli
er dec

Fol
D. V
Ei
Jhr
den D
zulßt
einen
ſchien.
andere?
zulegt
ektrſ
wieder
freyg
Vor ĩ

iwillicht
Llektriehet
tiſpasne⸗

henen Ab⸗
be ich nur
heſlert,
jr gul
cſenn,

hrensbr
ſiſte

uht alt,
k, word,
te, am
Zuſtorde
g durch
, der
erglei⸗
Ir.
Afals
Eltktri⸗
ſen al⸗
tey oder
„dier

hen uib

67

„vier Tage lang gebraucht hatten, ward ſie zum zwey⸗
„tenmale am ganzen Koͤrper gelaͤhmt, verlor ſogar ihre
„Stimme, und konnte nur mit vieler Muͤhe ſchlingen.
Dies beſtaͤtigte meine Vermuthung, daß die lettriſen hen
„Schlaͤge dieſe Zufaͤlle veranlaſſet haͤtten. — Wir
„hoͤrten daher auf, die Elektricitaͤt zu gebrauchen, und
„das Maͤdchen ward zwar von der Verſtaͤrkung ihrer
„Laͤhmung wieder hergeſtellt, blieb aber in eben dem
„Zuſtande, in welchem ſie vor dem Gebrauch der Elek⸗
„ tricitaͤt geweſen war.“ .
Bep dieſem Falle iſt die Elektricitaͤt vermuthlich
nicht gehoͤrig behandelt worden. Es war damals noch
gewoͤhnlich, ſtarke Schlaͤge zu geben, welche vielleicht

bey dieſer Krankheit ſchaͤdliche Wirkung thaten.

Zehnter Fall.

Folgende Cur iſt unter der Aufſicht des gelehrten
Dr. William Watſon verrichtel worden.
Ein Maͤdchen aus dem Findelhauſe, etwa ſieben
Jahr alt, war zuerſt mit einer Krankheit, welche von
den Wuͤrmern herkam, behaftet geweſen, und gerieth
zuletzt durch eine allgemeine Steifheit aller Muſkeln in
einen ſolchen Zuſtand, daß ſie mehr todt als lebend
ſchien. Nachdem man ohngefaͤhr einen Monat lang
andere Mittel ohne Erfolg gebraucht hatte, ſo ward ſie
zuletzt etwa zwey Monate hindurch von Zeit zu Zeit
elektriſiret, und war nach Verlauf dieſer Zeit ſo wohl
wieder hergeſtellet, daß ſie jeden Muſkel ihres Koͤrpers
frey gebrauchen, und alle Geſchaͤfte eben ſo wohl, als
vor ihrer Krankheit, verrichten konnte.

E 2 Einſichts⸗

6⁸
* *

Einſichtsvolle Leſer werden ohne Zweifel bemerkt
haben, daß in einigen der obigen Faͤlle ziemlich ſtarke
Grade von Elektricitaͤt gebraucht worden ſind, welches
unſern vor der Erzaͤhlung dieſer Faͤlle vorausgeſchickten
Regeln zu widerſprechen ſcheint. Man muß ſich aber
erinnern, daß einige dieſer Faͤlle ſich noch vor der Zeit
ereianet haben, ſeit welcher die vorzuͤglichſten Methoden
zu elektriſiren, deren ſich jetzt die beſten Praktiker bedie⸗
nen, eingefuͤhrt worden ſind. — Vielleicht kann in
aͤhnlichen Faͤllen ein eben ſo gluͤcklicher Erfolg auch durch
ein noch gelinderes Elektriſiren erhalten werden.

Anhang.

ir

al⸗
ge Verſ
durch wi
auf den
nenn na
ot Ve
ſichen M.
her ſeſbſt
nen: wer
w
Koöͤrper

lnein

gar kein
muthen
klektrich
tacdinge
allenfal
werden,
de dieſer
nige we
lungen;
mnerſchln
Sie fh
ſigen
Ullerſu

bemetkt
ch ſtark⸗
welches
eſchckten
ſch aber
der Zeit
hethoden
er bedie⸗
fonn in

Gourc

69
e e e . e e e . .

Anhang.

chon war ein Theil dieſer Schrift unter der Preſſe,
als mich einige meiner Freunde baten, noch eini⸗
ge Verſuche mit der Elektriſirmaſchine hinzuzufuͤgen,
durch welche ſich verſchiedne Wirkungen der Elektricitaͤt
auf den menſchlichen Koͤrper erlaͤutern ließen. Zwar,
wenn man die Sache gehoͤrig betrachtet, ſcheinen in der
That Verſuche von dieſer Art, wenn ſie blos mit kuͤnſt⸗
lichen Maſchinen, und nicht mit dem menſchlichen Koͤr⸗
per ſelbſt angeſtellt werden, wenig Licht geben zu koͤn⸗
nen; weil der Unterſchied zwiſchen dem thieriſchen Koͤr⸗
per und einer Maſchine, ſo aͤhnlich dieſe auch jenem
Koͤrper ſeyn mag, ſo groß iſt, daß die Wirkungen un⸗
gemein verſchieden ſeyn muͤſſen, wenn man auch gleich
gar keinen Unterſchied in dem Mechaniſmus ſollte ver⸗
muthen koͤnnen. Daher muͤſſen die Wirkungen der
elektriſchen Materie auf den menſchlichen Koͤrper, ſchlech⸗
terdings durch Verſuche an dem Koͤrper ſelbſt, oder
allenfalls durch Verſuche an andern Thieren entdeckt
werden. Inzwiſchen will ich doch, um die Wißbegier⸗
de dieſer Freunde zu befriedigen, in dieſem Anhange ei⸗
nige wenige Verſuche beyfuͤgen, bey welchen ſich Wir⸗
kungen zeigen, welche denen, die die Elektricitaͤt in dem
menſchlichen Koͤrper hervorbringt, aͤhnlich ſind. —
Sie koͤnnen wenigſtens zur Unterhaltung in einer muͤ⸗
ßigen Stunde dienen, und vielleicht Wege zu fernern

Unterſuchungen eroͤffnen.

E 3 Erſter

70
Erſter Verſuch.

Man haͤnge an den erſten Leiter ein kleines metall⸗
nes Gefaͤß voll Waſſer, und ſetze in daſſelbe einen klei⸗
nen Heber, der eine ſehr enge Oeffnung hat, ſo daß
das Waſſer in ein darunter geſetztes Gefaͤß nur lang⸗
ſam herabtroͤpfele. Am beſten laͤßt ſich dieſer Heber
aus duͤnnem Schilf machen. — Fig. 4. zeigt die Ge⸗
raͤthſchaft zu dieſem Verſuche: A iſt der erſte Leiter,
B das metallne Gefaͤß, das gemeiniglich von Zinn iſt,
O der Heber, und D das Becken, in welches das Waſſer
aus dem Heber troͤpfelt. Wenn man nun nach dieſer
Veranſtaltung die Maſchine umdrehet, ſo wird das
Waſſer, welches vorher, als es noch nicht elektriſirt war,
nur herabtroͤpfelte, jetzt in einem vollen Strome herab⸗
rinnen, und ſich in andere kleinere Stroͤme zertheilen;
und wenn man den Verſuch im Finſtern anſtellet, ſo
wird es ſehr ſchoͤn erleuchtet erſcheinen.

Dieſer Verſuch kann erlaͤutern, wie die Ausduͤn⸗
ſtung durch die Elektricitaͤt befoͤrdert werde. Man muß

aber bemerken, daß, wenn man iſolirte Gefaͤße mit

Waſſer elektriſiret, aus welchen das Waſſer durch eine
Roͤhre wirklich auslaͤuft, der Strom nicht allezeit be⸗
ſchleuniget werde, ſondern ſich ohngefaͤhr nach folgenden
Geſetzen richte.

1) Der elektriſirte Strom, ob er ſich gleich theilt,

und das Waſſer weiter auseinander fuͤhrt, wird doch

weder merklich beſchleuniget noch zuruͤckgehalten, wenn
die Roͤhre, durch welche er ausgehet, nicht weniger als
eine Lnie im Durchmeſſer hat.

2) Iſt

21
un das
rinnen zu
Strom?
Azohlde
noch der
bermuche

3)
das We
ſied dure
Stromh⸗
traͤchtcch
deſto groͤ
daß ſie
qus einn
ches es h
war.

Be
Dſeche
dehde
ler, ol
muſchin
glicher
nehinſt
Nepulſ
wiß we
ausden
lrz d
trietc

metall⸗

n kli⸗
ſo daß
long⸗
eber
ſeGe⸗
littt
n ſ,
hoſer
dieſee
dW
twor,
herab⸗
ilen;
,

duͤt⸗
muß
e mit
eine
le⸗
ſen

eilt,
doch
vemn
als

—

eoeoeeeerrrrrr ů . ..Kn
14

— „ 1

7

2) Iſt die Roͤhre enger, jedoch noch weit genug,
um das Waſſer in einem ununterbrochenen Strome fort⸗
rinnen zu laſſen, ſo beſchleuniget die Elektricitaͤt dieſen
Strom ein wenig, jedoch weniger, als man nach der
Anzahl der Waſſerſtrahlen, welche daben entſtehen, und
nach der Weite, bis auf welche ſich dieſelben ausbreiten,
vermuthen ſollte.
3) Iſt die Roͤhre ein Haarroͤhrchen, durch welches
das Waſſer im natuͤrlichen Zuſtande nur troͤpfelt, ſo
wird durch die Elektricitaͤt nicht nur ein ununterbrochener
Strom hervorgebracht, ſondern die Bewegung auch be⸗

traͤchtlich beſchleuniget; und je enger die Haarroͤhre iſt,

deſto groͤßer iſt verhaͤltnißweiſe die Beſchleunigung.
4) Die Wirkung der elektriſchen Kraft iſt ſo groß,
daß ſie das Waſſer in einem ununterbrochenen Strome
aus einem ſehr engen Haarroͤhrchen treibt, durch wel⸗
ches es vorher nicht einmal durchzutroͤpfeln im Stande
war.

Bep dieſem Verſuche iſt die Wirkung jederzeit eben
dieſelbe, die Elektricitaͤt mag poſitiv oder negativ ſeyn,
d. h. das Gefaͤß mit dem Heber mag an dem erſten Lei⸗
ter, oder an dem Küſen der gewoͤhnlichen Elektriſir⸗
maſchine haͤngen, wofern nur ſonſt die Elektricitaͤt von
gleicher Staͤrke iſt. Schon die Betrachtung der vor⸗
nehmſten elektriſchen Phaͤnomene, z. B. der Attraction,
Repulſion, Vermehrung der Ausduͤnſtung (welche ge⸗
wiß nichts anders, als eine Folge der den Theilen des
ausduͤnſtenden Koͤrpers mitgetheilten Repulſion iſt),
kurz die Betrachtung der Phaͤnomene, welche die Elek⸗
tricitaͤt in den Koͤrpern der Menſchen und der uͤbrigen
E 4 Thiere

72 —

Thiere hervorbringt, wuͤrde den Satz, den man neuer⸗
lich hat behaupten wollen, daß die negative Elektricitaͤt
den Puls langſamer mache „alſo die entgegengeſetzte
Wirkung von der poſitiven thue, hoͤchſt unwahrſcheinlich

machen, wenn auch nie der Verſuch ſelbſt waͤre ange⸗
ſtellt worden.

Zweyter Verſuch.

Die Ausduͤnſtung fluͤßiger Materien durch die
Elektricitaͤt zu verſtaͤrken.

Man nehme zween gleich große zinnerne Teller,
gieße auf jeden gerade ſo viel Waſſer, als genug iſt,
um den Boden zu bedecken, und mache ſie mit Huͤlfe
einer Wage gleich ſchwer. Hierauf ſetze man den ei⸗
nen Teller auf ein iſolirtes Stativ, das mit dem erſten
Leiter der Elektriſirmaſchine in Verbindung ſteht, den
andern aber in einen andern Ort des Zimmers, wo er
in einerley Grade der Waͤrme mit dem erſten Teller
ſteht, und der Luft auf gleiche Art ausgeſetzt iſt „nur
daß die Elektricitaͤt keinen Einfluß auf ihn hat. Man
ſetze nun die Maſchine in Bewegung, und elektriſire
den mit ihr verbundenen Teller etwa eine halbe Stunde
lang oder druͤber in einem ziemlichen Grade. Wiegt
man nachdem beyde Teller wieder, ſo wird ſich der elek⸗
triſirte leichter finden, woraus erhellet, daß die Elektri⸗

citaͤt die Ausduͤnſtung des darauf befindlichen Waſſers
befoͤrdert habe.

Eben V

(El
nen,
anſtele
Elekti
ſaͤnde!
Eekti
chen.
ſelde
gatio
reſcen
gen im
ſtive,
Johren
der Et
denhe
durch
ich we
holt he
ne nac
Wirkt
ſichen
das ſ
hoſee
behan
durch
macht

n neler⸗
ktrieidät
ngee
cheinich

ſ ange⸗

die

Aler,
ug iſt,
Hiͤlſe
den ei⸗
erſten
t, den
ſo er
Tler
, mnr
Mn
ire
unde
biegt
elek⸗
ktri
ſers

Eben

Srrrrr 73

Eben dieſen Verſuch kann man mit Fruͤchten, Thie⸗

ren, Pflanzen, kurz mit jedem ausduͤnſtenden Koͤrper

anſtellen, nur daß man in einigen ſolchen Faͤllen das
Elektriſiren weit laͤnger fortſetzen, auch auf andere Um⸗
ſtaͤnde Ruͤckſicht nehmen muß, um die Wirkungen der
Elektricitaͤt ſowohl merklicher, als beſtimmter zu ma⸗
chen. Auch findet ſich bey dieſem Verſuche eben die⸗
ſelbe Wirkung, man mag die Koͤrper poſitiv oder ne⸗
gativ elektriſiren; dies iſt ein neuer Grund, daran zu
zweiflen, daß das negative Elektriſiren andere Wirkun⸗
gen im menſchlichen Koͤrper hervorbringe, als das po⸗
ſitive. Zwar will Herr Koͤſtlin in einer vor wenigen
Jahren geſchriebenen Abhandlung von den Wirkungen
der Elektricitaͤt auf einige organiſirte Koͤrper *) gefun⸗
den haben, daß das animaliſche und vegetabiliſche Leben

durch das negative Elektriſiren gehemmt werde; aber

ich weiß nicht, ob ſonſt jemand dieſen Verſuch wieder⸗
holt habe. Es koͤnnen aus Verſuchen, die dem Schei⸗
ne nach aͤhnlich ſind, ſo mannigfaltige und verſchiedene
Wirkungen entſtehen, daß keiner, der ſich mit phyſika⸗
liſchen Verſuchen beſchaͤftiget, ein neues Naturgeſetz,
das ſich nur auf einige wenige und mehrentheils zweifel⸗
hafte Erfahrungen gruͤndet, mit poſitiver Gewißheit
behaupten darf; beſonders wenn ſein behaupteter Satz
durch viele andere Betrachtungen unwahrſcheinlich ge⸗
macht wird.

EF Dritter

*) Diſſertatio phyſica experimentalis de effectibas ele-
Stricitatis in quaedam corpora organica, quam praeſ-
Io. Kies defendit auétor C. HE. Koeſilin. Tubingae

1775. 4.

74
Dritter Verſuch.

Zu zeigen, daß die Saͤfte des menſchlichen Koͤr⸗
pers beſſere Leiter der Elektricitaͤt, als
das Waſſer, ſind.

Man nehme eine Glasroͤhre, welche ohngefaͤhr 15

Zoll im Durchmeſſer hat, und etwa ſechs Zoll lang iſt,
oder lieber zwo ſolche Roͤhren, die an Laͤnge und Durch⸗

meſſer vollkommen gleich ſind, und halte die eine mit

dem einen Ende in Waſſer, ſo wird ſie, als ein Haar⸗
roͤhrchen, ſich bald damit anfuͤllen, beſonders, wenn
man die Roͤhre ſchief gegen die Oberflaͤche des Waſſers
haͤlt. Auf eben dieſe Art fuͤlle man die andere Roͤhre
mit Blut, oder einer andern Fluͤßigkeit aus dem menſch⸗
lichen Koͤrper an. Nunmehr lade man eine elektriſche
Flaſche, und bringe eine von den gefuͤllten Roͤhren in
die Verbindung, durch welche die Flaſche entladen wer⸗
den ſoll. Man kann z. B. an die beyden Enden der
Roͤhre einen duͤnnen Drath ſo befeſtigen, daß er die
darinnen enthaltene fluͤßige Materie gerade beruͤhret;
dieſen Drath kann die Perſon, die den Verſuch anſtellen
will, an ihre beyden Arme anhaͤngen. Wenn man
nun auf dieſe Art die Flaſche zu verſchiedenen malen ent⸗
ladet, und dabey mit den beyden Glasroͤhren abwechſelt,
d. i. einmal die mit Waſſer, das anderemal die mit
Blut gefuͤllte u. ſ. w. gebraucht, ſo wird man den
Schlag weit ſtaͤrker fuͤhlen, wenn die mit einer Fluͤßig⸗
keit aus dem menſchlichen Koͤrper gefuͤllte Glasroͤhre
in die Verbindung koͤmmt, als wenn die Roͤhre mit
Waſſer gebraucht wird.

Die

Di
ſch nich
Durche
ſchr geſt
nicht ſt
len kam
den werd
nen Cie
gen laß

A
den Kn⸗
So wird
als das
dos
leitende

Ke

*

leine
4 ang
und ar
darfin
fle d
beſchi
Ende
Nuͤhr⸗
Here

ihen
ngiſ,
Durch⸗
ne mit
Hout⸗
wenn
es
Nohre
elſch⸗
niſche
ren in
1wer⸗
der
er die
hret;
ſellen
mon
1⸗
ſel,
mit
den
ſig⸗
rohre
it

De

75

Die Perſon, welche dieſen Verſuch anſtellet, darf
ſich nicht vor den Schlaͤgen fuͤrchten, weil ſie beym
Durchgange durch die fluͤßige Materie in der Glasroͤhre
ſehr geſchwaͤcht werden. Ueberdies duͤrfen die Schlaͤge
nicht ſtaͤrker ſeyn, als ſo, daß man ſie gerade noch fuͤh⸗
len kann; nur muß die Flaſche allezeit gleich ſtark gela⸗
den werden, welches ſich mit Huͤlfe des oben beſchriebe⸗
nen Elektrometers vom Herrn Lane leicht bewerkſtelli⸗
gen laͤßt.

Auf eben dieſe Art kann man den Grad der leiten⸗
den Kraft verſchiedner andern Materien beſtimmen.
So wird man z. B. ſinden, daß das Seewaſſer beſſer,
als das friſche Waſſer, und das gemeine Waſſer beſſer,
als das deſtillirte, leite. Auch kann auf dieſe Art die
leitende Kraft verſchiedner Pulver unterſucht werden.

Vierter Verſuch.

Kleine Glasroͤhren durch einen elektriſchen
Schlag zu zerbrechen.

Man laſſe ſich mit Huͤlfe des Blasrohrs einige
kleine Glasroͤhren ziehen, welche die bey EF. G H, Fig.
4. angegebene Geſtalt haben, d. i. in der Mitte enger,
und an beyden Enden weiter ſind. Der Durchmeſſer
darf in der Mitte nicht uͤber 2 Zoll betragen. Man
fuͤlle die eine dieſer Roͤhren auf die im vorigen Verſuche
beſchriebene Art mit Waſſer, und ſtecke durch beyde
Enden zween duͤnne Dr raͤthe, deren Enden innerhalb der
Roͤhre ohngefaͤhr um Zoll von einander abſtehen. —
Hierauf entlade man eine kleine elektriſche Flaſche durch
dieſe

dieſe Roͤhre, indem man den Ring des Drathes E mit

der aͤußern, und den Ring des andern Drathes F mit

der innern Seite der Flaſche, d. i. mit dem Ringe E
des Elektrometers Fig. 1. verbindet, ſo wird die Roͤhre
mit großer Gewalt zerbrechen. Eben dieſe Wirkung
erfolgt, wenn man die Roͤhre anſtatt des Waſſers mit
einer andern fluͤßigen Materie fuͤllet.

Wenn aber die Enden der Draͤthe innerhalb der
Roͤhre ſo weit aus einander gezogen werden, daß ihre
Entfernung groͤßer wird, als die Diſtanz, bis auf welche
die Ladung der laſche als ein Funken uͤbergehen kann,
ſo werden die Glasroͤhren nicht zerbrechen.

Aus dieſem Verſuche koͤnnen wir ſchwerlich einen
Schluß auf die Empfindung des Schlages machen, wel⸗
chen eine Perſon fuͤhlt, die bey der Entladung einer elek⸗
triſchen Flaſche einen Theil der Verbindung ausmacht.
Wir ſehen aus dieſem Verſuche, daß, wenn kein Fun⸗
ken im Waſſer entſtehet, auch die feinſten und zerbrech⸗
lichſten Roͤhren nicht beſchaͤdiget werden, und muͤſſen
daher ſchließen, daß die der Roͤhre durch den Schlag
mitgetheilte Erſchuͤtterung, wenn die Enden der Draͤthe
in derſelben weit von einander entfernt ſind, ſehr gering
und faſt unmerklich ſey. — Ferner erhellt, daß die
Gewalt des Schlages verhaͤltnißweiſe noch mehr ge⸗
ſchwaͤcht werden muͤßte, wenn die Flaſche, ſtatt einer
Roͤhre, durch hundert oder tauſend Roͤhren entladen
wuͤrde; wir koͤnnen uns kaum vorſtellen, wie gering in
dieſem Falle ihre Gewalt ſeyn muͤßte. Woher koͤmmt
es nun, daß ein ſehr geringer Schlag durch die Arme
eines Menſchen, der, wie man mit Grund annehmen
kann,

kann,
laſſt,
unwiltt
zihleh
den, we
ſtd?⸗
Z
Korpen
entho
unken
terie ert
die Mal
durch d
ier
führi⸗
Moren
den ber
noch ei
ches m
Wirkiu
at in
Sche
hebene
dode!
ſes T
fann d
Mus
große
loſſe
Drreet
ihre

Et

6F mit
Ringe
e Rohre
Ditkung
ſers nit

alb der
aß ihre
welche
n,

anen
iy wel⸗
er elek.
mecht
Hun
hrech⸗
nuſeen.
Schlag
Naͤhe
eriy
Ne
ger
nner⸗
den
ng in
mint
Eme,
hinen
kann,

kann, keine Funken in den Gefaͤßen des Koͤrpers veran⸗

laſſet, dennoch ſo merklich empfunden wird, und eine

unwillkuͤhrliche Bewegung erregt, da er doch durch un⸗
zaͤhlige Gefaͤße geht, in denen ſich Fluͤßigkeiten befin⸗
den, welche noch weit beſſere Leiter, als das Waſſer,
ſind?
Zwar iſt die Subſtanz der Gefaͤße des menſchlichen
Koͤrpers gewiß ein ſchlechterer Leiter, als die darinnen

enthaltenen Saͤfte; aber man kann ſchwerlich dem Ge⸗

danken Raum geben, daß das von der elektriſchen Ma⸗
terie erregte unwillkuͤhrliche Zucken daher entſtehe, weil
die Materie mehr durch die Subſtanz der Gefaͤße, als
durch die Saͤfte, gehe, indem die letztern weit beſſere
Leiter ſind. Vielleicht entſteht dieſe ploͤtzliche unwill⸗

kuͤhrliche Bewegung durch die Wirkung der elektriſchen

Materie auf die Nerven. Aber es ſcheint auch außer
den bereits bekannten Theilen des menſchlichen Koͤrpers
noch ein gewiſſes Principium in demſelben zu ſeyn, wel⸗
ches mit dem thieriſchen Leben verbunden iſt, und deſſen
Wirkung, ſobald das Thier todt iſt, aufhoͤret. Man
hat in verſchiedenen Faͤllen bemerkt, daß der elektriſche
Schlag, der, ſo lang ein Thier lebte, durch einen ge⸗
gebenen Theil ſeines Koͤrpers hindurchgieng, nach dem
Tode deſſelben ſichtbarer Weiſe uͤber die Oberflaͤche die⸗
ſes Theiles hinweg, nicht aber hindurchgehe. Man
kann dieſen merkwuͤrdigen Verſuch ſehr leicht mit einer
Maus, auf folgende Art, anſtellen. Man lade eine
große elektriſche Flaſche oder eine kleine Batterie, und
laſſe die voͤllige Ladung derſelben vermittelſt zweener
Direktoren, wie Fig. 1. vom Kopf bis zu dem Ruͤcken
einer Maus gehen. Wenn der Schlag ſtark genug iſt,
ſo

78 ——

ſo wird er das Thier augenblicklich toͤdten. Unmittel⸗
bar darauf lade man die Flaſche von neuem, und ent⸗
lade ſie auf eben dieſe Art durch die todte Maus; ſo
wird man oft finden, daß der Schlag nicht mehr durch
den Koͤrper, ſondern in Geſtalt eines ſichtbaren hellen
Streifs uͤber denſelben hinweggehet. Hieraus muß
man nothwendig ſchließen, daß der Durchgang des
Schlages durch den Koͤrper der lebendigen Maus durch
etwas ſey beſoͤrdert worden, welches durch ihren Tod
entweder verloren gegangen, oder unwirkſam gewor⸗
den iſt.

Fuͤnfter Verſuch.

Weinſteinoͤl durch elektriſche Funken zun
kryſtalliſiren.

Man nehme eine an beyden Enden offne Glasroͤhre,
welche ohngefaͤhr 4 Zoll lang iſt, und etwa ½ Zoll im
Durchmeſſer hat, beſtreiche die innere Seite derſelben
mit Weinſteinoͤl (oleum tartari per deliquium); befe⸗
ſtige in die Enden dieſer Roͤhre zween Korke, und ſtecke
durch jeden einen Drath. Die Enden der Draͤthe
muͤſſen innerhalb der Roͤhre etwa ¾ bis 1 Zoll weit aus
einander ſtehen. Hierauf verbinde man den einen
Drath mit der aͤußern Belegung einer ſehr großen elek⸗
triſchen Flaſche, den andern aber mit dem oben beſchrie⸗
benen Elektrometer, und entlade die Flaſche zu verſchie⸗
denen malen durch die Roͤhre, ſo wird man oft an dem
Weinſteinoͤl deutliche Merkmale einer Kryſtalliſation
gewahr werden. Durch dieſen und aͤhnliche Verſuche
haben

haben e
die elek
demn D
moache,
Mon /
Cettri⸗
Cppien,
eies
mache⸗
zu nu
Sache
Man d
brennun
wied,
W
Eaͤur
Fernel
Mater
Liter
dieſer
Keſt
dden⸗
ſelten,
heſchie
nicht
zugeſc
.
elikir
Mon
den 5
N

lmmitel⸗
und ent⸗
aus; ſo
hr durch
n helen
18 mnuß
ung des
6s durch
ren Tod
Glnuer

Klohre,
dol im
tſeben
befe⸗
d ſecke
Dthe
ſtaus
einen
elek⸗
eſchie⸗
n dem
ſtion
ſſoche
holen

haben einige ſcharfſinnige Gelehrte darthun wollen, daß
die elektriſche Materie eine Saͤure enthalte, die ſich mit
dem Weinſteinoͤl verbinde, daſſelbe zu einem Mittelſatze
mache, und dadurch die Kryſtalliſation veranlaſſe. —
Man hat ſogar geſagt, es waͤren die Phaͤnomene der
Elektricitaͤt nichts anders, als Wirkungen zweyer Prin⸗
cipien, naͤmlich einer Saͤure, welche die poſitive, und
eines Laugenſalzes, welches die negative Elektricitaͤt aus⸗
mache. Es wuͤrde uͤberfluͤßig ſeyn, dieſe Hypotheſe
zu widerlegen, da die geringſte Bekanntſchaft mit der
Sache ſchon hinreichend iſt, ihren Ungrund zu zeigen.
Man darf aber nur bedenken, daß faſt bey jeder Ver⸗
brennung eine Menge von der elaſtiſchen Materie erzeugt

wird, welche gemeiniglich unter dem Namen der fixen

Luft bekannt iſt. Dieſe elaſtiſche Materie iſt eine
Saͤure, und erzeugt Kryſtallen mit dem Weinſteinoͤl.
Ferner darf man ſich nur erinnern, daß die elektriſche
Materie, wenn ſie mit Gewalt aus der Oberflaͤche der
Leiter hervordringt, jederzeit einen ſehr kleinen Theil

dieſer Leiter verbrenne oder calcinire. Daher muß die

Kryſtalliſation des Weinſteinoͤls, wenn ſie ſich bey dem
oben angefuͤhrten Verſuche ereignet, welches aber nur
ſelten, und dann auch nur in einem ſehr geringen Grade
geſchieht, ohne Zweifel der erzeugten ſiren Luft, und
nicht der elektriſchen Materie ſelbſt, als einer Saͤure,
zugeſchrieben werden.
Au;uuf eine aͤhnliche Art hat man gezeigt, daß die
elektriſchen Funken, wenn ſie haͤufig durch eine gewiſſe
Menge gemeiner Luft gehen, dieſe Luft verderben, und
den Kalk aus dem ihr ausgeſetzten Kalkwaſſer nie⸗
derſchlagen. Aber das Phlogiſton, deſſen Gegen⸗
wart

8⁰ e,m

wart ſich hiebey zeiget, koͤmmt wahrſcheinlicher Weiſe

aus den Leitern, durch welche die elektriſche Materie
geht, und beweiſet alſo nicht, daß die elektriſche Ma⸗
terie ſelbſt Phlogiſton ſey. Dieſe Meynung, daß das
Phlogiſton, welches die Luft verderbt, u. ſ. w. aus den
Leitern komme, durch welche die elektriſche Materie geht,
habe ich ſchon in meiner Abhandlung der Lehre von
der Elektricitaͤt *) vorgetragen; ſie iſt aber ſeitdem
durch eine Beobachtung des gelehrten Herrn Fontana
noch wahrſcheinlicher gemacht worden. Dieſer beobach⸗
tete, daß, wenn die Draͤthe, durch welche die Funken
in einer Menge von Luft gezogen wurden, von reinem
Silber waren, welches man als ein reines Metall be⸗
trachten kann, die Luft ſehr ſchwer und in einem ſehr
geringen Grade phlogiſtiſiret ward; daß hingegen die
Phlogiſtication weit leichter von ſtatten gieng, wenn
man meſſingenen oder eiſernen Drath gebrauchte.
Nun zeigt dieſe Beobachtung nicht allein, daß das
Phlogiſton aus den Draͤthen komme, ſondern ſie beſtaͤ⸗
tigt auch den Satz des P. Beccaria, daß die elektri⸗
ſche Materie bey ihrem Fortgange gewiſſe Subſtanzen
mit ſich fuͤhre. Inzwiſchen ſind dieſe Subſtanzen kei⸗
nesweges etwas weſentliches beym Fortgange der elek⸗

triſchen Materie, auch ſind ſie nicht immer eben die⸗

ſelben.
Wenn man dieſe Wirkungen der elektriſchen Ma⸗
terie betrachtet, ſo koͤnnte man vielleicht vermuthen, daß
die Saͤure oder das Phlogiſton, welches dieſe Materie

mit ſich fuͤhrt, woher es auch immer ſeinen Urſprung

nehmen mag, von einigem Nutzen bey der medicini⸗
ſchen Elektricitaͤt ſeyn koͤnnte. Es iſt aber hiebey
zweyerley

*) S. der deutſchen Ueberſ. S. 87.

wveyerl
Saͤute
zweyten
zufolge
dringet

D
lr bon
W.
„chen
„einer
„Arne
„lel,
„ee
„Aus
„fͤch
Jh
Hans
„Pure
vgehen
Nadd

„bey

vinner
Fale
„hung
Faſe
„hat.
„Ver
denn
„A
„wie

Wiſe
Materie
che Ma⸗
daß das
aus den
tie geht,
re hon
ſeldem
ontana⸗
beobach⸗
utan
Cinem
elde⸗
en ſeht
gen die
wenn
uchre.
s das
beſti⸗
elektri⸗
ſtonzen
Zen kei
rralt.
n bie⸗

Mo⸗
n, diß
Materie
ſrung
dſeini⸗
hiebey
herſey

zweyerley zu bemerken, zuerſt, daß die Menge dieſer
Saͤure oder dieſes Phlogiſtons ungemein klein iſt, und
zweytens, daß ſie allen bisher angeſtellten Verſuchen

zufolge nicht weit in die Oberflaͤche feſter Koͤrper ein⸗

dringet.

Der P. Beccaria redet hievon in der Stelle, wo
er von dem mediciniſchen Gebrauch der Elektricitaͤt han⸗
dell. „Der einzige Umſtand,“ ſagt er, „bey wel⸗

„chem ich noch einige Vermuthung hege, iſt dieſer,

„ob nicht vielleicht die Funken, welche unmittelbar aus
„einer Arzney gezogen werden, einige Theilchen dieſer

8. „Arzney in die Haut derjenigen Perſon einfuͤhren koͤn⸗

„nen, welche dieſe Funken ausziehet. Es iſt doch eine
„allgemeine Erfahrung, daß die Funken einige leitende
„Ausfluͤſſe von den Koͤrpern trennen, und auf die Ober⸗
„flaͤchen derer Koͤrper treiben, auf welche ſie ſchlagen.
„Ich finde zwar, daß Dr. Franklin viele Schlaͤge
„aus einer elektriſchen Flaſche, die mit einem ſtarken
„Purgirmittel gefuͤllt war, durch ſeinen Koͤrper hat
„gehen laſſen; aber ohne irgend eine beſondere Folge
„davon gewahr zu werden. Ich weiß nicht, ob er da⸗
„bey vielleicht einen Drath beruͤhrt hat, der mit der
„innern Seite der Flaſche verbunden war, in welchem

„Falle der Verſuch gar nichts gegen meine Muthma⸗

„ßung beweiſen wuͤrde; oder ob er bey Entladung der
„Flaſche die Oberflaͤche des Purgirmittels ſelbſt beruͤhrt
„hat. Aber auch im letztern Falle wuͤrde ſich aus dem
„Verſuche keine allgemeine Schlußfolge ziehen laſſen;
„denn es waͤre ja moͤglich, daß die Haut dieſe beſondere
„Art von Arzneymittel nicht an ſich naͤhme, eben ſo,
„wie ſie das Salz des Seewaſſers nicht an ſich nimmt.
F „Es

„Es iſt mir keine Subſtanz insbeſondere bekannt, ſon⸗

„dern ich frage nur, ob es uͤberhaupt eine Subſtanz
„ geben koͤnne, deren Daͤmpfe von den elektriſchen Fun⸗
„ken durch die Haut des menſchlichen Koͤrpers koͤnnten
„getrieben werden. Folgender Verſuch hat einige Be⸗
„ziehung auf dieſe Frage. Ich laſſe einen ſtarken
„Tropfen Queckſilber auf den Boden einer porcellane⸗
„nen Schale fallen, und verbinde die eine Seite deſſel⸗
„ben mit dem erſten Leiter. An der andern Seite be⸗
„feſtige ich mit kleinen Zangen zwey Stuͤcken Gold in
„ egleichen Entfernungen von dem Queckſilbertropfen, und
„ beruͤhre das eine davon, ſo daß ein Funken daraus in
„den Queckſilbertropfen ſchlagen muß. Wenn ich nun
„auf dieſe Art mehrere Funken daraus gezogen habe,
„ſo finde ich das Goldſtuͤck, das ich beruͤhrt habe, an
„der Kante, wo der Funken daran getroffen hat, etwas
„blaͤulicht. An dem andern hingegen iſt keine beſondere
„Farbe wahrzunehmen.“

Hieraus ſchließt dieſer ſcharfſinnige Elektriker,
daß es vielleicht einige Subſtanzen geben koͤnnte, deren
Theilchen durch die elektriſchen Funken in die Haut des
maenſchlichen Koͤrpers getrieben wuͤrden. Es iſt aber
hiebey zu bemerken, daß alle bisher bekannt gemachte
Verſuche und alle daraus hergeleitete Betrachtungen zu

beweiſen ſcheinen, daß die Quantitaͤt von Arzneyen,

welche moͤglicher Weiſe durch elektriſche Funken in den
menſchlichen Koͤrper getrieben werden koͤnnte, viel zu ge⸗
ring ſey, um nur die mindeſte merkliche Wirkung bey
Krankheiten hervorzubringen.

2

Da

/

Da ich nun in Abſicht auf die mediciniſche Elektri⸗
citaͤt alle Beobachtungen, welche Aufmerkſamkeit zu

verdienen ſcheinen, zuſammen geſammlet, und in die

Ordnung geſtellt habe, welche mir die deutlichſte und na⸗
tuͤrlichſte ſchien; ſo will ich noch zuletzt mit wenigen

Wortken die Wirkungen der Elektricitaͤt auf den menſch⸗

lichen Koͤrper ſowohl im geſunden als im kranken Zu⸗

ſtande wiederholen, und damit dieſen Verſucht be⸗
ſchließen.

1) Bloßes Elektriſiren, es mag n nun poſitiv oder
negativ ſeyn, vermehrt gemeiniglich die gewoͤhnliche

Anzahl der Pulsſchlaͤge ohngefaͤhr um ein Sechstheil.
Dieſe Wirkung iſt bey geſunden Perſonen faſt gaͤnzlich

allgemein, und erfolgt ſehr oft auch bey kranken. So

wird dadurch auch ſtets die natuͤrliche Ausduͤnſtung, und

insgemein auch die Abſonderung der Saͤfte in den Druͤ,

ſen befoͤrdert.

2) Man hat das Elettriſiren bey verſchiednden

Krankheiten heilſam befunden, und nur ſelten hat es
uͤble Wirkungen hervorgebracht. Ja, man kann ſa⸗
gen, daß es nie uͤble Folgen gehabt habe „wenn es ge⸗
hoͤrig iſt behandelt worden.

3) Die Krankheiten, bey welchen man den Ge⸗
brauch der Elektricitaͤt am dienlichſten beſunden hat, ſnd
diejenigen, welche von Verſtopfungen und Krankheiten
der Nerven entſtehen. Hingegen hat ſie bey Abfluͤſſen

oder verſtaͤrkten natuͤrlichen Abgaͤngen weniger Dienſte
geleiſtet; die unnatuͤrlichen Abgaͤnge aber, die im ge⸗

ſunden Koͤrper gar niche vorhanden ſind, z. B. die
§ 2 Thraͤ⸗

Thraͤnenfiſtel, u. ſ. w. ſe inagemein durch ſie geher⸗
let worden. .

4) Endlich hat man bemerkt, daß der Gebrauch
verſchiedener Grade von Elektricitaͤt auch ſehr verſchie⸗
dene Wirkungen hervorbringt, daß naͤmlich ein gemaͤ⸗
ßigtes Elektriſiren verſchiedne Krankheiten vollkommen
geheilt hat, da ſie hingegen ein ſtaͤrkerer Grad von
Elektricitaͤt jederzeit verſchlimmert. Den gehoͤrigen
Grad von Elektricitaͤt aber muß die Wirkung, die ſie
Tag fuͤr Tag hervorbringt, und das Gefuͤhl der elektri⸗
ſirten Perſonen beſtimmen.

Ende.

ſuch
r die

Anwendung

R

e r

a Elektricitaͤt

VierFarbSelector Standard*-Euroskala Offset

15
E
Balance

Focus

N

M.

5 Cavallo

1.

10

J

.

liſchen uͤberſetzt
er Kupfertafel

H¶

—

ipzig,
6 Erben und Reich 17 80

2
. Copyright 4/71999 VxyMaster GmbhH wwWW. yymaster. com

1